Catalogue Gaz Spéciaux

www.airliquide.fr

Sommaire

Introduction

Gaz purs

Générateurs

Air Liquide : le spécialiste

Gaz purs

3.1

Générateurs

4.1

des gaz spéciaux

1.1

ALPHAGAZ™

3.2

Générateurs : ALPHAGAZ™ Flo

4.2

Notre présence en Europe

1.2

Les spécifications

3.3

Générateur d’Air

4.3

Comment obtenir une offre

L’emballage gaz pur

3.4

Générateur d’Azote

4.4-4.8

et commander nos produits

1.3

Gaz purs

3.5

Générateur d’Hydrogène

4.9

Où envoyer votre commande ?

1.4

Gaz purs ALPHAGAZ

3.6-3.8

Sites Internet d’Air Liquide

1.5

Acétylène AAS27

3.9

Pour acheter en ligne

ALPHAGAZ™ 1 Air

3.10

votre matériel

1.6

ALPHAGAZ™ 2 Air

3.11

L’expertise autour des gaz :

Formations

1.7

ALPHAGAZ™ auto IV Air

3.12

Sécurité

1.8-1.10

ALPHAGAZ™ 1 Argon

3.13

Fiches de données sécurité :

ALPHAGAZ™ 2 Argon

3.14

FDS

1.11 - 1.12

Argon N56

3.15

Stockage, manipulation et

Argon N60

3.16

Mélanges

utilisation des bouteilles

1.13-1.15

ALPHAGAZ™ 1 Azote

3.17

Manipulation des bouteilles :

ALPHAGAZ™ 2 Azote

3.18

Les mélanges

5.1

la sécurité d’abord

1.16

ALPHAGAZ™ auto IV+ Azote

3.19

Comment définir un mélange de gaz 5.2

Mise en œuvre des gaz

ALPHAGAZ™ auto IV Azote

3.20

A chaque utilisation, son mélange 5.3

et mélanges de gaz

1.17-1.18

Azote ECD

3.21

Les mélanges

5.4

Encyclopédie des gaz

1.19

Azote N50

3.22

Mélanges catalogués : EXI

5.5

Azote N60

3.23

EXI - 101

5.6

Azote N60 POL

3.24

EXI - 102

5.7

ALPHAGAZ™ 1 Dioxyde de Carbone 3.25

Mélanges catalogués : FON

5.8

ALPHAGAZ™ Dioxyde de Carbone

FON 100

5.9

SFC

3.26

Mélanges catalogués : HYD

5.10

Dioxyde de Carbone N45

3.27

HYD - 106

5.11

Dioxyde de Carbone N48

3.28

HYD - 105

5.12

ALPHAGAZ™ 1 Hélium

3.29

HYD - 100

5.13

Emballages

ALPHAGAZ™ 2 Hélium

3.30

HYD - 101

5.14

Hélium N55

3.31

HYD - 102

5.15

Introduction

2.1

ALPHAGAZ™ 1 Hydrogène

3.32

HYD - 103

5.16

Tailles de bouteilles

2.2

ALPHAGAZ™ 2 Hydrogène

3.33

HYD - 104

5.17

Équipement & étiquetage

Hydrogène N55

3.34

Mélanges catalogués

5.18-5.20

de la bouteille

2.3

ALPHAGAZ™ 1 Oxygène

3.35

Ar/CH4 - 95/5

5.21

ALPHAGAZ™ SMARTOP™

2.4

ALPHAGAZ™ 2 Oxygène

3.36

Ar/CH4 - ECD 5

5.22

Récipients pour

ALPHAGAZ™ auto IV oxygène

3.37

Ar/CH

liquides cryogéniques

2.5

4 - 90/10

5.23

Oxygène N45

3.38

Ar/CH

Approvisionnement

4 - ECD 10

5.24

de grandes quantités

2.6

Oxygène N48

3.39

Mélanges catalogués

5.25

Raccords selon les pays

2.7-2.8

Oxygène N55

3.40

Ar/CO2 - 90/10

5.26

Dimensions des raccords

2.9

Protoxyde d’azote N40 (N2O)

3.41

Mélanges catalogués

5.27

Raccords bouteille en France

2.10

Protoxyde d’azote N48 (N2O)

3.42

ALPHAGAZ™ Mix H2 40%/He

5.28

Couleurs des ogives

2.11-2.12

HELID-S H2 40%/He

5.29

0.1

Janv. 2016

Sommaire

Ar/H2 - 95/5

5.30

OTO - SZ22

5.82

EMI-206

5.133

Mélanges catalogués : OTO 5.31-5.35

OTO - SZ24

5.83

EMI-201

5.134

OTO - SM09

5.36

OTO - SZ32

5.84

EMI-202

5.135

OTO - SM22

5.37

OTO - SZ39

5.85

EMI-203

5.136

OTO - SM27

5.38

OTO - SZ41

5.86

EMI-204

5.137

OTO - SM36

5.39

Mélanges catalogués : INTERFER 5.87

EMI-107

5.138

OTO - SM45

5.40

INTERFER . C1

5.88

EMI-108

5.139

OTO - SM79

5.41

Mélanges catalogués : TAP

5.89

EMI-109

5.140

OTO - SM85

5.42

TAP 500

5.90

EMI-110

5.141

OTO - SM88

5.43

TAP 501

5.91

EMI-111

5.142

OTO - ST09

5.44

Mélanges catalogués :

EMI-307

5.143

OTO - ST15

5.45

OTO-MREA

5.92-5.93

EMI-309

5.144

OTO - ST19

5.46

OTO - 103 MREA

5.94

EMI-310

5.145

OTO - ST22

5.47

OTO - 105 MREA

5.95

Mélanges catalogués : RES 5.146-5.147

OTO - ST24

5.48

OTO - 106 MREA

5.96

RES-PXA200B

5.148

OTO - ST29

5.49

OTO - 123 MREA

5.97

RES-CXA400B

5.149

OTO - ST36

5.50

OTO - 124 MREA

5.98

RES-CSA110B

5.150

OTO - ST39

5.51

OTO - 125 MREA

5.99

RES-CSA200B

5.151

OTO - SL14

5.52

OTO - 126 MREA

5.100

RES-PSA110B

5.152

OTO - SL19

5.53

Mélanges catalogués : TA

5.101

RES-PSA200B

5.153

OTO - SL22

5.54

TA 200

5.102

RES-CNN200B

5.154

OTO - SL23

5.55

TA 201

5.103

RES-CNN400B

5.155

OTO - SL24

5.56

Mélanges catalogués : EMI 5.105- 5.106

RES-CNN800B

5.156

OTO - SL29

5.57

EMI-116

5.107

RES-PNN200B

5.157

OTO - SL32

5.58

EMI-112

5.108

RES-PNN400B

5.158

OTO - SL34

5.59

EMI-113

5.109

RES-PNN800B

5.159

OTO - SL35

5.60

EMI-114

5.110

RES-CO2

5.160

OTO - SL41

5.61

EMI-115

5.111

Mélanges catalogués : ATM 5.161-5.163

OTO - SL44

5.62

EMI-207

5.112

ATM-100-CAL

5.164

OTO - SL49

5.63

EMI-209

5.113

ATM-101

5.165

OTO - SX45

5.64

EMI-210

5.114

ATM-101-CAL

5.166

OTO - SX52

5.65

EMI-211

5.115

ATM-102

5.167

OTO - SJ06

5.66

EMI-212

5.116

ATM-102-CAL

5.168

OTO - SJ10

5.67

EMI-213

5.117

ATM-103-CAL

5.169

OTO - SJ14

5.68

EMI-117

5.118

ATM-201

5.170

OTO - SJ17

5.69

EMI-118

5.119

ATM-202

5.171

OTO - SJ20

5.70

EMI-119

5.120

ATM-203-CAL

5.172

OTO - SJ23

5.71

EMI-120

5.121

ATM-204

5.173

OTO - SJ26

5.72

EMI-121

5.122

ATM-204-CAL

5.174

OTO - SJ33

5.73

EMI-122

5.123

ATM-211

5.175

OTO - SJ36

5.74

EMI-123

5.124

ATM-206

5.176

OTO - SJ39

5.75

EMI-100

5.125

ATM-206-CAL

5.177

OTO - SJ41

5.76

EMI-101

5.126

ATM-207

5.178

OTO - SK14

5.77

EMI-102

5.127

ATM-208

5.179

OTO - SN40

5.78

EMI-103

5.128

ATM-208-CAL

5.180

OTO - SZ09

5.79

EMI-104

5.129

ATM-209

5.181

OTO - SZ10

5.80

EMI-105

5.130

ATM-209-CAL

5.182

OTO - SZ15

5.81

EMI-106

5.131

ATM-210

5.183

EMI-205

5.132

ATM-210-CAL

5.184

0.2

Janv. 2016

Sommaire

ATM-212

5.185

OXY-109 CAL

5.234

ATM-212-CAL

5.186

OXY-109

5.235

ATM-214

5.187

OXY-110

5.236

ATM-215

5.188

Mélanges catalogués : DOC

5.237

ATM-216

5.189

DOC-101

5.238

Gaz chimiques

Mélanges catalogués : FUIT

5.190

DOC-102

5.239

FUIT-100

5.191

DOC-103

5.240

Gaz chimiques

6.1 - 6.2

FUIT-101

5.192

DOC-104

5.241

Ammoniac N36 (NH3)

6.3

FUIT-102

5.193

DOC-105

5.242

Ammoniac N50 (NH3)

6.4

FUIT-104

5.194

Mélanges catalogués : BIOTECH 5.243

Arsine N65 (AsH3)

6.5

FUIT-105

5.195

BIO CO2 5% /02

5.244

Butadiène 1-3 N26 (1-3 C4H6)

6.6

Mélanges catalogués : G 5.196-5.197

BIO H2-CO2 10-5%

5.245

N-Butane G30 (n-C4H10)

6.7

G23

5.198

BIO H2-CO2 5-5%

5.246

N-Butane N25 (n-C4H10)

6.8

G25

5.199

BIO H2-CO2 5-10%

5.247

N-Butane N35 (n-C4H10)

6.9

G231

5.200

BIO H2-CO2 10-10%

5.248

1-Butène N20 (1-C4H8)

6.10

G27

5.201

BIO CO2 2,5% / Air

5.249

Chlore N25 (Cl2)

6.11

G271

5.202

BIO CO2 10% / Air

5.250

Chlore N48 (Cl2)

6.12

G25.1

5.203

Mélanges catalogués : BIO

5.251

Chlorométhane N30 (CH3Cl)

6.13

G222

5.204

BIO-100

5.252

Chlorure d’Hydrogène N28 (HCl)

6.14

G21

5.205

BIO-302

5.253

Chlorure d’Hydrogène N47 (HCl)

6.15

G26

5.206

BIO-300

5.254

Chlorure d’Hydrogène N50 (HCl)

6.16

G110

5.207

BIO-301

5.255

Deutérium N30 (D2)

6.17

G130

5.208

BIO-303

5.256

Dichlorosilane N30 (SiH2Cl2)

6.18

Mélanges catalogués : GN

5.209

Mélanges catalogués :

Diméthyléther N30 ((CH3)2O)

6.19

GAZNAT-GN1

5.210

H2S dans CO2

5.257

Dioxyde d’azote N20 (NO2)

6.20

GAZNAT-GN2

5.211

H2S 1000 ppm dans CO2

5.258

Dioxyde de soufre N30 (SO2)

6.21

GAZNAT-GN3

5.212

H2S 3000 ppm dans CO2

5.259

Ethane N35 (C2H6)

6.22

GAZNAT-GNC4

5.213

H2S 5000 ppm dans CO2

5.260

Ethane N45 (C2H6)

6.23

GAZNAT-GNC6

5.214

H2S 1% dans CO2

5.261

Ethylène N25 (C2H4)

6.24

GAZNAT-GNB

5.215

H2S 3% dans CO2

5.262

Ethylène N35 (C2H4)

6.25

Mélanges catalogués : GAZNAT 5.216

H2S 5% dans CO2

5.263

Fluorure d’hydrogène N35 (HF)

6.26

Mélanges catalogués : SID

5.217

H2S 10% dans CO2

5.264

Hexafluoroéthane N50 (C2F6)

6.27

SID-400

5.218

Références de nos mélanges catalogués

Hexafluorure de soufre N30 (SF

2 constituants

5.265 - 5.274

6)

6.28

Mélanges catalogués : H2O

5.219

Hexafluorure de soufre N37 (SF

Références de nos mélanges ctalogués

6)

6.29

H2O-102

5.220

3 constituants

5.275

Hexafluorure de soufre N50 (SF6) 6.30

H2O-104

5.221

Références de nos mélanges catalogués

Isobutane N35 (iC4H10)

6.31

H2O-106

5.222

4 constituants

5.276

Isobutène N25 (iC4H8)

6.32

Mélanges catalogués : OXY

5.223

Références de nos mélanges catalogués

Méthane G20 (CH4)

6.33

OXY-100

5.224

5 constituants

5.277

Méthane N35 (CH4)

6.34

OXY-101

5.225

Références de nos mélanges catalogués

Méthane N45 (CH4)

6.35

OXY-103 CAL

5.226

6 constituants

5.278

Méthane N55 (CH4)

6.36

OXY-103

5.227

Mélanges sur mesure

5.279

Monoxyde d’azote N20 (NO)

6.37

OXY-104

5.228

Mélanges de gaz sur mesure

Monoxyde d’azote N30 (NO)

6.38

Accréditation en Europe

5.280

OXY-105 CAL

5.229

Monoxyde de carbone N20 (CO)

6.39

Mélanges de gaz sur mesure

OXY-105

5.230

Les mélanges étalons avec certificat

Monoxyde de carbone N47 (CO)

6.40

OXY-106

5.231

sous accréditation Cofrac

5.281

OXY-107

5.232

Traçabilité documentaire

5.282

OXY-108

5.233

Mélanges en phase liquide

5.283

0.3

Janv. 2016

Sommaire

Octofluorocyclobutane N40 (C4F8) 6.41

Phosphine N50 (PH3)

6.42

Propane G31 (C3H8)

6.43

Propane N25 (C3H8)

6.44

Propane N35 (C3H8)

6.45

Annexes

Propylène G32 (C3H6)

6.46

Propylène N25 (C3H6)

6.47

Tableau périodique des éléments

8.1

Silane N50 (SiH4)

6.48

Annexe 1 : Gaz et applications 8.2-8.8

Sulfure d’hydrogène N25 (H2S)

6.49

Annexe 2 : Caractéristiques

Tétrafluorométhane N50 (CF4)

6.50

des gaz

8.9-8.12

Tétrafluorure de silicium N48 (SiF4) 6.51

Annexe 3 : Tensions

Trichlorure de bore N40 (BCl3)

6.52

de vapeur

8.13-8.14

Trifluorométhane N50 (CHF3)

6.53

Annexe 4 : Compatibilité

Trifluorure d’azote N40 (NF

avec les matériaux

8.15-8.16

3)

6.54

Trifluorure de bore N25 (BF

Annexe 5 : Tables de

3)

6.55

conversion

8.17-8.20

Gaz rares

Gaz rares

7.1

Krypton N20 (Kr)

7.2

Krypton N48 (Kr)

7.3

Néon N40 (Ne)

7.4

Xénon N48 (Xe)

7.5

0.4

Janv. 2016

Dispositions générales

AIR LIQUIDE S.A. et/ou ses sociétés affiliées (« AIR LIQUIDE ») déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation ou aux conséquences de l’utilisation des informations contenues dans ce catalogue. AIR LIQUIDE n’entend pas recommander l’utilisation des informations contenues dans le présent document ou leur mise en oeuvre de quelque façon que ce soit, ne donne aucune garantie quant aux informations contenues dans le catalogue et n’assume aucune responsabilité par rapport aux informations ou suggestions contenues dans le présent document. AIR LIQUIDE ne fait aucune déclaration ni n’émet de garantie quant à l’intégralité de ce catalogue et DECLINE TOUTES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, CONCERNANT PAR EXEMPLE

L’ADEQUATION A UN USAGE OU OBJECTIF PARTICULIER.

Les informations contenues dans ce catalogue reposent sur les informations techniques et les expériences dont dispose actuellement AIR LIQUIDE.

Ce catalogue ne saurait être confondu avec les réglementations (nationales ou européennes) ou les dispositions légales.

Par ailleurs, le présent catalogue n’a pas pour objet de définir les qualités, procédures ou méthodes d’essai ou de sécurité, les mesures de précaution ainsi que les équipements ou dispositifs locaux qui seraient nécessaires.

L’utilisateur de ce document doit s’assurer qu’il dispose de l’édition la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d’ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce catalogue. AIR LIQUIDE décline toute responsabilité au cas où une ou plusieurs pages seraient retirées de ce catalogue et utilisées indépendamment.

Toute copie ou reproduction partielle ou intégrale de ce catalogue est strictement interdite sans autorisation écrite préalable d’AIR LIQUIDE.

AIR LIQUIDE détient, se réserve et conserve tous les droits de propriété, y compris les copyrights, du présent catalogue.

Ce catalogue et toutes les photographies ou images contenues dans celui-ci ne pourront être (1) copiés ou reproduits, (2) vendus, prêtés, cédés ou distribués de toute autre manière à des tiers, (3) utilisés pour un objectif ou d’une manière qui soit contraire aux intérêts d’AIR LIQUIDE. Les marques de fabrique, marques de service, appellations commerciales, logos et autres indications d’origine contenus dans ce catalogue sont des marques déposées ou non d’AIR LIQUIDE ou d’une tierce partie ayant octroyé à AIR LIQUIDE le droit de les utiliser. L’utilisation de tout matériel protégé par un copyright et/ou des marques de fabrique exige l’approbation écrite d’AIR LIQUIDE sur un formulaire d’autorisation séparé.

0.5

Janv. 2016

Fiche type des gaz spéciaux

Numéro CAS :

TPS :

Nom de la

Nom de la

Formule de

Un numéro CAS (Chemical Abstracts

Température et pression

Service) est un identifiant universel.

molécule

famille

standard : 15 °C et 1 atm.

la molécule

Propriétés :

Ces informations reposent sur les

données techniques et expérimentales

dont dispose Air Liquide.

Principales propriétés présentes dans

les fiches de données sécurités (FDS).

Transport :

Informations conformes à l’accord

européen sur les transports internatio-

naux des produits dangereux (ADR),

applicable aux gaz. Il est à rappeler

qu’une même molécule peut corre-

spondre à différents types de trans-

port en fonction de son état physique

(liquide ou gazeux).

Les étiquettes losange correspondent

à ces classifications.

Raccords :

Pour toutes informations concernant

les raccords en Europe, consulter le

CSN matériel.

Impuretés :

Air Liquide fournit les taux d’impuretés

dans les unités suivantes :

- Molaire : %-m ou %-mol, ppm-mol

et ppb-mol

- Poids : %-w ou %-masse, ppm-w

et ppb-w

- Volume : %-v ou %-vol, ppm-v et

ppb-v

Pour une conversion dans d’autres

unités, veuillez vous reporter à l’annexe

correspondante.

0.6

Janv. 2016

Introduction

Air Liquide : le spécialiste

des gaz spéciaux

Air Liquide présente son catalogue de gaz spéciaux.

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec près de 50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon responsable.

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L’engagement et l’inventivité permanente des collaborateurs du Groupe sont au coeur de son développement.

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité.

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour réaliser une croissance rentable dans la durée.

Les clients trouvent chez Air Liquide les réponses à leurs

des technologies de production de gaz, de nouvelles

besoins :

applications et des services à haute valeur ajoutée,

basés sur les technologies de l’information.

● Solutions globales :

Notre objectif est toujours le même : satisfaire

• Gaz spéciaux : une large gamme de produits conçus

les besoins de nos clients en renforçant la compétitivité

pour vos applications et une expertise pour délivrer

et le savoir-faire de notre Groupe.

des gaz mélanges standard ou à la demande, dans

divers types d’emballages, allant de la petite bouteille

● Présence européenne :

au stockage liquide.

Une forte présence locale partout en Europe et un

support clients sur le long terme.

• Matériels et installations : un grand choix de

détendeurs, vannes, raccords et matériels associés.

● Qualité :

Nos spécialistes vous aideront à sélectionner des

Air Liquide est mondialement reconnu pour son intégrité

matériels et installations adaptés à votre application.

professionnelle et son approche méticuleuse, basées

sur des « bonnes pratiques » partagées par tous les

• Services : maintenance, analyses, détoxication des

opérateurs du Groupe.

bouteilles de gaz, formations…

● Sécurité : notre priorité

● Expertise :

Air Liquide a développé, à tous les niveaux de

Une équipe de spécialistes qui concentrent toute

responsabilité, une forte culture de sécurité, basée sur

l’expérience d’un leader mondial des gaz industriels.

un respect strict des réglementations. Nous fournissons

● Innovation et adaptation :

des Fiches de Données de Sécurité (FDS). Elles sont

Satisfaire les besoins d’aujourd’hui et anticiper ceux de

destinées à informer et sensibiliser les personnes

demain sont les défis que les équipes de chercheurs

manipulant les gaz.

et d’ingénieurs Air Liquide affrontent, en imaginant et

inventant continuellement des solutions nouvelles :

1.1

Janv. 2016

Notre présence en Europe

ALLEMAGNE

GRECE

REPUBLIQUE TCHEQUE

SUEDE

AIR LIQUIDE DEUTSCHLAND

AIR LIQUIDE HELLAS SAGI

AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.

AIR LIQUIDE GAS AB

GmbH

Thessi Stafani

Jinonicka 80

Lundavägen 151

Hans-Günther-Sohl-Strasse 5

19300 ASPROPYRGOS

15700 PRAGUE 5

P.O BOX 2911

D – 40235 DÜSSELDORF

Tel. (30) 210 558 2700

Tel. (420) 2 57 29 03 84

S 212 09 MALMÖ

Tel. (49) 211 6699-0

www.airliquide.gr

www.airliquide.cz

Tel. (46) 40 38 10 00

www.airliquide.de

www.airliquide.se

HONGRIE

ROUMANIE

AUTRICHE

AIR LIQUIDE KFT

AIR LIQUIDE ROMANIA SRL

SUISSE

AIR LIQUIDE AUSTRIA GmbH

Krisztina Körút 39/b

B-dul Mircea Eliade 18,

CARBAGAS

Sendnergasse 30

H-1013 BUDAPEST

sector 1

Hofgut

A-2320 SCHWECHAT

Tel : (36) 1 339 86 50

Bucuresti, 012015

Postfach 128

Tel. (43) (0)1 701 09 0

www.airliquide.hu

BUCAREST – Sector 10

CH 3073 GÜMLIGEN

www.airliquide.at

Tel. (40) 21 311 96 80

Tel. (41) 31 950 50 50

ITALIE

www.airliquide.ro

www.carbagas.ch

BELGIQUE

AIR LIQUIDE ITALIA SIEGE

AIR LIQUIDE BELGE

Via Capecelatro 69

ROYAUME-UNI

TURQUIE

Parc d’affaire Zénobe Gramme

20148 MILAN

AIR LIQUIDE UK Ltd

AIR LIQUIDE GAZ SANAYO VE

Quai des Vennes,8

Tel. (39) 02 40 261

Station Road – Coleshill

TICARET ANONIM SIRKETI

4020, LIEGE

www.airliquide.it

B46 1JY BIRMINGHAM

Resitpasa Mah.

Tel. (32) 04 349 89 89

Tel. (44) 1675 462424

Eski Büyükdere Cad.

www.airliquide.be

LUXEMBOURG

www.uk.airliquide.com

No:22 Kat:7 D/19

AIR LIQUIDE LUXEMBOURG

34396 Maslak Sisli / Istanbul

BULGARIE

Zone P.E.D BP 20

RUSSIE

AIR LIQUIDE BULGARIA

Grand Duché du Luxembourg

OOO “AIR LIQUIDE”

UKRAINE

1 Business Park Street

L-4801 RODANGE

17 ulitsa Vorontsovskaya

AIR LIQUIDE UKRAINE

Build. 7B, Floor 5

Tel. (352) 50 62 63 1

109 147 MOSCOU

8A, Rizhska Street

1766, SOFIA

www.airliquide.lu

Tel. (7) 495 641 28 98

04112 – KIEV

Tel. (359) 2 489 9782

www.airliquide.ru

Tel. (380) 445 830 089

www.airliquide.bg

NORVEGE

AIR LIQUIDE NORWAY AS

SLOVAQUIE

DANEMARK

Ryghgata 2B

AIR LIQUIDE SLOVAKIA

AIR LIQUIDE DANMARK A/S

Postboks 243

Prievozská 4/A

Hoje taastrupvej 42

3050 Mjødalen

821 09 BRATISLAVA

2630 TAASTRUP

Tel. (47) 32 27 41 40

Tel. (421) 258 10 10 51

Tel : (45) 43 55 50 50

www.no.airliquide.com

www.sk.airliquide.com

www.airliquide.dk

PAYS-BAS

ESPAGNE

AIR LIQUIDE B.V

AIR LIQUIDE ESPANA S.A.

De Witbogt 1

Paseo de Castellana, N°35

P.O. Box 7117

28046 MADRID

5652 AG EINDHOVEN

Tel : (34) 91 502 93 00

Tel. (31) 40 2503 503

www.es.airliquide.com

www.airliquide.nl

FINLANDE

POLOGNE

AIR LIQUIDE FINLAND OY

AIR LIQUIDE POLSKA Sp.

PO Box 271

Z o.o.

90650 OULU

ul. Josepha Conrada 63

Tel : (358) 8 319 25711

31-357 CRACOVIE

www.fi.airliquide.com

Tel. (48) 12 267 9300

www.pl.airliquide.com

FRANCE

AIR LIQUIDE SIEGE SOCIAL

PORTUGAL

75 Quai d’Orsay

SIEGE AIR LIQUIDO SA

75321 Paris cedex 07

Rua Doctor António Loureiro

Tel : (33) 1 40 62 55 55

Borges, 4

www.airliquide.com

Arquiparque Miraflores

1495-131 ALGES

Tel. (351) 2141 64900

www.pt.airliquide.com

1.2

Janv. 2016

Comment obtenir une offre

et commander nos produits

● Vous souhaitez un renseignement, une précision technique : Nos conseillers spécialisés vous répondent :

• pour les gaz spéciaux :

• pour le matériel de mise en œuvre :

● Vous souhaitez une offre de prix :

1er cas : les produits sont référencés dans ce catalogue

• Contactez votre Responsable Commercial habituel ou le Pôle Accueil client qui vous mettra en relation : 04 81 68 00 68

contact.alfi@airliquide.com

• consulter notre site internet : http://alphagaz.airliquide.com pour vous guider dans votre choix technique.

2ème cas : les produits ne sont pas référencés dans ce catalogue ou vous souhaitez un produit sur mesure Nos conseillers spécialisés vous répondent :

• pour les gaz spéciaux :

• pour le matériel de mise en œuvre :

● Vous souhaitez commander des produits :

Envoyez votre commande à votre cellule logistique : voir page 1.4.

Si vous avez un identifiant :

www.macommandegaz.airliquide.com

Pensez à rappeler :

• la référence de l’offre commerciale,

• les références des produits ainsi que leur conditionnement,

les quantités et la date de livraison souhaitée,

• vos adresses de livraison et de facturation,

• les coordonnées de votre contact.

● Vous souhaitez commander du matériel:

• Contactez-nous au :

et sur la boutique en ligne : www.materiels.airliquide.com

1.3

Janv. 2016

Où envoyer votre commande ?

Ile-de-France

Nord

Commande

Commande

Servicecommandesiledefrance.gis@airliquide.com

ServicecommandesNord.ALFI-IM@airliquide.com

01 48 14 70 70

03 27 30 05 65

Suivi de livraison

Suivi de livraison

01 48 14 70 10

03 27 14 55 00

Normandie

Est

Commande

Commande

ServiceCommandesNormandie.ALFI-IM@airliquide.com

ServicecommandesEst.ALFI-IM@airliquide.com

02 32 11 47 11

03 87 34 74 73

Suivi de livraison

Suivi de livraison

02 32 11 47 02

03 87 34 20 83

Ouest

Commande

Rhône-Alpes Auvergne

CommandesConditionneesRLV.GIS@airliquide.com

Commande

02 40 18 31 59

Suivi de livraison

ServicecommandesRAA.ALFI-IM@airliquide.com

04 78 86 64 30

02 40 18 31 19

Suivi de livraison

04 78 86 64 88

Centre

Commande

ServiceCommandesCentre.ALFI-IM@AirLiquide.com

02 47 68 47 47

Suivi de livraison

02 47 68 47 90

Sud-Ouest

Sud-Est

Commande

Commande

Servicecommandessud-ouest.ALFI-IM@airliquide.com

ServiceCommandesSud-Est.FRALFI-IM@airliquide.com

05 56 32 40 17

04 42 79 21 18

Suivi de livraison

Suivi de livraison

05 57 80 85 07

04 42 10 10 11

Et si vous avez un identifiant :

www.macommandegaz.airliquide.com

1.4

Janv. 2016

Sites Internet d’Air Liquide

Pour plus d’informations sur Air Liquide, veuillez consulter notre page d’accueil www.airliquide.fr

Pour consulter notre catalogue en ligne

Le matériel : www.materiels.airliquide.com

Alphagaz : http://alphagaz.airliquide.com

Air Liquide le groupe : www.airliquide.com

1.5

Janv. 2016

Pour acheter en ligne

votre matériel

Pour acheter votre matériel en ligne rendez-vous sur notre nouvelle e-boutique http://materiels.airliquide.com

1.6

Janv. 2016

L’expertise autour des gaz :

Formations

Dans le cadre de votre activité, vous utilisez

des procédés qui mettent en œuvre divers

fluides et, en particulier, des gaz. Ces gaz

peuvent présenter des risques auxquels

Prévenir les risques liés à la mise en œuvre des gaz :

votre personnel est exposé chaque jour.

une formation sur mesure pour progresser plus vite en

sécurité !

• Quels sont ces risques ?

• Comment les prévenir ?

• Que faire en cas d’incident ?

Une dynamique pédagogique

Une expertise technique et une démarche

Donnez à votre personnel les moyens

pédagogique éprouvées

d’acquérir, de développer et de consolider

• le partage de l’expertise de nos formateurs

les connaissances essentielles et renforcez

ainsi l’impact de votre démarche de

• un cheminement pédagogique étudié, des outils

et techniques d’animation variés

prévention des risques !

• une grande interactivité

Air Liquide organise avec vous la formation

de votre personnel : connaissance des gaz,

risques associés, prévention…, ensemble

Une action de formation sur mesure basée sur :

nous construisons un programme

• la nature des gaz utilisés

«Prévenir les risques liés à la mise en

• leur mise en œuvre dans votre activité

œuvre des gaz» ciblé sur vos spécificités.

• le profil des personnes à former

De la théorie aux bonnes pratiques, nos

formateurs mettent leur expertise au service

Un bénéfice immédiat

de vos équipes et s’engagent à vos côtés

• les bases théoriques, les bonnes pratiques et les

dans une véritable démarche de progrès.

bons réflexes

• une relation concrète avec l’environnement de

travail (visite du site client pour recommandations)

• une mise en situation pratique

N’hésitez pas à nous contacter :

FormationGaz.ALFI@airliquide.com

1.7

Janv. 2016

Sécurité (1/3)

La sécurité est la priorité du Groupe Air Liquide

De la conception à l’utilisation par nos clients, nos produits intègrent cette dimension.

Les informations suivantes ont pour objectif de donner un éclairage sur des dangers, précautions et procédures de sécurité usuels. Nous vous recommandons vivement de lire, comprendre et analyser les recommandations suivantes, avant l’utilisation de nos produits.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre agence régionale Air Liquide.

● Informations générales

strictement aux normes nationales/internationales dans le

Les gaz, les récipients et accessoires peuvent être à l’origine

domaine de la manutention, du transport et de l’utilisation

ou aggraver des accidents sérieux si les précautions

de nos produits. En fonction de la nature dangereuse d’un

appropriées de mise en œuvre ne sont pas suivies.

produit, l’acheteur/l’utilisateur est responsable de la

prévention et de la formation de tous les employés, clients

Avant toute utilisation il est nécessaire de consulter la

ou toute autre personne pouvant être exposés aux dangers

Fiche de Données de Sécurité (FDS) du gaz concerné.

éventuels. En cas de besoin, de doutes, n’hésitez pas à

Nous insistons auprès de chaque utilisateur pour qu’il

contacter Air Liquide.

consulte et comprenne les informations mentionnées

sur ces fiches avant l’utilisation de n’importe quel type de

● Classification des gaz - dangers - mesures

gaz figurant dans ce catalogue.

de précaution

Pour les principaux gaz et mélanges, elles sont accessibles

La plupart des gaz de ce catalogue possèdent une ou

à partir du site Internet : www.quickfds.fr

plusieurs caractéristiques dangereuses (asphyxiant, sous

Vous pouvez aussi les obtenir, sur simple demande, auprès

pression, inflammable, oxydant, toxique, corrosif).

de votre agence régionale Air Liquide.

Des symboles de danger en losange (symbole ADR) et des

pictogrammes de sécurité (losange à cadre rouge)

• Le contenu des bouteilles ainsi que les principaux dangers conformes aux directives CLP, sont utilisés pour sont identifiés par une étiquette placée sur la bouteille.

l’identification des dangers relatifs à chaque produit.

Si cette étiquette est manquante ou illisible, appeler

immédiatement votre contact local Air Liquide pour

• Gaz asphyxiants, neutres ou inertes (sous pression)

obtenir des instructions.

Ces gaz (par exemple l’argon, l’hélium ou

l’azote) n’entretiennent pas la combustion et ne

Il est fortement recommandé aux utilisateurs des gaz

sont pas toxiques. Mais ils présentent un risque

spéciaux de s’assurer que tous les employés et utilisateurs

pouvant être mortel, d’asphyxie par diminution

lisent et suivent les instructions de précaution indiquées sur

de la teneur en oxygène dans l’air.

chaque bouteille, ainsi que sur les Fiches de Données de

Il y a danger lorsqu’il y a moins de 18 % d’oxygène dans

Sécurité.

l’air ; des mesures de prévention sont à prendre lorsqu’il y

a moins de 19,5 % d’oxygène.

• Pour les matériels et accessoires, toujours suivre

scrupuleusement les instructions d’utilisation fournies par

Mesures de précaution :

les fabricants d’équipements pour les gaz.

Ventilation et contrôle de la concentration d’oxygène dans

l’air.

• L’acheteur et/ou l’utilisateur est responsable des

Ne jamais pénétrer dans une zone à risque (par exemple :

informations dispensées à ses employés, agents et

un réservoir, une fosse ou zone confinée) où la présence

distributeurs. Ces informations doivent répondre

d’un gaz inerte est possible, sans un respirateur autonome

(ARI) et/ou sans avoir vérifié la concentration d’oxygène

au préalable.

1.8

Janv. 2016

Sécurité (2/3)

Mesures de précaution (suite) :

• Gaz oxydants et comburants

Baliser les zones à risque à l’aide de panneau « Risque

Ces gaz favorisent et entretiennent la

d’asphyxie ».

combustion mais sont ininflammables. Les plus

Equiper, si nécessaire, la zone d’une centrale de

courants étant l’oxygène et le dioxyde d’azote.

détection de la teneur en oxygène.

Mesures de précaution :

Rappel :

Eliminer tous les risques de suroxygénation des zones de

Ces gaz inertes ne peuvent pas être détectés par les

travail ; la teneur maximum d’oxygène doit être de 25 %.

sens humains et sont inhalés comme l’air. Une zone très

Au-dessus de cette limite, la combustion est rapide.

appauvrie en oxygène peut être mortelle en moins de 2 à

Les personnes exposées ne doivent ni fumer, ni porter de

3 minutes.

vêtements en textile inflammable. Éviter tout contact de

matières grasses, huileuses ou combustibles avec des

gaz oxydants (toujours utiliser des équipements conçus

• Gaz inflammables, combustibles

pour l’oxygène et compatibles avec le gaz) afin d’éviter

Ces gaz (par exemple les hydrocarbures,

les risques d’auto-inflammation.

l’hydrogène ou le monoxyde de carbone)

peuvent s’enflammer en présence d’air ou de

tout autre gaz oxydant.

Ils peuvent créer une atmosphère explosive lorsqu’ils sont

mélangés dans certaines proportions avec de l’air ou un

gaz oxydant.

Les limites d’inflammabilité supérieures et inférieures dans

l’air sont spécifiques à chaque gaz inflammable.

Un changement de température, de pression ou de

concentration d’oxydant peut faire varier considérablement

la plage d’inflammabilité. Pour obtenir une réaction, une

quantité d’énergie minimum est nécessaire ; celle-ci dépend

du type de gaz.

0%

100%

Plage d’inflammabilité

concentration d’un produit

L.I.E

L.S.E

Mesures de précaution :

Toutes les sources éventuelles d’inflammation doivent

être éliminées par la conception d’espaces et de locaux

appropriés, notamment avec l’interdiction de fumer et

de produire des flammes nues, voire de téléphoner.

Il est essentiel d’installer dans les zones où l’on utilise

et stocke des gaz inflammables, un détecteur de gaz

inflammables et un extincteur.

1.9

Janv. 2016

Sécurité (3/3)

• Gaz toxiques ou nocifs

● Autres dangers - mesures de précaution

Ces gaz (par exemple l’arsine, la phosphine, le

• Dangers liés à la pression

monoxyde d’azote et le dioxyde d’azote) sont

dangereux pour le personnel et nécessitent une

Les bouteilles de gaz sont souvent sous pression,

manipulation spécifique. La toxicité est définie

l’énergie mécanique liée à cette pression peut représenter

par une Valeur Moyenne d’Exposition appelée

un danger.

VME (limite de risque professionnel) ou VLEP

(Valeur Limite d’Exposition Professionnelle).

Mesures de précaution :

Cela correspond à la concentration moyenne

Toujours utiliser un détendeur en sortie bouteille.

admissible à laquelle un travailleur peut être

Toujours utiliser des flexibles spécifiques haute pression

exposé pendant 8 heures.

avec câbles de sécurité correctement fixés.

Ces gaz peuvent également être inflammables

Ne jamais stocker les bouteilles près d’une source de

ou oxydants.

chaleur.

Ne jamais essayer d’enlever le robinet de bouteille ou tout

concentration

ILV

autre système de sécurité. Si ces pièces sont

(EU)

!

défectueuses, ne pas essayer de les réparer, contacter

15 min

Gaz toxique = Poison pour l’organisme

immédiatement Air Liquide.

ILV

15

* à partir d’une certaine concentration

(EUL)

min.

* en fonction de la durée d’exposition

8h

• Dangers liés aux très basses températures

1 semaine de travail, 8 h / jour

Les liquides cryogéniques (exemple l’azote liquide, - 196 °C)

Les gaz toxiques selon le réglement CLP.

présentent les dangers suivants :

VLCT (Valeur Limite Court Terme) ou VLE (Valeur Limite

- en contact avec la peau : gelures et brûlures à froid

d’exposition).

- en contact avec les matériaux : affaiblissent la

résistance de certains métaux (particulièrement les

Mesures de précaution :

aciers au carbone) et durcissent les plastiques

La règle est d’éviter toute exposition et de vérifier la

- en raison d’un taux de dilatation liquide/gaz important

concentration si nécessaire. Les installations de gaz

(7 à 800) :

toxiques doivent être impérativement confiées à des

• risques de suroxygénation (O

spécialistes. Les personnes exposées accidentellement à

2 et N2O)

• risques d’asphyxie

un gaz toxique doivent immédiatement consulter un

• forte augmentation de la pression dans

médecin.

les volumes fermés

• Gaz corrosifs

Ces gaz (par exemple l’ammoniac, le chlorure

Mesures de précaution :

d’hydrogène, le fluor, le monoxyde d’azote ou le

Porter des Equipements de Protection Individuelle (EPI)

dioxyde de soufre) attaquent de nombreux ma-

adaptés (gants, lunettes et chaussures de protection).

tériaux par réaction chimique : métaux, textiles.

Installer des soupapes de sécurité sur les conduits situés

Certains d’entre eux abîment les tissus humains ou

entre deux vannes d’arrêt pouvant contenir des liquides

brûlent la peau. Ces brûlures ne sont pas forcément

cryogéniques - cette mesure s’applique à tous les gaz

visibles immédiatement. Ces gaz sont toxiques dans la

liquéfiés.

plupart des cas.

Mesures de précaution :

Porter un vêtement de protection adapté ; rincer à grande

eau en cas d’éclaboussures. Les personnes exposées

accidentellement à ces gaz doivent immédiatement

consulter un médecin.

1.10

Janv. 2016

Fiches de Données Sécurité : FDS

Les Fiches de Données Sécurité des gaz de gamme Air Liquide

sont élaborées à l’aide d’un logiciel validés par EIGA (European

Industrial Gases Association = syndicat européen des producteurs

de gaz industriels).

Pictogrammes de dangers

Nom du produit - Référence

selon : Carré orange

de la FDS

(ancienne réglementation

Version de la FDS

CE 67/548)

Date de la FDS

Losange : ADR (transport)

Date de la version précédente

Losange bord rouge

(réglement CLP)

Mention d’avertissement

Identification du produit

(y compris nom commercial)

N° CAS, N° CE si enregistré

Identification du fournisseur

(y compris N° courriel

personne compétente)

N° d’urgence ORFILA

Classification et identification

des dangers selon réglement

CLP phase H ou P ou

CE 67/548

1.11

Janv. 2016

Fiches de Données Sécurité : FDS

Les Fiches de Données Sécurité de gamme Air Liquide sont

élaborées à l’aide d’un logiciel validés par EIGA (European

Industrial Gases Association = syndicat européen des producteurs

de gaz industriels).

Une Fiche de Données Sécurité est conforme au réglement 453/2010 REACH, elle s’organise en 16 sections dont : Section 1 : Identification de la substance

et de la société

Section 2 : Identification des dangers

Section 3 : Composition

Section 4 : Premiers secours

Section 5 : Mesures de lutte contre

l’incendie

Section 6 : Mesures en cas de dispersion

accidentelle

Section 7 : Manipulation et stockage

Section 8 : Contrôle de l’exposition

Section 9 : Propriétés physiques et

chimiques

Section 10 : Stabilité et réactivité

Section 11 : Informations toxicologiques

Section 12 : Informations écologiques

Section 13 : Elimination

Section 14 : Transport

Section 15 : Informations réglementaires

Section 16 : Autres informations

1.12

Janv. 2016

Stockage, manipulation

et utilisation des bouteilles (1/3)

● Stockage des bouteilles non

des bouteilles.

Bouteilles

utilisées - Dépôts

Le cas des gaz toxiques et des

Il existe deux types de bouteilles

gaz corrosifs doit faire l’objet

Les «pleines», qui après utilisation

Implantation du dépôt

d’une étude spécifique, avec par

deviennent des bouteilles «vides».

Le statut de votre établissement

exemple pour les gaz liquéfiés des

Elles doivent être placées dans

(recevant du public, installation

bacs de rétention, éventuellement

des zones dédiées.

classée pour l’environnement)

des détecteurs de gaz

Les «vides» (Attention il reste

peut impliquer des règles

spécifiques.

toujours une pression résiduelle

spécifiques, et influencer les

Les dépôts de gaz toxiques

dans une bouteille «vide»).

quantités stockables. Dans tous

doivent obligatoirement être

Toutes les bouteilles doivent être

les cas, respecter les réglementations

verrouillés à clef.

maintenues verticalement à l’aide

qui vous sont applicables.

Air Liquide peut vous aider à

de chaînes/câbles afin d’éviter

Air Liquide préconise l’installation

concevoir ce stockage.

toute chute.

du stockage bouteilles dans un

Les bouteilles doivent toujours

abri extérieur fermé à clef.

être munies de leur chapeau de

Cet abri doit être construit en

Instructions d’utilisation

protection. Les bouteilles de gaz

matériaux non combustibles, être

Des instructions claires sur le

toxiques, même « vides »

bien ventilé et garder les bouteilles

stockage et l’utilisation doivent

doivent toujours être munies de

au sec.

être définies et les utilisateurs

leur bouchon d’obturation.

Il ne doit pas servir à stocker

devront recevoir une formation

Après utilisation, les bouteilles

d’autres produits.

en conséquence. Il est interdit de

vides devront retourner dans la

Cet emplacement doit être facile

fumer dans la zone de stockage.

zone dédiée et être clairement

d’accès notamment pour les

marquée VIDE.

livraisons. Il doit être situé en

Équipements de sécurité

Eviter tout contact avec une

rez-de-chaussée sans escalier à

Des équipements appropriés pour

source de chaleur supérieure

descendre ou monter. Il doit

lutter contre l’incendie (par

à 50°C. Ne pas exposer les

permettre une évacuation rapide

exemple extincteurs, masques,

bouteilles directement aux rayons

et aisée vers l’extérieur.

couvertures anti-feu), du

du soleil.

Les bouteilles doivent être

personnel de sécurité formé et

stockées dans un endroit

du matériel de premiers secours

protégé à l’écart des personnes

doivent être disponibles en cas

non utilisatrices.

d’urgence. En présence de gaz

toxique, des masques de sécurité

Aires de stockage

de respiration autonomes (ARI)

Le stockage doit se faire en

sont souhaitables. Ces

plusieurs zones en fonction des

équipements doivent être placés

types de gaz.

bien en vue, près de la zone de

Les gaz inflammables et les gaz

stockage mais à l’extérieur. Ils

oxydants doivent être séparés.

doivent être contrôlés régulière-

Pour le stockage des gaz

ment selon les réglementations

combustibles, la zone doit être

en vigueur. Les employés respon-

délimitée par des barrières

sables doivent être formés en

résistantes au feu (voir la

conséquence des risques.

réglementation). Le sol doit être

suffisamment plan et résistant

pour permettre la manutention

1.13

Janv. 2016

Stockage, manipulation

et utilisation des bouteilles (2/3)

Bouteilles vides

détendeur. Dans le cas où des

● Utilisation des bouteilles

Ne jamais complètement vider

bouteilles devraient être

Capacité

une bouteille. Ne pas la purger en

transportées vers des étages

Adapter la capacité et le nombre

laissant un robinet ouvert.

supérieurs, utiliser un monte-charge

de bouteilles à vos besoins.

Les bouteilles vides doivent être

(les personnes ne doivent pas

fermées et conservées avec

monter dans la cabine en même

les mêmes précautions que les

temps que les bouteilles si la

Localisation

bouteilles pleines. Une bouteille

cabine n’est pas largement

Chaque fois que possible, il est

vide contient toujours assez de

ventilée).

préférable de garder les bouteilles

gaz pour présenter un danger.

Ne jamais soulever les bouteilles

à l’extérieur et de créer un réseau

par le chapeau ou le robinet.

de canalisations desservant les

différents points d’utilisation.

Bouteilles avec date d’épreuve

Avant de sortir une bouteille de la

Si le stockage des bouteilles se

périmée

zone de stockage, vérifier que le

robinet soit bien fermé.

fait dans les locaux, il est

La réglementation des

Ne jamais transporter une

recommandé de séparer les

transports (ADR) interdit de

bouteille contenant des gaz

bouteilles de gaz inflammables et

livrer une bouteille ayant une date

toxiques sans le bouchon de

les bouteilles de gaz oxydants.

d’épreuve périmée. Toutefois, si

sécurité et son chapeau de

Pour les gaz toxiques, prévoir leur

la date de réépreuve est atteinte

protection.

implantation dans des armoires

alors que la bouteille est en stock

spéciales dotées de systèmes

chez le client, la bouteille reste

d’extraction permettant un

utilisable.

Équipement de protection pour

renouvellement permanent de l’air.

le personnel

Des détecteurs de gaz seront

Bouteilles dont la date

Le personnel responsable de la

implantés au plus près des flux

d’expiration est dépassée

manipulation des bouteilles doit

gazeux d’extraction (détection

être équipé de chaussures de

Certaines bouteilles (par exemple

rapide de fuites éventuelles).

sécurité, de gants de manutention

les mélanges de gaz spéciaux)

et/ou d’un Equipement de

sont livrées avec une date limite

Protection Individuelle,

Étiquetage

d’utilisation. Cette date prend en

répondant aux prescriptions

Ne jamais utiliser une bouteille

compte la durée de stockage du

légales en vigueur dans chaque

dont le contenu et les dangers ne

produit. Une bouteille dont la date

pays ou bien comme défini dans

sont pas clairement identifiés par

est expirée ne doit pas être

les Fiches de Données de

un étiquetage adéquat. Contacter

utilisée. En effet, les spécifications

Sécurité.

Air Liquide pour obtenir des

ne sont plus garanties.

informations complémentaires.

Chocs

Les bouteilles ne doivent subir

● Manipulation et transport

Manipulation des robinets

des bouteilles

aucun traitement pouvant altérer

leur résistance : choc violent,

Le robinet doit être ouvert

Chariot

soudure à l’arc, etc. En cas de

précautionneusement.

Pour déplacer les bouteilles à

doute, contacter votre représentant

Si celui-ci ne peut s’ouvrir à la

l’intérieur des locaux, il est

Air Liquide.

main, retourner la bouteille au

recommandé d’utiliser un chariot

fournisseur. Ne jamais forcer pour

approprié et d’y arrimer les

ouvrir ou fermer le robinet

bouteilles. Une bouteille ne doit

(l’utilisation d’un outil tel qu’une

jamais être traînée à même le

pince ou une clef est prohibée).

sol. Ne pas transporter une

Toujours refermer la bouteille

bouteille connectée à un

après l’utilisation.

1.14

Janv. 2016

Stockage, manipulation

et utilisation des bouteilles (3/3)

Chaleur et refroidissement

Si un tel risque existe, il est

Cas de fuite sans flamme d’un

Ne jamais chauffer une bouteille

recommandé de monter un clapet

gaz inflammable

pour augmenter le flux gazeux.

anti-retour. En cas d’introduction

Stopper, selon possibilité, le

Utiliser plusieurs bouteilles en

accidentelle d’un produit,

flux de gaz en fermant le robinet

parallèle ou contacter Air Liquide

contacter immédiatement

aussi rapidement que possible. Ne

afin de dimensionner

Air Liquide.

pas utiliser d’appareils à flamme

correctement l’installation.

Ne pas utiliser la bouteille

ou électriques dans la zone où

concernée !

une fuite d’un gaz inflammable

Raccordement

peut s’étendre.

Utiliser uniquement des pièces de

● Mesures d’urgence :

Avant de pénétrer dans la zone

raccordement agréées par votre

flammes, fuites,…

supposée, contrôler la présence

fournisseur. Ne jamais associer

de gaz inflammable à l’aide d’un

des filetages différents ou utiliser

En cas de flamme ou de fuite, une

détecteur. Si la fuite ne peut être

des adaptateurs entre

opération d’urgence est nécessaire.

stoppée, interdire l’accès à la

équipements ou bouteilles non

L’équipe de première intervention

zone suspectée pour éviter tout

compatibles. Les différents

doit être parfaitement formée

risque d’incendie.

raccords sont normalisés et

et avoir de solides connaissances,

Avant de procéder à toute

garantissent contre les incompati-

lui permettant de répondre à la

réparation, purger toutes les

bilités entre certains produits.

plupart des dangers éventuels.

canalisations et les appareils.

Vérifier l’état des joints avant

Si ce n’est pas le cas, prévenir les

l’utilisation. Les remplacer dès

services de secours.

Contacter Air Liquide pour obtenir

les premiers signes d’usure

Pour obtenir les informations de

une assistance.

ou de dégradation.

sécurité importantes, consulter les

Il faut vérifier la compatibilité du

Fiches de Données de Sécurité

Cas de fuite avec flamme

matériel avec le gaz utilisé.

des produits. Vous y trouverez

des informations complètes sur

Alerter les service de secours

(pompiers) puis, si cela est

En fin d’utilisation

les dangers d’intoxication,

mesures contre les accidents,

possible sans risque, stopper le

Après l’utilisation, toujours

élimination, données écologiques

flux de gaz en refermant le robinet

déconnecter le détendeur de la

et premières mesures d’urgence.

dès que possible.

bouteille.

Contacter Air Liquide pour obtenir

Si la fuite ne peut pas être

une assistance.

stoppée, laisser le gaz brûler et

Équipements des opérateurs

refroidir les éléments ainsi que

Placer les équipements adéquats

les installations atteintes par les

à disposition des opérateurs, en

flammes. Il se peut que l’incendie

fonction des types de gaz utilisés :

s’arrête sans que la fuite ait été

chaussures de sécurité, gants de

stoppée ; une atmosphère explo-

protection, combinaison de

sive peut alors se former.

protection, poste respiratoire…

Contacter Air Liquide pour obtenir

une assistance.

Corps étranger dans la

bouteille

Il est toujours dangereux de

laisser pénétrer un produit dans

une bouteille en cours d’utilisation.

1.15

Janv. 2016

Manipulation des bouteilles :

la sécurité d’abord

● Déplacer une bouteille en sécurité

● Veiller à la stabilité

● Porter des protections

• Pour sortir (ou rentrer) une bouteille

• Pour plus de sécurité,

d’un panier ou casier :

toujours attacher les

- Une main sur le chapeau

bouteilles

- Une main sur l’ogive

Attention à vos doigts

● Les bons gestes

• Pour faire rouler une bouteille :

- Maintenir l’équilibre en plaçant

la main sur le chapeau

- Garder la bouteille près

• Pour soulever ou coucher

du corps

une bouteille :

- La faire rouler à l’aide de

- Plier les jambes

l’autre main placée sur le

- Garder le dos droit

corps de la bouteille

● Les mauvais gestes

• Attention aux entorses

et faux mouvements.

NE JAMAIS

RATTRAPER

• Ne pas tourner le dos

UNE BOUTEILLE

à une bouteille que

QUI TOMBE !

vous venez de poser !

• Les grandes

• Ne jamais placer

bouteilles

une bouteille

sont lourdes

derrière une porte !

1.16

Janv. 2016

Mise en œuvre des gaz

et mélanges de gaz (1/2)

Il est essentiel de choisir le matériel de mise en œuvre

adéquat. Pour garantir un résultat optimal au point

d’utilisation, Air Liquide vous aide à faire les bons choix et

peut réaliser pour vous l’assemblage de votre installation.

● Les risques de contamination sur une installation

• La pollution par l’air

Résultats :

Une canalisation ou une bouteille sous pression peut être polluée par de

- votre installation est polluée,

l’oxygène ou l’humidité de l’air. Ce phénomène de rétro-diffusion est dû à

- la qualité du gaz utilisé est

la différence de pression partielle entre les gaz situés de part et d’autre des dégradée.

parois.

● Éliminer les risques de contamination par le choix du bon matériel

• Choisir du matériel adapté à

Contamination engendrée par

votre application (détendeurs,

différents matériaux

vannes, canalisations, etc.).

Ce matériel doit être dans un

Cas d’une contamination par l’oxygène

de l’air d’une tuyauterie sous argon

matériau non perméable, non

(débit 5 l / h, pression 10 bar, longueur 1 m,

poreux et non réactif.

diamètre 6 mm).

• S’assurer de l’étanchéité et de la

Nature Contamination

propreté des matériaux en con-

du matériau

en oxygène

tact avec le gaz, en tous points

(en ppm-mol)

de votre installation.

Acier inoxydable

0

Cuivre 0

Nylon™ ou Rilsan

0,05

PTFCE 0,6

Perbunan 5,3

Néoprène 6,9

Polyéthylène 11

PTFE 13

Polyvinyle 27

Caoutchouc naturel

40

1.17

Janv. 2016

Mise en œuvre des gaz

et mélanges de gaz (2/2)

• Du matériel bien sélectionné

• Des procédures appropriées pour éliminer les sources

de contamination

• Une technique de purge simple et efficace

● Purger l’installation pour éliminer une éventuelle contamination de la ligne de transfert

• Éliminer l’air et toutes les impuretés résiduelles

de vos installations lors de la mise en service de chaque nouvelle bouteille.

• Purger votre matériel

par des cycles de compression-détente

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Installation

Mise sous pression :

Détente à l’atmosphère

Renouvellement

compression

de l’opération

Monter le détendeur sur la

Ouvrir la vanne de mise à l’air

bouteille.

Ouvrir légèrement le robinet

pour chasser le mélange gaz-

Répéter plusieurs

Vérifier que le détendeur est

de la bouteille et le refermer

air. Refermer la vanne lorsque

cycles de

OUVERT et que les vannes de aussitôt.

la pression atmosphérique est compression-

mise à l’air (V1) et d’utilisation

Attendre environ 1 minute.

atteinte.

détente (phases 2

(V2) sont FERMÉES.

et 3) afin d’éliminer

la contamina-

tion par l’air dans

l’installation (voir

schéma

ci-dessous).

• Suivi de la teneur en O2 dans le temps en fonction du nombre de cycles de purge : 1.18

Janv. 2016

Encyclopédie des gaz

Venez découvrir la nouvelle Encyclopédie des gaz...

1.19

Janv. 2016

Emballages

Introduction

Air Liquide propose une large gamme de bouteilles, depuis la S00 jusqu’à la L84. Les bouteilles sont disponibles en diffé-

rentes tailles afin de répondre aux consommations plus ou moins importantes de chaque produit.

Les dimensions indiquées ici sont indicatives et correspondent aux tailles les plus courantes.

Les différents types de bouteilles disponibles pour chaque gaz sont indiqués sur les fiches de produits correspondantes de ce catalogue.

Les bouteilles constituent un élément majeur pour la préservation de la qualité du produit.

Air Liquide entretient, traite et contrôle les bouteilles pour garantir les meilleurs produits disponibles sur le marché.

Nos produits sont disponibles

selon la qualité :

• en réservoirs cryogéniques

mobiles ou fixes,

• en bouteilles et cadres.

Nos produits sont conditionnés

dans des bouteilles en acier

doux, aluminium ou acier inox

selon leurs compatibilités avec

les matériaux. Pour les gaz

non compatibles avec les

matériaux ordinaires, les

parois de la bouteille subissent

un traitement spécial de

passivation.

2.1

Janv. 2016

Tailles de bouteilles

Certains produits peuvent être livrés en cadre pour des consommations importantes ; Les bouteilles sont positionnées dans un châssis métallique muni d’un anneau de levage sur le dessus et sont reliées entre elles par un collecteur équipé d’une vanne de sortie du gaz.

Nombre de bouteilles :

9

Hauteur :

195 cm

Largeur :

56 cm

Longueur :

117 cm

Poids à vide :

730-760 kg

2.2

Janv. 2016

Équipement & étiquetage

de la bouteille

Robinet :

Chapeau :

Équipé de raccord en

Protège le robinet et facilite

conformité avec les

la manutention. Ce chapeau

réglementations

est une protection qu’il ne

en vigueur.

faut jamais démonter.

Capsule plastique inviolable :

Ogive :

Indique que la bouteille

La couleur indique le risque

est pleine et n’a jamais été

principal du produit selon la

ouverte. Ne jamais remettre

législation européenne.

cette capsule

sur une bou-

teille utlisée.

Etiquette de sécurité :

Marquage :

Informations sur la sécurité

Chaque bouteille a un

Chaque bouteille a un

et la classification ADR,

numéro de fabrication (ID) et

selon la norme européenne.

le nom de son propriétaire,

gravés sur son ogive.

Corps :

Équipé d’un film peint

ou thermorétractable.

2.3

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ SMARTOP™

Un seul geste, un seul coup d’œil.

SMARTOP™ équipe désormais toute la

gamme* ALPHAGAZ™.

* Hors CO2, Oxygène à partir de mi-2016.

ALPHAGAZ™, notre gamme de laboratoire, évolue. Air Liquide innove et lance la nouvelle bouteille ALPHAGAZ™

SMARTOP™. Sa conception répond à deux objectifs : sécurité et simplicité d’utilisation.

Un limiteur de débit intégré permet une ouverture sécurisée en haute pression. Avec ALPHAGAZ™ SMARTOP™. vous visualisez d’un seul coup d’œil le volume de gaz disponible. Pour ouvrir ou fermer la bouteille un seul geste suffit : activer le levier on/off. Tout simplement.

Ouverture et fermeture

Connexion facile du

pratiques

détendeur

Levier On/Off.

S’adapte à tous les types

de détendeurs.

Visualisation permanente

du contenu

Sécurité optimale

Une jauge de pression

Ouverture sécurisée en

permet de voir à tout

haute pression grâce au

moment le volume

limiteur de débit intégré.

disponible.

Air

Azote

Argon

Hélium

Hydrogène /

Hydrogène

Hélium

Oxygène

2.4

Janv. 2016

Récipients pour

liquides cryogéniques

● Air Liquide propose une large gamme de réservoirs pour les liquides cryogéniques :

• Pour l’azote et l’argon,

- des réservoirs mobiles équipés d’un dispositif de soutirage, pressurisés ou non-pressurisés pour un soutirage de gaz ou de liquide.

Ils sont disponibles en 180 et 450 litres. Ces réservoirs sont remplis sur le site ou échangés.

- des récipients non-pressurisés, de 60 à 130 litres qui ne sont pas équipés d’un dispositif de soutirage permanent.

Ces réservoirs sont destinés au remplissage de gros récipients de cryo-conservation ou à d’autres applications.

D’autres volumes de récipients sont disponibles sur demande.

• Pour l’hélium, la livraison s’effectue dans des réservoirs pressurisés, le plus souvent destinés aux applications RMN

(Résonnance Magnétique Nucléaire).

Les volumes disponibles sont les suivants :

Modèles

RH38 RH65 RH100 RH250 RH450

Capacité utile

37 64 96 240 428

(litres)

Pression maxi

0,7 0,7 0,7 0,7

0,7

(bar)

Poids plein

31 40 50 119 204,5

(kg)

Hauteur totale

1052 1180 1390 1670

1745

(mm)

Diamètre

460 503 503 802 1000

extérieur (mm)

2.5

Janv. 2016

Approvisionnement

de grandes quantités

Certains gaz peuvent être livrés et stockés en phase liquide à très basse température, dans des réservoirs d’une capacité allant de 6 000 à 50 000 litres.

Pour les fournitures de gaz de haute pureté, tels que ceux utilisés dans le secteur électronique, Air Liquide peut développer des évaporateurs adaptés (choix de matériaux, traitement des surfaces internes, etc.) assurant la qualité du produit à long terme.

Pour une solution de production sur site, se reporter à la section “Générateurs”.

2.6

Janv. 2016

Raccords selon les pays

France

Numéro

Belgique

Danemark

Grèce

Allemagne

Nom

Cas

Luxembourg

Suède

Portugal Autriche

1,3-Butadiène

106-99-0

E (nf)

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

1-Butène

106-98-9

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

1-Butyne

107-00-6

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Acétylène

74-86-2

H (nf)

H(ns)

H (nf)

DIN 477, Nr. 3

Air

132259-10-0 B4 (nb) / C6 (nb)

DIN 477, Nr. 13

C (nf)

DIN 477, Nr. 13

Ammoniac

7664-41-7

B5 (nb) / C (nf) / DIN 477, Nr. 6

A (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Argon

7440-37-1

B4 (nb) / C (nf)

B (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Arsine

7784-42-1

DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Azote

7727-37-9

B4 (nb) / C (nf)

B (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 10

Bromure d’hydrogène

10035-10-6

J (nf)

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

Chlore

7782-50-5

B3 (nb) / J (nf)

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

Chlorure d’hydrogène

7647-01-0

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

Cis-2-Butène

590-18-1

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Deutérium

7782-39-0

B8 (nb) / DIN1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Dichlorosilane

4109-96-0

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 5

Diméthyléther

115-10-6

B8 (nb)

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Dioxyde d’azote

10102-44-0

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

Dioxyde de carbone

124-38-9

B5 (nb) / DIN 477, Nr. 6

A (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Dioxyde de soufre

7446-09-5

B7 (nb) / DIN 477, Nr. 7

D (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 7

Éthane

74-84-0

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Éthylène

74-85-1

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Fluorure d’hydrogène

7664-39-3

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

Hélium

7440-59-7

B4 (nb) / C (nf)

B (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Hexafluoroéthane (R116)

76-16-4

C (nf) / DIN 477, Nr. 6

A (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Hexafluorure de soufre

2551-62-4

B10 (nb) / C (nf) / DIN 477, Nr. 6

A (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Hexafluorure de tungstène

7783-82-6

VCR

DIN 477, Nr. 8

VCR

DIN 477, Nr. 8

Hydrogène

1333-74-0

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Isobutane

75-28-5

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Isobutylène

115-11-7

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Krypton

7439-90-9

B4 (nb) / C (nf)

B (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Méthane

74-82-8

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Méthylamine

74-89-5

E (nf)

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Monochlorométhane

74-87-3

E (nf)

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Monoxyde d’azote

10102-43-9

G (nf)

G (nf)

G (nf)

DIN 477, Nr. 8

Monoxyde de carbone

630-08-0

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

K (ns) / C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 5

n-Butane

106-97-8

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Néon

7440-01-9

B4 (nb) / C (nf)

B (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Octafluorocyclobutane (RC318) 115-25-3

C (nf) / DIN 477, Nr. 6

A (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Oxygène

7782-44-7

A1 (nb)

A (ns)

F (nf)

DIN 477, Nr. 9

Phosphine

7803-51-2

E (nf) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Propadiène

463-49-0

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Propane

74-98-6

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Propylène

115-07-1

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Protoxyde d’azote

10024-97-2

B4 (nb) / G (nf) / C (nf)

G (nf)

G (nf)

DIN 477, Nr. 1

Silane

7803-62-5

E (nf) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Sulfure d’hydrogène

7783-06-4

E (nf)

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 5

Tétrafluorométhane (R14)

75-73-0

C (nf) / DIN 477, Nr. 6

A (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Tétrafluorure de silicium

7783-61-1

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

trans-2-Butène

624-64-6

B8 (nb) / DIN 477, Nr. 1

C (ns)

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

Trichlorure de bore

10294-34-5

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

Trifluorométhane

75-46-7

C (nf)

A (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

Trifluorure d’azote

7783-54-2

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

DIN 477, Nr. 8

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

Trifluorure de bore

7637-07-2

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

DIN 477, Nr. 8 DIN8 ou DISS640

DIN 477, Nr. 8

Xénon

7440-63-3

B4 (nb)

B (ns)

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

- (nf) : Norme française; (ne) : Norme espagnole; (nb) : Norme belge; (ns) : Norme suédoise Note 1 : tous les raccords mentionnés dans ces pages sont utilisés avec nos produits Laboratoires et Analyse en fonction des pays concernés.

Note 2 : pour d’autres applications, Air Liquide pourra fournir d’autres raccords mieux adaptés à vos besoins.

2.7

Janv. 2016

Raccords selon les pays

Italie

Pays-Bas

Espagne

Suisse

Nom

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

1,3-Butadiène

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

1-Butène

E (nf)

LU-1

E (nf)

505-24

1-Butyne

UNI 4411

Beugel

H (nf)

505-6

Acétylène

UNI 4410

RU-6

B (ne)

505-23 (505-10)

Air

C (nf)

RU-1

C (nf)

505-7

Ammoniac

UNI 4412

RU-3

C (nf)

505-23

Argon

E (nf)

LU-4

E (nf) / DIN 477, Nr. 1

505-3

Arsine

UNI 4409

RU-3

C (nf)

505-21

Azote

J (nf)

RU-4

J (nf)

505-13

Bromure d’hydrogène

J (nf)

RU-4

J (nf)

505-13

Chlore

J (nf)

RU-4

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

505-13

Chlorure d’hydrogène

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

cis-2-Butène

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

Deutérium

J (nf)

LU-4

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

505-12

Dichlorosilane

E (nf)

LU-4

E (nf)

E

Diméthyléther

J (nf)

RU-4

J (nf)

505-13

Dioxyde d’azote

UNI 4406 / E (nf)

RU-1

C (nf)

505-23 / 505-7

Dioxyde de carbone

UNI 4406 / C (nf)

RU-4

S (ne)

505-24

Dioxyde de soufre

UNI 4405 / E (nf)

LU-1

E (nf)

505-24

Éthane

UNI 4405 / E (nf)

LU-1

E (nf)

505-24

Éthylène

J (nf)

RU-4

J (nf)

505-13

Fluorure d’hydrogène

UNI 4412

RU-3

C (nf)

505-23

Hélium

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

C (nf) / DIN 477, Nr. 6

C

Hexafluoroéthane

UNI 4406 / C (nf)

RU-1

C (nf) / DIN 477, Nr. 6

505-23

Hexafluorure de soufre

VCR

VCR

VCR

VCR

Hexafluorure de tungstène

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

Hydrogène

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

Isobutane

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

Isobutylène

4412

RU-3

C (nf)

505-23

Krypton

UNI 4405 / E (nf)

LU-1

E (nf)

505-24

Méthane

E (nf)

LU-1

E (nf)

E (nf)

Méthylamine

E (nf)

DIN 477, Nr. 1

E (nf)

E (nf)

Monochlorométhane

G (nf)

RU-4

G (nf)

505-13

Monoxyde d’azote

UNI 4405 / E (nf)

LU-4

E (nf)

505-12 (505-24)

Monoxyde de carbone

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

n-Butane

UNI 4412 / C (nf)

RU-3

C (nf)

505-23

Néon

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

C (nf) / DIN 477, Nr. 6

C

Octafluorocyclobutane (RC318)

UNI 4406

RI-2

F (ne)

505-20

Oxygène

E (nf)

E (nf) / DIN 477, Nr. 1

E (nf) / DIN 477, Nr. 1

E

Phosphine

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

Propadiène

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

Propane

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

Propylène

UNI 9097 / G (nf)

RU-1

U (ne)

G

Protoxyde d’azote

E (nf)

LU-1

E (nf) / DIN 477, Nr. 1

505-24

Silane

E (nf)

LU-4

E (nf)

505-24

Sulfure d’hydrogène

C (nf)

RU-1

C (nf) / DIN 477, Nr. 6

C

Tétrafluorométhane (R14)

J (nf)

RU-4

J (nf)

J

Tétrafluorure de silicium

UNI 4405

LU-1

E (nf)

505-24

trans-2-Butène

J (nf)

DIN 477, Nr. 8

J (nf) / DIN 477, Nr. 8

J

Trichlorure de bore

C (nf)

DIN 477, Nr. 6

C (nf)

C

Trifluorométhane

J (nf)

RU-4

J (nf)

505-13

Trifluorure d’azote

J (nf)

J (nf)

J (nf)

J

Trifluorure de bore

UNI 4412 / C (nf)

RU-3

C (nf)

505-23

Xénon

2.8

Janv. 2016

Dimensions des robinets

de bouteilles

Autre

Pays de

Type

dénomination la norme

Dimensions (mm)

SN 219 505-10

G5/8”

Suisse

BSP 22,91x1,814 RH mâle

SN 219 505-12

W1”L

Suisse

W 25,4x3,175 LH femelle

SN 219 505-13

W1”R

Suisse

W 25,4x3,175 RH femelle

SN 219 505-20

G3/4”

Suisse

W 26,44x1,814 RH femelle

SN 219 505-21

W24.32

Suisse

W 24,32x1,814 RH femelle

SN 219 505-23

W21.8R

Suisse

W 21,8x1,814 RH femelle

SN 219 505-24

W21.8L

Suisse

W 21,8x1,814 LH femelle

SN 219 505-6

G3/4”,i

Suisse

W 26,44x1,814 RH mâle

A

DIN6

Danemark

W 21,8x1,814 RH femelle

A1

Belgique

IS 22,91x1,814 RH mâle

AFNOR C

France

IS 21,7x1,814 RH femelle

AFNOR E

France

IS 21,7x1,814 LH femelle

AFNOR F

France

IS 22,91x1,814 RH mâle

AFNOR G

France

IS 26x1,5 RH mâle

AFNOR H

France

W 22,91x1,814 LH mâle

AFNOR J

France

W 25,4x3,174 RH femelle

B

DIN10

Danemark

W 24,32x1,814 RH femelle

B

Espagne

W 30x1,75 RH femelle

B10

Belgique

W 24,4x1,814 LH femelle

B4

Belgique

IS 21,7x1,814 RH femelle

B5

Belgique

W 21,8x1,814 RH femelle

B7

Belgique

W 22,91x1,814 RH femelle

B8

Belgique

W 21,8x1,814 LH femelle

Beugel

Pays-Bas

Etrier

C

DIN1

Danemark

W 21,8x1,814 LH femelle

C6

Belgique

IS 30x1,75 RH femelle

D

DIN7

Allemagne

W 22,92x1,814 RH femelle

DIN 477, Nr. 1

Allemagne

W 21,8x1,814 LH femelle

DIN 477, Nr. 10

Allemagne

W 24,32x1,814 RH femelle

DIN 477, Nr. 11

Allemagne

W 16,6x1,336 RH femelle

DIN 477, Nr. 13

Allemagne

W 22,92x1,814 RH mâle

DIN 477, Nr. 14

Allemagne

ISO 19x1,5 LH femelle

DIN 477, Nr. 3

Allemagne

Etrier

DIN 477, Nr. 5

Allemagne

W 25,4x3,175 LH femelle

Abréviations

DIN 477, Nr. 6

Allemagne

W 21,8x1,814 RH femelle

W

Filetage Whitworth

DIN 477, Nr. 7

G5/8”

Allemagne

W 22,92x1,814 RH femelle

IS / ISO

Filetage SI / Organisa-

DIN 477, Nr. 8

Allemagne

W 25,4x3,175 RH femelle

tion internationale de

DIN 477, Nr. 9

G3/4”

Allemagne

W 26,44x1,814 RH femelle

normalisation

G

France

IS 26x1,5 RH mâle

LH

Filetage à gauche

K

DIN5

Danemark

W 25,4x3,175 LH femelle

RH

Filetage à droite

LU-0

Pays-Bas

ISO 19x1,5 LH femelle

Femelle Filetage intérieur

LU-1

Pays-Bas

W 21,8x1,814 LH femelle

Mâle

Filetage extérieur

LU-4

Pays-Bas

W 25,4x3,175 LH femelle

BSP

British Standard Pipe

RI-2

Pays-Bas

W 22,92x1,814 RH mâle

(G : pas du gaz) profil

RU-1

Pays-Bas

W 21,8x1,814 RH femelle

Whitworth

RU-3

Pays-Bas

W 24,32x1,814 RH femelle

BSW

Filetage avec profil

RU-4

Pays-Bas

W 25,4x3,175 RH femelle

Whitworth

RU-6

Pays-Bas

W 28,8x1,814 RH femelle

S

Espagne

W 22,91x1,814 RH femelle

U

Espagne

W 16,66x1,33 RH femelle

UNI 4405

11 144 n°1H

Italie

W 20x1,814 LH femelle

UNI 4406

11 144 n°2

Italie

W 21,7x1,814 RH femelle

UNI 4409

11 144 n°5

Italie

W 21,7x1,814 RH mâle

Plusieurs raccords

UNI 4410

11 144 n°6

Italie

W 30x1,814 RH femelle

obéissant à des normes

UNI 4411

Italie

W 22,91x1,814 LH mâle

UNI 4412

Italie

W 24,51x1,814 RH mâle

différentes peuvent avoir

UNI 9097

11 144 n°9

Italie

W 16,66x1,337 RH femelle

les mêmes dimensions.

VCR

Italie

VCR mâle 1/4”

2.9

Janv. 2016

Raccords pour bouteille en France

Pour chaque nature de gaz, un raccordement spécifique.

Ces raccords sont définis selon la norme NF-E29 650.

Type C

Gaz ni comburants ni combustibles

Raccord mâle diamètre 21,7 mm, pas 1,814 à droite

Ammoniac, Hélium, Argon, Krypton, Azote, Néon

Dioxyde de carbone, Xénon, Dioxyde de soufre.

Type E

Gaz combustibles

Raccord mâle diamètre 21,7 mm, pas 1,814 à gauche

Hydrocarbures (sauf C H ), Monoxyde de carbone, Arsine,

2

2

Phosphine, Deutérium Silane, Diborane, Sulfure d’hydrogène

Mélanges combustibles non corrosifs.

Type F

Oxygène

Raccord femelle diamètre 22,91 mm, pas 1,814 à droite

Le raccord type F équipe exclusivement les robinets des bouteilles

d’oxygène.

Type G

Gaz comburants autres que l’oxygène

Raccord femelle diamètre 26 mm. pas 1,50 à droite

Mélanges dont l’élément actif est comburant et dont la teneur

nominale de celui-ci est supérieure à 21 %.

Protoxyde d’azote, monoxyde d’azote.

Type H

Acétylène dissous

Raccord femelle diamètre 22,91 mm, pas 1,814 à gauche

Le raccord type H équipe exclusivement les robinets des bouteilles

d’acétylène dissous.

Type J

Gaz corrosifs

Raccord mâle diamètre 25,4 mm, pas 3,174 à droite

Chlorure d’hydrogène, Fluorure d’hydrogène, Bromure d’hydrogène,

Phosgène Dichlorosilane, Chlorure de bore, Mélanges corrosifs,

Dioxyde d’azote, Chlore.

Pour les autres raccords type L, M, N nous consulter.

Vérifier impérativement la compatibilité des matériaux

avec :

• les tables de compatibilité du catalogue matériel

• l’Encyclopédie des Gaz, chapitre compatibilité

gaz - matériaux, disponible sous la référence 17 214.

2.10

Janv. 2016

Couleurs des ogives (1/2)

● Principes

La norme EN 1089-3 a remplacé les autres normes européennes existantes. Cette norme définit le code des couleurs d’ogive pour les bouteilles de gaz, en fonction des risques pouvant être encourus selon leur contenu (toxique, et/ou corrosif, inflammable, oxydant, asphyxiant).

Seule l’ogive de la bouteille est peinte de la couleur correspondant au code du danger. Les bouteilles assemblées en cadre ne sont pas traitées dans ce document. Cette norme ne concerne pas les extincteurs ni les bouteilles contenant des combustibles liquéfiés ou des hydrocarbures halogénés.

Sur les ogives des bouteilles répondant à cette norme, deux lettres N (Nouvelle norme) diamétralement opposées sont marquées. Les bouteilles ne portant pas ces lettres répondent aux anciennes normes.

● Règles générales

Principales couleurs

«Risque»

Applicable

de «risque»

Aux gaz purs suivants : Ammoniac, arsine, trichlorure de bore, trifluorure de bore, monoxyde de carbone, chlore, dichlorosilane, bromure d’hydro-Toxique et/ou

gène, chlorure d’hydrogène, fluorure d’hydrogène, sulfure d’hydrogène,

corrosif

jaune

monoxyde d’azote, dioxyde d’azote, trifluorure d’azote, phosphine, tétrafluorure de silicium, dioxyde de soufre et hexafluorure de tungstène.

Aux gaz purs suivants : 1,3-butadiène, n-butane, isobutane, 1-butène,

cis-2-butène, trans-2-butène, isobutylène, 1-butyne, deutérium,

Inflammable

diméthylamine, diméthyléther, éthane, éthylène, hydrogène, méthane,

rouge

chlorure de méthyle, méthylmercaptan, propadiène, propane,

propylène et silane.

Oxydant

Aux mélanges plus oxydants que l’air.

bleu clair

Asphyxiant ou

Aux gaz purs suivants : Air, chlorodifluorométhane (R22), hexafluoroé-

inerte (non toxique, thane (R116), krypton, néon, octafluorocyclobutane (RC318), octafluoro-non corrosif, non

propane (R218), hexafluorure de soufre, tétrafluoroéthane (R134A),

inflammable, non

vert vif

tétrafluorométhane (R14), trifluorométhane (R23) et xénon.

oxydant)

2.11

Janv. 2016

Couleurs des ogives (2/2)

● Cas particuliers

Couleur

Gaz

Couleur

Gaz

Acétylène

Azote

marron

noir

Dioxyde de carbone

Oxygène

(CO2)

blanc

gris

Protoxyde d’azote

Hélium

(N2O)

bleu

brun

Argon

vert foncé

● Mélanges de gaz

Dans le cas des mélanges comportant deux types de risques, l’ogive portera la couleur correspondant au risque principal.

La couleur correspondant au danger secondaire pourra également figurer sur l’ogive :

- toxique et/ou corrosif et inflammable : rouge en plus du jaune,

- toxique et/ou corrosif et oxydant : bleu clair en plus du jaune.

Lorsque deux couleurs sont utilisées sur une même ogive, elles doivent être appliquées selon les formats suivants :

a. Deux traits horizontaux, le danger primaire au-dessus du danger secondaire, le corps de la bouteille devant avoir une couleur différente des deux

Pour plus d’informations

premières.

sur les risques des gaz,

b. Trois traits horizontaux, la couleur représentant le danger secondaire étant veuillez consulter les pages

située entre deux traits de la couleur représentant le danger majeur.

1.10 à 1.12.

c. Quatre traits verticaux avec alternance des couleurs.

Les bouteilles de mélanges peuvent avoir différents formats selon les pays.

N.B. Ces deux pages ne fournissent pas d’informations sur les couleurs des bouteilles utilisées dans le domaine de la santé.

2.12

Janv. 2016

Gaz purs

Gaz purs

Neuf molécules au service de votre performance.

Air Liquide fort de son expérience vous propose une large gamme de gaz purs.

Selon vos attentes, vos besoins et surtout vos applications, nous vous proposons des produits avec des qualités spécifiques et adaptés.

Pour permettre une simplification, Air Liquide a développé une offre ™ qui comprend une gamme de gaz purs spécifiques de haute qualité.

L’offre ALPHAGAZ™

Gaz purs

ALPHAGAZ™ 1 & 2 / FLO

Acétylène

Air

Argon

Azote

Dioxyde de carbone

Hélium

Hydrogène

Oxygène

Protoxyde d’azote

3.1

Janv. 2016

ALPHAGAZ™

ALPHAGAZ™ recouvre l’essentiel de vos besoins.

● ALPHAGAZ™ est la marque Air Liquide pour les gaz purs, certains mélanges d’instrumentation, les matériels et les installations, spécialement conçus pour vos applications analytiques. Air Liquide a développé ces produits exclusivement pour vos besoins et simplifier votre choix.

Afin de répondre aux besoins Laboratoires et Analyse, Air Liquide a

créé la gamme internationale ALPHAGAZ™.

L’offre ALPHAGAZ™

Gaz purs

ALPHAGAZ™ 1 & 2 / FLO

Mélanges

ALPHAGAZ™ MIX

Matériels et installations

Services

● Les bons gaz :

• La gamme ALPHAGAZ™ couvre tous vos besoins de gaz purs, certains mélanges de gaz d’instrumentation et équipements pour l’analyse.

• ALPHAGAZ™ est une offre complète comprenant :

- ALPHAGAZ™ 1 & 2 : une gamme de gaz purs avec deux niveaux de spécifications définis pour satisfaire vos besoins analytiques,

- ALPHAGAZ™ 1 sous forme liquide LGC : approvisionnement des produits ALPHAGAZ™ 1 en liquide, afin d’optimiser vos coûts lors de grandes consommations,

- ALPHAGAZ™ FLO : la solution “sur site” pour l’air, H2 et N2 avec une large gamme de générateurs de laboratoires,

- ALPHAGAZ™ MIX : une gamme de mélanges de gaz d’instrumentation pour vos équipements analytiques (gaz vecteurs, gaz de flamme, atmosphères…).

3.2

Janv. 2016

Les spécifications

Dans un site web dédié, Air Liquide vous aide à choisir le

gaz, la pureté et les équipements les plus adaptés à votre

application : http://alphagaz.airliquide.com

● Les bonnes spécifications :

• Chaque technique analytique est sensible à des impuretés critiques, susceptibles d’influencer vos résultats.

• Des essais dans nos centres de recherche et des études de fabricants d’analyseurs confirment que les impuretés critiques principales sont l’humidité, l’oxygène et les hydrocarbures.

Effets pour des concentrations supérieures à

Analyseurs ou

Impuretés

quelques ppm-mol ou dans des conditions

techniques

extrêmes d’utilisation

Colonnes (GC)

Dégradation irréversible (phase stationnaire à base de cyanure)

ICP (OES)

Interférences sur le spectre UV

Humidité (H2O)

Analyseur infrarouge

Interférences sur le spectre IR

La décharge à étincelles, la fluorescence UV ou la fluorescence X peuvent aussi être affectées par des concentrations en eau au-delà de 5 à 10 ppm-mol

Colonnes (GC)

Dégradation irréversible (phase stationnaire à base de cyanure)

ICP (OES)

Absorption des rayonnements UV

GC-ECD

Instabilité du détecteur, bruit de fond

Oxygène (O2)

GC-HID

Pics négatifs

GC-TCD

Oxydation des filaments

La décharge à étincelles, la fluorescence UV ou la fluorescence X peuvent aussi être affectées par des concentrations en oxygène au-delà de 5 à 10 ppm-mol

GC-FPD

Sensibilité réduite et encrassement des fenêtres

GC-PID

Encrassement des fenêtres

Hydrocarbures

ICP (MS ou OES)

Problèmes d’allumage du plasma

(CnHm)

ICP (OES)

Encrassement des fenêtres

GC-FID

Réduit la sensibilité de l’analyseur

La fluorescence UV ou la fluorescence X peut aussi être affectée par des concentrations en hydrocarbures au-delà de 5 à 10 ppm-mol

• Sur la base de ces impuretés critiques, Air Liquide a défini des spécifications adaptées à la marque ALPHAGAZ™, avec un seuil maximal d’impuretés en H2O, O2, CnHm ainsi qu’une pureté totale minimale.

• Le seuil maximal d’impuretés est homogène pour toute la gamme de produits. C’est une garantie de qualité sur les impuretés critiques majeures et un traceur de pollution.

Vous trouverez des garanties supérieures dans la gamme ALPHAGAZ™ 2 (impuretés CO, CO2, H2).

3.3

Janv. 2016

L’emballage gaz pur

Une conception et un traitement adéquats pour le maintien

de la qualité.

Bouteilles bleues et chapeaux blancs

Un parc dédié aux bouteilles ALPHAGAZ™ garantit que celles-ci n’ont pas été polluées par une qualité inférieure ou un produit différent.

Le code couleur permet une identification facile de la bouteille.

● Le bon emballage :

• ALPHAGAZ™ est livré dans des bouteilles spécialement conçues pour assurer une sécurité optimale et faciliter l’utilisation. Chaque bouteille est munie d’un étiquetage clair, indiquant les informations pertinentes à son usage.

• Les emballages dédiés à ALPHAGAZ™ sont une garantie de qualité, de reproductibilité et d’intégrité du produit.

• ALPHAGAZ™ est disponible dans un choix simple de tailles d’emballages et de cadres, en accord avec votre consommation. Certains gaz purs sont aussi disponibles en stockage liquide ou peuvent être produits sur site par un générateur de gaz.

RPV - NRV

Robinet à pression résiduelle

avec valve anti-retour pour

prévenir toute pollution à

l’utilisation ou au stockage.

Forme du chapeau

Permet une manutention aisée

et sécurisée.

Élimine les problèmes dus aux

chapeaux amovibles.

Film thermo-rétractable et/

ou capsule plastique

Couleur d’ogive

Évite la pollution du robinet

Conforme à la réglementation.

par des poussières ou des

débris, et atteste de l’intégrité

de la bouteille.

Etiquette produit

Étiquette de sécurité

Une étiquette produit est livrée

avec chaque bouteille

ALPHAGAZ™.

3.4

Janv. 2016

Gaz purs

Une traçabilité documentaire pour garantir votre

performance.

● Les bonnes garanties :

• Une fiche produit est jointe aux bouteilles de gaz purs de la gamme ALPHAGAZ™.

Elle donne toutes les informations sur la garantie et la traçabilité, ainsi que des conseils de sécurité et d’utilisation.

Garantie & traçabilité

- Spécifications du produit

- Numéro de lot

Conseils de sécurité et de

- Durée de garantie du produit

bonne utilisation

- Mode de stockage

du produit

• Nous appliquons les bonnes pratiques de production partout en Europe dans nos centres de conditionnement spécialisés, proches du client.

• Tous nos centres en France ont la certification ISO 9001. Le centre de conditionnement de nos mélanges à Mitry-Mory (77) en France possède une accréditation ISO/CEI 17025 attribuée par le COFRAC pour l’étalonnage de mélanges de gaz.

• Nos procédures de production spécifient la sélection des sources de gaz et leur contrôle. Toutes les bouteilles ALPHAGAZ™ sont préparées et séchées avant d’être remplies conformément à nos procédures. Le produit final fait l’objet d’un contrôle systématique de la qualité.

3.5

Janv. 2016

Gaz purs ALPHAGAZ™

Une gamme pour préserver vos matériels d’analyses tout

en améliorant la précision de vos résultats.

● La bonne gamme :

Quel que soit le type d’analyse (du % aux ppb) ou d’approvisionnement (bouteilles, liquide, production sur site) ou pour des applications spécifiques, Air Liquide propose des produits adaptés à vos besoins :

● Les bons gaz :

• ALPHAGAZ™ vous propose les gaz purs les plus utilisés pour les principales techniques analytiques.

Vous trouverez les produits suivants : acétylène, argon (Ar), air, azote (N2), dioxyde de carbone (CO2), hélium (He), hydrogène (H2), oxygène (O2), protoxyde d’azote (N2O).

• Les gaz purs ALPHAGAZ™ peuvent être utilisés avec les grandes marques d’analyseurs.

3.6

Janv. 2016

Gaz purs ALPHAGAZ™

ALPHAGAZ™ vous propose deux qualités de produits

ALPHAGAZ™ 1 et ALPHAGAZ™ 2 suivant votre besoin.

● Les bonnes caractéristiques :

• Pour simplifier votre choix, ALPHAGAZ™ vous propose deux qualités de produits qui garantissent une performance optimale de votre analyseur :

• ALPHAGAZ™ 1

Pour les analyses, du % aux ppm

Caractéristiques :

Eau (H2O)

< 3 ppm-mol

Oxygène (O2)

< 2 ppm-mol

Hydrocarbures (CnHm)

< 0,5 ppm-mol

Pureté totale minimale* :

99,999 % (99.995 % pour O2)

Durée de garantie :

60 mois

• ALPHAGAZ™ 2

Pour les analyses, du ppm aux ppb

Caractéristiques :

Eau (H2O)

< 0,5 ppm-mol

Oxygène (O2)

< 0,1 ppm-mol

Monoxyde de carbone (CO)

< 0,1 ppm-mol

Dioxyde de carbone (CO2)

< 0,1 ppm-mol

Hydrocarbures (CnHm)

< 0,1 ppm-mol

Hydrogène (H2) <

0,1

ppm-mol

Pureté totale minimale* :

99,9999 % (99.9995 % pour O2)

Durée de garantie :

60 mois

• Chaque bouteille est livrée avec un numéro de lot et une fiche produit, indiquant les spécifications du produit.

Des conseils d’utilisation sont donnés au verso de cette fiche.

• Attention, l’acétylène, le CO2, N2O et l’O2 ont des niveaux d’impuretés différents de ceux mentionnés ci-dessus.

* y compris les gaz rares.

3.7

Pour tout renseignement ou commande, reportez-vous à la page 1.3

Janv. 2016

Gaz purs ALPHAGAZ™

Air Liquide offre un large choix de gaz purs de différentes

qualités pour les besoins des Laboratoires et de l’Analyse.

● Le bon conditionnement :

ALPHAGAZ™ 1 & 2

ALPHAGAZ™ 1

• Quels que soient vos besoins

en termes de consommation,

ALPHAGAZ™ est disponible

dans une large gamme de

conditionnements, depuis les

bouteilles jusqu’à la livraison en

liquide ou la fabrication des gaz

sur site.

Bouteilles

Cadres

LGC*

Liquide

• Les bouteilles ALPHAGAZ™ sont spécialement conçues pour vous procurer la meilleure qualité avec une très grande sécurité. Elles sont équipées d’un chapeau blanc fixe, d’une vanne anti-retour et à pression résiduelle, d’une capsule plastique, d’un film thermo-rétractable et d’une fiche produit.

• Les bouteilles ALPHAGAZ™ sont faciles à reconnaître par leur corps bleu et leur Sécurité et ergonomie

chapeau blanc.

- Couleur d’ogive

- Étiquette de sécurité

- Chapeau fixe

- Conseils d’utilisation

Qualité et intégrité du produit

- Bouteilles ALPHAGAZ™

spécialement conçues avec

un corps bleu et un chapeau

blanc

- Vanne anti-retour et pression

résiduelle

- Capsule plastique

- Film thermorétractable

(ALPHAGAZ™ 2)

Traçabilité et garantie

- Fiche produit (certificat de

conformité)

- Procédures de remplissage

spécifiques

* LGC : Liquid Gas Container

3.8

Pour tout renseignement ou commande, reportez-vous à la page 1.3

Janv. 2016

Acétylène AAS27

Gaz pur : C2H2

Applications

Données physiques

Gaz de flamme (AAS)

Masse molaire

26 g/mol

Synthèse chimique

Masse volumique (TPS)

1,11 kg/m3

Densité relative, gaz

0,9 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS C2H2

74-86-2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Acétylène dissous

Extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1001

inflammable

Classe 2

Domaines d’inflammabilité 2,3 - 100

ADR/RID

dans l’air (% vol dans l’air)

Code de classification 4 F

Forme des acétylures

Compatibilité avec les

explosifs avec le cuivre et

matériaux

certains types de laiton

2

5.1

2

Caractéristiques

Incolore, odeur d’ail

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 001GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR H - IS 22,91 x 1,814 - à gauche femelle

Couleur de l’ogive : Marron

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

N2 ~ 0,3 % mole

~ 99,7

PH3 ~ 1 ppm mole

Bouteille

L42

15

5 m3

60

P1401L42R0A001

H2S ~ 1 ppm mole

3.9

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 1 Air

Gaz pur : N2+O2

Applications

Données physiques

Gaz de flamme (AAS, FID, FPD, THC…)

Masse molaire

29 g/mol

Gaz d’instrumentation (LCMS, NMR…)

Masse volumique (TPS)

1,202 kg/m3

Gaz de purge (FTIR…)

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Gaz de zéro (FTIR…)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Air comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1002

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L161

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

O

Bouteille

S05

200

0,9 m3

60

P0291S05R2A001

2 20 % ±1 % mole

N2 (QS)

Bouteille

S11 SMARTOP

200

2,2 m3

60

P0291S11S2A001

H

>99,999

2O < 3 ppm mole

Bouteille

M20 SMARTOP

200

3,9 m3

60

P0291M20S2A001

CnHm < 0,1 ppm mole

CO < 1 ppm mole

Bouteille

L50 SMARTOP

200

9,9 m3

60

P0291L50S2A001

CO2 < 1 ppm mole

Cadre

V09

200

89 m3

60

P0291V09R2A001

3.10

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 2 Air

Gaz pur : N2+O2

Applications

Données physiques

Gaz de flamme (FID, FPD, THC, CLD…)

Masse molaire

29 g/mol

Gaz dínstrumentation (TGA, TOC…)

Masse volumique (TPS)

1,202 kg/m3

Gaz de zéro (GC-FID, FTIR…)

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Air comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1002

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

2

5.1

2

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L161

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

O2 20,9% ± 0,2% mole

Bouteille

S11

N

SMARTOP

200

2,2 m3

60

P0292S11S2A001

2 (QS)

H2O < 0,5 ppm mole

Bouteille

M20

CnHm < 0,05 ppm mole

SMARTOP

200

4,0 m3

60

P0292M20S2A001

>99,9999

CO < 0,1 ppm mole

CO

Bouteille

L50

2 < 0,1 ppm mole

SMARTOP

200

9,9 m3

60

P0292L50S2A001

NOx < 0,01 ppm mole

SO

Cadre

V09

200

89 m3

60

P0292V09R2A001

2 < 0,01 ppm mole

3.11

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ AUTO IV

Air

Gaz pur : N2+O2

Applications

Données physiques

Masse molaire

29 g/mol

Analyse d´hydrocarbures par FID : gaz de zéro, gaz de

Masse molaire

29 g/mol

Masse volumique (TPS)

1,202 kg/m3

flamme

Masse volumique (TPS)

1,202 kg/m3

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N

7727-37-9

N° CAS N

7727-37-9

2

2

N° CAS O

7782-44-7

N° CAS O

7782-44-7

2

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Air comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1002

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L161

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

O2 20,5% ± 0,5% mole

N

Bouteille

L50

2 (QS)

SMARTOP

200

9,9 m3

60

P0294L50S2A001

CnHm < 0,2 ppm mole

>99,9992

CO < 0,5 ppm mole

CO2 < 0,5 ppm mole

Cadre

V09

200

89 m3

60

P0294V09R2A001

NOx < 0,1 ppm mole

3.12

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 1 Argon

Gaz pur : Ar

Applications

Données physiques

Gaz vecteur

Masse molaire

40 g/mol

Gaz dínstrumentation

Masse volumique (TPS)

1,67 kg/m3

Purge et gaz de zéro

Densité relative, gaz

1,38 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Argon comprimé

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1006

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 003AL002GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert foncé

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S11

SMARTOP

200

2,3 m3

60

P0021S11S2A001

H2O < 3 ppm mole

Bouteille

M20

SMARTOP

200

4,2 m3

60

P0021M20S2A001

>99,999

O2 < 2 ppm mole

CnHm < 0,5 ppm mole

Bouteille

L50

SMARTOP

200

10,5 m3

60

P0021L50S2A001

Cadre

V09

200

95 m3

60

P0021V09R2A001

3.13

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 2 Argon

Gaz pur : Ar

Applications

Données physiques

Gaz vecteur

Masse molaire

40 g/mol

Gaz dínstrumentation

Masse volumique (TPS)

1,67 kg/m3

Purge et gaz de zéro

Densité relative, gaz

1,38 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Argon Comprimé

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1006

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 003AL002GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert foncé

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S11

H

SMARTOP

200

2,3 m3

60

P0022S11S2A001

2O < 0,5 ppm mole

O2 < 0,1 ppm mole

Bouteille

M20

CnHm < 0,1 ppm mole

SMARTOP

200

4,2 m3

60

P0022M20S2A001

>99,9999

CO < 0,1 ppm mole

Bouteille

L50

CO

SMARTOP

200

10,5 m3

60

P0022L50S2A001

2 < 0,1 ppm mole

H2 < 0,1 ppm mole

Cadre

V09

200

95 m3

60

P0022V09R2A001

3.14

Janv. 2016

Argon N56

Gaz pur : Ar

Applications

Données physiques

Gaz d’instrumentation (gaz plasma pour ICP, inerte pour

Masse molaire

40 g/mol

spectrométrie AA à four graphite)

Masse volumique (TPS)

1,67 kg/m3

Gaz vecteur pour chromatographie en phase gazeuse.

Densité relative, gaz

1,38 (air=1)

Gaz process

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Argon comprimé

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1006

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 003GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert foncé

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm mole

O2 < 0,5 ppm mole

CO+CO

>99,9996

2 < 0,1 ppm mole

Bouteille

S05

200

1 m3

60

P1419S05R2A001

CnHm < 0,2 ppm mole

N2 < 0,5 ppm mole

H2 < 0,01 ppm mole

3.15

Janv. 2016

Argon N60

Gaz pur : Ar

Applications

Données physiques

Masse molaire

40 g/mol

Gaz process

Masse molaire

40 g/mol

Masse volumique (TPS)

1,67 kg/m3

Gaz vecteur pour chromatographie en phase gazeuse

Masse volumique (TPS)

1,67 kg/m3

Densité relative, gaz

1,38 (air=1)

Densité relative, gaz

1,38 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS Ar

7440-37-1

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Argon comprimé

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1006

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 003GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert foncé

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 0,6 ppm mole

O

Bouteille

S05

200

1 m3

60

P1409S05R2A001

2 < 0,1 ppm mole

CO+CO

>99,9999

2 < 0,01 ppm mole

CnHm < 0,05 ppm mole

N2 < 0,3 ppm mole

Bouteille

L50

200

10,5 m3

60

P1409L50R2A001

H2 < 0,01 ppm mole

3.16

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 1 Azote

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GPC)

Masse molaire

28 g/mol

Gaz d’instrumentation (LCMS)

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Purge et gaz de zéro

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

Fluide cryogénique (N2 liquide)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AL004GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S11

SMARTOP

200

2,1 m3

60

P0271S11S2A001

H2O < 3 ppm mole

Bouteille

M20

SMARTOP

200

3,7 m3

60

P0271M20S2A001

>99,999

O2 < 2 ppm mole

CnHm < 0,5 ppm mole

Bouteille

L50

SMARTOP

200

9,4 m3

60

P0271L50S2A001

Cadre

V09

200

85 m3

60

P0271V09R2A001

3.17

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 2 Azote

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GPC)

Masse molaire

28 g/mol

Purge et gaz de zéro

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AL004GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 0,5 ppm mole

Bouteille

S11

SMARTOP

200

2,1 m3

60

P0272S11S2A001

O2 < 0,1 ppm mole

CnHm < 0,1 ppm mole

Bouteille

M20

SMARTOP

200

3,7 m3

60

P0272M20S2A001

>99,9999

CO < 0,1 ppm mole

CO2 < 0,1 ppm mole

Bouteille

L50

SMARTOP

200

9,4 m3

60

P0272L50S2A001

H2 < 0,1 ppm mole

Cadre

V09

200

85 m3

60

P0272V09R2A001

3.18

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ AUTO IV+

Azote

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Détection paramagnétique d’O

Masse molaire

28 g/mol

2 (PMD)

Détection de NOx par Chimiluminescence (CLD)

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Détection de CO/CO2 par infrarouge non dispersive

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

(NDIR)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AL004GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

CnHm < 0,1 ppm mole

Bouteille

L50

200

9,4 m3

60

P1405L50R2A001

CO < 0,1 ppm mole

>99,9999

CO2 < 0,5 ppm mole

Cadre

V09

200

85 m3

60

P1405V09R2A001

NO/NOx < 0,05 ppm mole

3.19

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ AUTO IV

Azote

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Détection paramagnétique de O

Masse molaire

28 g/mol

2 (PMD)

Détection de NOx par chimiluminescence (CLD)

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Détection de CO/CO2 par infrarouge non dispersive

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

(NDIR)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AL004GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

CO < 0,5 ppm mole

Bouteille

L50

CO

SMARTOP

200

9,4 m3

60

P0274L50S2A001

>99,9992

2 < 0,5 ppm mole

CnHm < 0,2 ppm mole

NO/NOx < 0,1 ppm mole

Cadre

V09

200

85 m3

60

P0274V09R2A001

3.20

Janv. 2016

Azote ECD

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GC-ECD)

Masse molaire

28 g/mol

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AGIS

Accès : http://securite.airliquide.fr

Raccord du robinet :

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 0,5 ppm mole

O2 < 0,1 ppm mole

>99,9999

CnHm < 0,1 ppm mole

Bouteille

L50

200

9,4 m3

60

P0866L50R2A001

CO2 < 0,1 ppm mole

Halogénés < 1 ppb mole

3.21

Janv. 2016

Azote N50

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Masse molaire

28 g/mol

Gaz vecteur (GC)

Masse molaire

28 g/mol

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Gaz d’instrumentation (LCMS…)

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

Gaz de purge et de zéro

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2O < 3 ppm mole

O2 < 3 ppm mole

Bouteille

S01

150

150 litres

60

P1407S01R5A001

CO < 1 ppm mole

CO

>99,999

2 < 1 ppm mole

CnHm < 0,5 ppm mole

H2 < 2 ppm mole

Gaz Rares ~50 ppm

Bouteille

S05

200

0,9 m3

60

P1407S05R2A001

mole

3.22

Janv. 2016

Azote N60

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GC)

Masse molaire

28 g/mol

Gaz process

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Gaz de purge et de zéro

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 0,6 ppm mole

O2 < 0,1 ppm mole

N

CO < 0,1 ppm mole

2 + Gaz

Rares

CO2 ~ 0,05 ppm mole

Bouteille

S05

200

0,9 m3

60

P1408S05R2A001

>99,9999

CnHm ~ 0,01 ppm mole

H2 0,1 ppm mole

Gaz Rares ~ 50 ppm mole

3.23

Janv. 2016

Azote N60 POL

Gaz pur : N2

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GC)

Masse molaire

28 g/mol

Gaz de purge et de zéro

Masse volumique (TPS)

1,185 kg/m3

Densité relative, gaz

0,97 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Azote comprimé

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1066

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 089AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Noir

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 0,6 ppm mole

O2 < 0,1 ppm mole

CnHm < 0,01 ppm mole

N

CO < 0,1 ppm mole

2 + Gaz

Rares

CO2 < 0,05 ppm mole

Bouteille

L50

200

9,4 m3

60

P0865L50R2A001

>99,9999

H2 < 0,1 ppm mole

Gaz Rares ~ 50 ppm mole

NOx N.D

SO2 N.D

3.24

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 1

Dioxyde de carbone

Gaz pur : CO2

Applications

Données physiques

Culture cellulaire

Masse molaire

44 g/mol

Refroidissement en laboratoires

Masse volumique (TPS)

1,87 kg/m3

Densité relative, gaz

1,52 (air=1)

Densité relative, liquide

0,82 (eau=1)

N° CAS CO2

124-38-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Dioxyde de carbone

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1013

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 2 A

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 018AGIS003

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Gris

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 50 ppm mole

O2 < 30 ppm mole

Bouteille

M14

49,5

10 kg

60

P0211M14R0A001

CO < 5 ppm mole

>99,9

NO + NO2 < 2 ppm

mole

Soufre total < 1 ppm

Bouteille

L50

49,5

37 kg

60

P0211L50R0A001

mole

3.25

Janv. 2016

ALPHAGAZ™

Dioxyde de carbone SFC

Gaz pur : CO2

Applications

Données physiques

Masse molaire

44 g/mol

Extraction supercritique

Masse molaire

44 g/mol

Masse volumique (TPS)

1,87 kg/m3

Masse volumique (TPS)

1,87 kg/m3

Densité relative, gaz

1,52 (air=1)

Densité relative, gaz

1,52 (air=1)

Densité relative, liquide

0,82 (eau=1)

Densité relative, liquide

0,82 (eau=1)

N° CAS CO2

124-38-9

N° CAS CO2

124-38-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Dioxyde de carbone

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1013

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 2 A

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 018AGIS003

Raccord du robinet :

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Accès : http://securite.airliquide.fr

Couleur de l’ogive : Gris

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

O2 < 2 ppm mole

CO < 5 ppm mole

Bouteille

L50 TP

49,5

37 kg

60

P0214L50T0A001

H2 < 0,5 ppm mole

>99,998

CnHm (n<4) < 2 ppm mole

NO + NOx < 2 ppm mole

Total Soufrés < 1 ppm mole

Cadre

V09 TP

49,5

163 m3

60

P0214V09T0A001

CONV liquide (huile +

graisse) < 2 ppm poids

3.26

Janv. 2016

Dioxyde de carbone N45

Gaz pur : CO2

Applications

Données physiques

Culture cellulaire

Masse molaire

44 g/mol

Refroidissement en laboratoires

Masse volumique (TPS)

1,87 kg/m3

Densité relative, gaz

1,52 (air=1)

Densité relative, liquide

0,82 (eau=1)

N° CAS CO2

124-38-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Dioxyde de carbone

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

N° ONU

1013

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 2 A

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 018AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Gris

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01 alu

49,5

400 litres

60

P0760S01R0A001

H2O < 7 ppm mole

Bouteille

S05 alu

49,5

2 m3

60

P0760S05R0A001

O2 < 10 ppm mole

Bouteille

M20

49,5

8 m3

60

P0760M20R0A001

CnHm < 5 ppm mole

>99,995

Bouteille

M20 TP

49,5

8 m3

60

P0760M20T0A001

CO < 2 ppm mole

H

Bouteille

L50

49,5

20 m3

60

P0760L50R0A001

2 < 1 ppm mole

N

Bouteille

L50 TP

49,5

20 m3

60

P0760L50T0A001

2 < 25 ppm mole

Cadre

V09

49,5

165 m3

60

P0760V09R0A001

3.27

Janv. 2016

Dioxyde de carbone N48

Gaz pur : CO2

Applications

Données physiques

Culture cellulaire

Masse molaire

44 g/mol

Refroidissement en laboratoires

Masse volumique (TPS)

1,87 kg/m3

Densité relative, gaz

1,52 (air=1)

Densité relative, liquide

0,82 (eau=1)

N° CAS CO2

124-38-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Dioxyde de carbone

Risque majeur

Peut causer l'asphyxie

N° ONU

1013

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 2 A

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 018AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Gris

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S05 alu

49,5

2 m3

60

P0762S05R0A001

H2O < 3 ppm mole

O2 < 2 ppm mole

Bouteille

M20

49,5

8 m3

60

P0762M20R0A001

>99,998

CnHm < 2 ppm mole

H2 < 0,5 ppm mole

Bouteille

L50

49,5

20 m3

60

P0762L50R0A001

N2 < 8 ppm mole

Cadre

V09

49,5

165 m3

60

P0762V09R0A001

3.28

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 1 Hélium

Gaz pur : He

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GPC)

Masse molaire

4 g/mol

Gaz de zéro

Masse volumique (TPS)

0,169 kg/m3

Densité relative, gaz

0,14 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS He

7440-59-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hélium comprimé

Peut causer l’asphyxie

Risque majeur

N° ONU

1046

à concentration élevée

Classe 2

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

ADR/RID

dans l’air

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

2

5.1

2

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 061AL002GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Brun

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S11

SMARTOP

200

2 m3

60

P0251S11S2A001

H2O < 3 ppm mole

Bouteille

M20

SMARTOP

200

3,6 m3

60

P0251M20S2A001

>99,999

O2 < 2 ppm mole

CnHm < 0,5 ppm mole

Bouteille

L50

SMARTOP

200

9 m3

60

P0251L50S2A001

Cadre

V09

200

81 m3

60

P0251V09R2A001

3.29

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 2 Hélium

Gaz pur : He

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GPC)

Masse molaire

4 g/mol

Gaz de zéro

Masse volumique (TPS)

0,169 kg/m3

Densité relative, gaz

0,14 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS He

7440-59-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hélium comprimé

Peut causer l’asphyxie

Risque majeur

N° ONU

1046

à concentration élevée

Classe 2

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

ADR/RID

dans l’air

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

2

5.1

2

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 061AL002GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Brun

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

S11

H

Bouteille

200

2 m3

60

P0252S11S2A001

2O < 0,5 ppm mole

SMARTOP*

O2 < 0,1 ppm mole

M20

CnHm < 0,1 ppm mole

Bouteille

200

3,6 m3

60

P0252M20S2A001

SMARTOP*

>99,9999

CO < 0,1 ppm mole

L50

Bouteille

200

9 m3

60

P0252L50S2A001

CO

SMARTOP*

2 < 0,1 ppm mole

H2 < 0,1 ppm mole

Cadre

V09

200

81 m3

60

P0252V09R2A001

* SMARTOP à partir de mi-2016

3.30

Janv. 2016

Hélium N55

Gaz pur : He

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GPC)

Masse molaire

4 g/mol

Gaz de zéro

Masse volumique (TPS)

0,169 kg/m3

Densité relative, gaz

0,14 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable (eau=1)

N° CAS He

7440-59-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hélium comprimé

Peut causer l’asphyxie

Risque majeur

N° ONU

1046

à concentration élevée

Classe 2

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

ADR/RID

dans l’air

Code de classification 1 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

2

5.1

2

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 061AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 – à droite mâle

Couleur de l’ogive : Brun

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H

Bouteille

S00

2O < 2 ppm mole

(B04)

150

55 litres

60

P1414S00R5D001

O2 < 0,5 ppm mole

Bouteille

S01

150

140 litres

60

P1414S01R5A001

CO < 0,2 ppm mole

CO2 < 0,2 ppm mole

Bouteille

S05

200

0,9 m3

60

P1414S05R2A001

>99,9995

CH4 < 0,05 ppm mole

N

Bouteille

M20

200

3,6 m3

60

P1414M20R2A001

2 < 1 ppm mole

H2 < 0,05 ppm mole

Bouteille

L50

200

9 m3

60

P1414L50R2A001

Ne < 0,5 ppm mole

CnHm < 1 ppm mole

Cadre

V09

200

81 m3

60

P1414V09R2A001

Cadre

V18

200

162 m3

60

P1414V18R2A001

3.31

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 1 Hydrogène

Gaz pur : He

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GPC)

Masse molaire

2 g/mol

Gaz d’instrumentation (Flamme, Analyse thermique,…)

Masse volumique (TPS)

0,085 kg/m3

Densité relative, gaz

0,07 (air=1)

Densité relative, liquide

0,07 (eau=1)

N° CAS H2

1333-74-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hydrogène comprimé

Extrêmement

N° ONU

1049

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaines d’inflammabilité

Code de classification 1 F

4 - 75

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 067AL001GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

S11

Bouteille

200

2 m3

60

P0231S11S2A001

SMARTOP

H

M20

2O < 3 ppm mole

Bouteille

200

3,5 m3

60

P0231M20S2A001

SMARTOP

>99,999

O2 < 2 ppm mole

L50

CnHm < 0,5 ppm mole

Bouteille

200

8,8 m3

60

P0231L50S2A001

SMARTOP

Cadre

V09

200

79 m3

60

P0231V09R2A001

3.32

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 2 Hydrogène

Gaz pur : H2

Applications

Données physiques

Gaz vecteur (GPC)

Masse molaire

2 g/mol

Gaz d’instrumentation (gaz de flamme)

Masse volumique (TPS)

0,085 kg/m3

Densité relative, gaz

0,07 (air=1)

Densité relative, liquide

0,07 (eau=1)

N° CAS H2

1333-74-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hydrogène comprimé

Extrêmement

N° ONU

1049

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaines d’inflammabilité

Code de classification 1 F

4,0 - 75

dans l’air (% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 067AL001GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

S11

Bouteille

200

2 m3

60

P0232S11S2A001

H

SMARTOP

2O < 0,5 ppm mole

O

M20

2 < 0,1 ppm mole

Bouteille

200

3,5 m3

60

P0232M20S2A001

SMARTOP

>99,9999

CnHm < 0,1 ppm mole

L50

CO < 0,1 ppm mole

Bouteille

200

8,8 m3

60

P0232L50S2A001

SMARTOP

CO2 < 0,1 ppm mole

Cadre

V09

200

79 m3

60

P0232V09R2A001

3.33

Janv. 2016

Hydrogène N55

Gaz pur : H2

Applications

Données physiques

Gaz vecteur en chromatographie en phase gazeuse

Masse molaire

2 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

0,085 kg/m3

Gaz de flamme (FID, FPD…)

Densité relative, gaz

0,07 (air=1)

Gaz process

Densité relative, liquide

0,07 (eau=1)

N° CAS H2

1333-74-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hydrogène comprimé

Extrêmement inflammable,

Risque majeur

peut causer l’asphyxie

N° ONU

1049

Domaines d’inflammabilité

Classe 2

4,0 - 75

ADR/RID

dans l’air (% vol dans l’air)

Code de classification 1 F

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

2

5.1

2

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 067AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01

150

140 litres

60

P1416S01R5A001

H2O < 2 ppm mole

Bouteille

S05

200

0,9 m3

60

P1416S05R2A001

O2 < 0,5 ppm mole

Bouteille

M20

200

3,5 m3

60

P1416M20R2A001

CO < 0,05 ppm mole

>99,9995

Bouteille

L50

200

8,8 m3

60

P1416L50R2A001

CO2 < 0,05 ppm mole

CH

Cadre

V09

200

79 m3

60

P1416V09R2A001

4 < 0,1 ppm mole

N

Cadre

V18

200

158 m3

60

P1416V18R2A001

2 < 2 ppm mole

Cadre

V28

200

246 m3

60

P1416V28R2A001

3.34

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 1

Oxygène

Gaz pur : O2

Applications

Données physiques

Gaz de flamme

Masse molaire

32 g/mol

Gaz d’instrumentation

Masse volumique (TPS)

1,354 kg/m3

Densité relative, gaz

1,1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,1 (eau=1)

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Oxygène comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1072

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 O

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

2 2

5.15.1

2 2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 097AL005GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR F - IS 22,91 x 1,814 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Blanc

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

S11

Bouteille

200

2,3 m3

60

P0361S11S2A001

SMARTOP*

M20

Bouteille

200

4,2 m3

60

P0361M20S2A001

H

SMARTOP*

>99,995

2O < 3 ppm mole

CnHm < 0,5 ppm mole

L50

Bouteille

200

10,6 m3

60

P0361L50S2A001

SMARTOP*

Cadre

V09

200

95 m3

60

P0361V09R2A001

* SMARTOP à partir de mi-2016

3.35

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ 2

Oxygène

Gaz pur : O2

Applications

Données physiques

Gaz de flamme

Masse molaire

32 g/mol

Gaz d’instrumentation

Masse volumique (TPS)

1,354 kg/m3

Densité relative, gaz

1,1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,1 (eau=1)

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Oxygène comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1072

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 1 O

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

2 2

5.15.1

2 2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 097AL005GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR F - IS 22,91 x 1,814 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Blanc

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

S11

Bouteille

200

2,3 m3

60

P0362S11S2A001

H

SMARTOP*

2O < 0,5 ppm mole

CnHm < 0,1 ppm mole

M20

>99,9995

CO < 0,1 ppm mole

Bouteille

200

4,2 m3

60

P0362M20S2A001

SMARTOP*

CO2 < 0,1 ppm mole

H2 < 0,1 ppm mole

L50

Bouteille

200

10,6 m3

60

P0362L50S2A001

SMARTOP*

* SMARTOP à partir de mi-2016

3.36

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ AUTO IV

Oxygène

Gaz pur : O2

Produit répondant aux critères analytiques de la directive

européenne 98 / 69 / CE (B) Euro IV.

Applications

Données physiques

Détection paramagnétique de O2 (PMD)

Masse molaire

32 g/mol

Détection de NOx par Chimiluminescence (CLD)

Masse volumique (TPS)

1,354 kg/m3

Densité relative, gaz

1,1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,1 (eau=1)

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Oxygène comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1072

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 1 O

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

2 2

5.15.1

2 2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 097AL005GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR F - IS 22,91 x 1,814 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Blanc

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

CnHm < 0,2 ppm mole

L50

Bouteille

200

10,6 m3

60

P0364L50S2A001

CO < 0,5 ppm mole

SMARTOP*

>99,9992

CO2 < 0,5 ppm mole

NO/NOx < 0,1 ppm mole

Cadre

V09

200

95 m3

60

P0364V09R2A001

* SMARTOP à partir de mi-2016

Existe en liquide, nous consulter

3.37

Janv. 2016

Oxygène N45

Gaz pur : O2

Applications

Données physiques

Détection paramagnétique de O2 (PMD)

Masse molaire

32 g/mol

Détection de NOx par Chimiluminescence (CLD)

Masse volumique (TPS)

1,354 kg/m3

Gaz process

Densité relative, gaz

1,1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,1 (eau=1)

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Oxygène comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1072

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

dans l’air

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 1 O

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

2 2

5.15.1

2 2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 097AGIS001

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR F - IS 22,91 x 1,814 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Blanc

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

CO < 0,5 ppm mole

CO2 < 0,5 ppm mole

>99,995

CH4 < 0,5 ppm mole

Bouteille

S00 (B04)

150

60 litres

60

P1411S00R5D001

N2 < 10 ppm mole

H2 < 3 ppm mole

Gaz rares < 30 ppm mole

3.38

Janv. 2016

Oxygène N48

Gaz pur : O2

Applications

Données physiques

Comburant pour détecteur FID

Masse molaire

32 g/mol

Gaz process

Masse volumique (TPS)

1,354 kg/m3

Densité relative, gaz

1,1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,1 (eau=1)

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Oxygène comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1072

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Code de classification 1 O

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

2 2

5.15.1

2 2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 097AGIS001

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR F - IS 22,91 x 1,814 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Blanc

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm mole

CO < 0,2 ppm mole

Bouteille

S01

150

0,16 m3

60

P1412S01R5A001

CO2 < 0,2 ppm mole

>99,998

CH4 < 0,2 ppm mole

N2 < 6 ppm mole

H

Bouteille

S05

200

1 m3

60

P1412S05R2A001

2 < 0,1 ppm mole

Gaz rares < 8 ppm mole

3.39

Janv. 2016

Oxygène N55

Gaz pur : O2

Applications

Données physiques

Comburant pour détecteur FID

Masse molaire

32 g/mol

Gaz process

Masse volumique (TPS)

1,354 kg/m3

Densité relative, gaz

1,1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,1 (eau=1)

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Oxygène comprimé

Risque majeur

Entretient la combustion

N° ONU

1072

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

Classe 2

dans l’air

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 1 O

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

2 2

5.15.1

2 2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 097AGIS001

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR F - IS 22,91 x 1,814 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Blanc

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 1 ppm mole

CO < 0,1 ppm mole

CO2 < 0,1 ppm mole

>99,9995

CH4 < 0,2 ppm mole

Bouteille

S05

200

1 m3

60

P1413S05R2A001

N2 < 4 ppm mole

H2 < 0,1 ppm mole

NOx < 15 ppb mole

3.40

Janv. 2016

Protoxyde d’azote N40

Gaz pur : N2O

Applications

Données physiques

Gaz de flamme pour AAS

Masse molaire

44 g/mol

Détection de fuites

Masse volumique (TPS)

1,872 kg/m3

Agent propulseur pour moteurs de fusées

Densité relative, gaz

1,5 (air=1)

Densité relative, liquide

1,2 (eau=1)

N° CAS N2O

10024-97-2

Potentiel de Réchauffement 298

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Protoxyde d’azote

Entretient vivement la

combustion, peut causer

N° ONU

1070

Risque majeur

l’asphyxie, peut avoir des

Classe 2

effets narcotiques

ADR/RID

Code de classification 2 O

Domaines d’inflammabilité Oxydant

dans l’air

Compatibilité avec les

Non corrosif

2 2

5.15.1

2 2

matériaux

Incolore, odeur

Caractéristiques

légèrement sucrée

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 093AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR G - IS 26 x 1,5 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Bleu

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O ~ 20 ppm mole

Bouteille

S05 alu

44

2 m3

60

P0880S05R0A001

O2 ~ 20 ppm mole

>99,99

CnHm ~ 6 ppm mole

Bouteille

M20

44

7 m3

60

P0880M20R0A001

CO ~ 4 ppm mole

N

Bouteille

L50

44

20 m3

60

P0880L50R0A001

2 ~ 40 ppm mole

3.41

Janv. 2016

Protoxyde d’azote N48

Gaz pur : N2O

Applications

Données physiques

Dépôts chimiques (fabrication de semi-conducteurs)

Masse molaire

44 g/mol

Détection de fuites

Masse volumique (TPS)

1,872 kg/m3

Densité relative, gaz

1,5 (air=1)

Densité relative, liquide

1,2 (eau=1)

N° CAS N2O

10024-97-2

Potentiel de Réchauffement 298

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Protoxyde d’azote

Entretient vivement la

combustion, peut causer

N° ONU

1070

Risque majeur

l’asphyxie, peut avoir des

Classe 2

effets narcotiques

ADR/RID

Code de classification 2 O

Domaines d’inflammabilité Oxydant

dans l’air

Compatibilité avec les

Non corrosif

2 2

5.15.1

2 2

matériaux

Incolore, odeur

Caractéristiques

légèrement sucrée

Identification des dangers

2

2

5.1

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 093AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR G - IS 26 x 1,5 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Bleu

Spécifications du produit

Pureté globale

Impuretés

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

(ppm v/v)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 3 ppm mole

O

Bouteille

S05 alu

44

2 m3

60

P0882S05R0A001

2 < 2 ppm mole

CnHm < 1 ppm mole

CO < 1 ppm mole

>99,998

Bouteille

M20

44

7 m3

60

P0882M20R0A001

CO2 < 2 ppm mole

H2 < 0,1 ppm mole

N2 < 10 ppm mole

Bouteille

L50

44

20 m3

60

P0882L50R0A001

NOx < 1 ppm mole

3.42

Janv. 2016

Générateurs

Générateurs

Nos équipes sont à votre disposition pour réaliser une

station sur mesure : dimensionnement, implantation,

installation et maintenance.

Les générateurs sont aujourd’hui une solution qui peut être intéressante dans certaines applications.

On les retrouve surtout dans :

Les laboratoires

La viniculture

L’industrie

Les différents équipements

L’azote gazeux est aujourd’hui

Dans l’industrie avec ses

des laboratoires nécessitent

très reconnue dans la

applications très variées

des besoins en air, azote ou

viniculture.

et des exigences parfois très

hydrogène.

particulières, les générateurs

On retrouve son utilisation

sont souvent une solution

La solution des générateurs

dans les différentes étapes de

intéressante avec une

permet une autonomie en

la fabrication du vin (pressage,

production d’azote sur site

conservant toujours des

soutirage, la flottation, l’inertage,

et à la demande.

exigences de hautes puretés.

la filtration, le dégazagage,

l’embouteillage).

4.1

Janv. 2016

Générateurs ALPHAGAZ™ FLO

Grâce à ALPHAGAZ™ FLO, vous pouvez vous consacrer

entièrement à votre activité.

Achat ou location, selon vos besoins.

● En complément de son offre de fourniture de gaz en bouteilles ou sous forme liquide, Air Liquide propose également une gamme de générateurs d’Air, Azote et Hydrogène.

● En effet, pour certaines applications, les générateurs constituent une alternative pertinente à la fourniture classique en bouteilles.

Deux offres vous sont proposées :

• Offre d’achat de générateurs

• Offre ALPHAGAZ™ FLO de mise à disposition

d’une station de génération d’azote ou d’air

● Plus qu’un simple générateur, ALPHAGAZ™ FLO est

une solution complète de mise à disposition de matériel

qui intègre, en fonction de vos besoins :

• un sécheur

• un compresseur d’air

• des filtres

• un analyseur

• ...

Nos spécialistes trouveront la solution la mieux adaptée à

vos besoins et vos contraintes.

● ALPHAGAZ™ FLO est une offre de services complète qui inclut la maintenance préventive et curative des appareils mis à disposition ainsi que le renouvellement des pièces d’usure.

Dans la mesure où ces appareils sont conçus pour une utilisation en continu, une maintenance régulière doit être effectuée pour garantir une fourniture en gaz de qualité.

Si vous choisissez d’acheter votre installation, Air Liquide propose un contrat de maintenance préventive incluant le renouvellement des pièces d’usure et les visites périodiques.

4.2

Janv. 2016

Générateur d’Air

Haute pureté - Sans hydrocarbure : GC - TOC

Produit un air sec, propre et sans hydrocarbures

Adapté aux GC-FID, NPD, FPD et TOC, THA

Silencieux (< 60 dB)

Impureté CnHm < 0,05 ppm

Débits jusqu’à 40 l/min

GC/FID

● Domaines d’application

Idéal pour alimenter les détecteurs FID avec un air sans hydrocarbures évitant ainsi le bruit de fond Fabriqué en

des détecteurs. S’adapte à toutes les marques d’analyseur. Se connecte sur votre réseau d’air comprimé.

FRANCE

Compatible avec vos autres applications (AAS, calibration éthylomètre...).

● Modèles avec compresseur intégré

● Principe

Débit

Dimensions

Alimenté par un air sec et propre, le four

Modèles*

(l/min)

(mm) (HxLxP)

catalytique brûle à 350°C les traces

d’hydrocarbures restant dans l’air.

Air FLO 1 500 Cl

1,5

755 - 430 - 540

Air FLO 3 500 Cl

3,5

Air FLO 10 000 Cl

10

755 - 740 - 540

● Modèles sans compresseur*

● Caractéristiques principales

Débit

Dimensions

● Châssis traité anti-corrosion

Modèles

(l/min)

(mm) (HxLxP)

● Affichage de la régulation de la température

Air FLO 1 500

1,5

● Branchement électrique : 230V - 50 Hz

●

Air FLO 3 500

3,5

235 - 135 - 340

Qualité de l’air réseau à fournir :

ISO 8573 - class - 1 - 2 - 1

Air FLO 5 000

5

● Garantie : 1 an

Air FLO 10 000

10

● Chaque générateur est testé en usine et livré

Air FLO 20 000

20

525 - 280 - 405

avec son Certificat d’Analyse

Air FLO 40 000

40

● Modèles TOC sans CnHm ni CO/CO2*

CO < 1 ppm CO2 < 1 ppm

Débit

Dimensions

Modèles

(l/min)

(mm) (HxLxP)

Air FLO TOC 2 500

1,5

525 - 280 - 405

Air FLO TOC 5 000

5

755 - 430 - 540

Air FLO TOC 15 000

10

755 - 740- 540

* Pression maximale d’air réseau admissible = 10 bar (145 psi)

Filtres et sécheurs sont disponibles pour compléter votre installation

4.3

Janv. 2016

Générateur d’Air

Générateur d’Azote

Haute pureté - Sans hydrocarbure : GC - TOC

Une gamme complète pour alimenter vos applications en laboratoire

ALPHAGAZ™ FLO répond à tous vos besoins et vous

apporte une solution évolutive

Silencieux (< 59 dB)

Livré avec un certificat d’analyse

Logeable sous la paillasse

ICP-OES Inertage

LC/MS

Nos experts ALPHAGAZ™ FLO définiront avec vous le modèle le plus adapté à vos applications.

Ils vous proposeront aussi des solutions pour optimiser et sécuriser l’alimentation en gaz de vos laboratoires.

Fabriqué en

FRANCE

● Performance des générateurs

● Jusqu’à 99,9999% de pureté en azote avec un débit de 8 l/min

● Jusqu’à 85 m3/h pour une pureté d’azote de 98%

Débit

85 m³/h

Générateurs alimentés par une

source extérieure d’air comprimé

85 m³/h

64 m³/h

Générateurs autonomes

(à compresseur intégré)

53 m³/h

31 m³/h

LC/MS

8 m³/h 133 l/min

8 m³/h

3 m³/h 50 l/min

3,6 m³/h

3,9 m³/h

3,3 m³/h

ICP

2,7 m³/h

60 l/min

55 l/min

65 l/min

1 m³/h 16 l/min

45 l/min

10,5 l/min

1 m³/h

8 l/min

16 l/min

Il vaut mieux mettre

7 l/min

9 l/min

les ppm au dessus

7 l/min

des%. La

lecture est

<1ppm

<5ppm

<50ppm

<1 000ppm

<5 000ppm

<10 000ppm

<20 000ppm Teneur en O

2

plus logique

99,9999 %

99,9995 %

99,995 %

99,9 %

99,5%

99%

98%

N + Ar

2

Azote haute pureté

Azote standard

● Proposés à la vente ou en mise à disposition,

tous nos générateurs d’azote sont fabriqués

Le procédé d’adsorption garantit une qualité d’azote

et testés dans notre usine à Herbignac (44) et livrés

constante sur le long terme.

avec un certificat d’analyse.

Dans la colonne, les molécules d’oxygène pénètrent

dans le CMS (Carbon Molecular Sieve) laissant passer

● Avec ALPHAGAZ™ FLO la maintenance est incluse.

les molécules d’azote qui sont trop grosses pour y

Vous pouvez vous consacrer entièrement à votre

pénétrer. L’azote produit est stocké dans une cuve

activité.

de génération d’où il est extrait en continu.

Pour tout renseignement, contactez-nous :

4.4

Janv. 2016

Générateur d’Azote

Avec compresseur intégré

Générateur autonome « plug and play »

Jusqu’à 65 l/min à 98% de pureté, garantie par certificat

Maintenance légère

Silencieux (< 59 dB)

Logeable sous la paillasse

LC/MS

● Domaines d’application

● Nos générateurs sont conçus spécifiquement pour répondre aux exigences des appareils LC/MS

Fabriqué en

de dernière génération en matière de débit de gaz, de pureté et de pression.

FRANCE

● S’adaptent à toutes les marques de LC/MS.

● Utilisables pour vos applications de nébulisation, gainage, inertage ou séchage.

● Caractéristiques principales

Rendement

Dimensions (mm)

Poids (Kg)

Plage de temp.

Type

Pureté / Débit

(HxLxP)

(suivant config.)

min/max en °C

99,9999%

0,9 l/min

N2 FLO type 1 à

755 - 430 - 540

65 à 80

+5°C à +35°C

99,5%

4,0 l/min

99,9999%

1,8 l/min

N2 FLO type 2 à

755 - 740 - 540

115 à 128

+5°C à +35°C

98%

36,9 l/min

99,9999%

7,0 l/min

N2 FLO type 3 à

1535 - 740 - 540

180 à 230

+5°C à +25°C

98%

66,0 l/min

Performances données pour une température ambiante de 20°C

Caractéristiques

Pression de sortie : 5 à 7 bars

Point de rosée :

< -41,5°C sous pression

Filtration :

<0,01 μ

Connexion de sortie :

G ¼ femelle

Huile :

<0,01 ppm

Branchement électrique :

230 V – 50 Hz

Options : Contrôleur de débit, Analyseur d’O2

● Les plus qui font la différence

● Proposés à la vente ou en mise à disposition, tous nos générateurs d’azote sont fabriqués et testés dans notre usine à Herbignac (44) et livrés avec un certificat d’analyse.

● Le procédé d’adsorption utilisé garantit une qualité d’azote constante sur le long terme.

● Carrosserie en acier et aluminium au design primé par l’Observeur du Design.

● Équipé de roulettes et livré avec rampe de déchargement.

Pour tout renseignement, contactez-nous :

4.5

Janv. 2016

Générateur d’Azote

Générateur d’Azote

Avec compresseur intégré

Très haute pureté O2 < 1 ppm

Facile d’entretien

Logeable sous la paillasse

Disponible avec compresseur intégré

Gaz

vecteur

ICP-OES

● Domaines d’application

● Nos générateurs très haute pureté sont conçus spécifiquement pour fournir de l’azote en continu Fabriqué en

avec une très faible teneur en oxygène nécessaire au balayage des optiques des ICP-OES ou à FRANCE

l’utilisation comme gaz vecteur en chromatographie.

● Caractéristiques principales

Rendement

Dimensions (mm)

Poids (Kg)

Plage de temp.

Type

Pureté / Débit

(HxLxP)

(suivant config.)

min/max en °C

99,9999%

1,8 l/min*

+5°C à +45°C

N2 FLO type 1

755 - 430 - 540

65 à 128

+35°C avec

99,995%

4,2 l/min*

compresseur

99,9999%

8,8 l/min*

+5°C à +45°C

755 - 740 - 540

N2 FLO type 2

200 à 217

+35°C avec

*+cuve externe

99,995%

20,9 l/min*

compresseur

99,9995%

18,0 l/min*

+5°C à +35°C

1535 - 740 - 540

N2 FLO type 3

285 à 290

+25°C avec

*+cuve externe

99,995%

35,0 l/min*

compresseur

Débit d’azote donnés pour entrée d’air à 9 bars. - Pression mini d’alimentation en air : 6 bars Caractéristiques

Pression de sortie : 5 à 7 bars

Point de rosée :

< -41,5°C sous pression

Filtration :

<0,01 μ

Connexion de sortie :

G ¼ femelle

Huile :

<0,01 ppm

Branchement électrique :

230 V – 50 Hz

Options : Contrôleur de débit, Analyseur d’O2

● Les plus qui font la différence

● Proposés à la vente ou en mise à disposition avec maintenance incluse, tous nos générateurs d’azote sont fabriqués, testés dans notre usine à Herbignac (44) et livrés avec un certificat d’analyse.

● Le procédé d’adsorption utilisé garantit une qualité d’azote constante sur le long terme.

● Carrosserie en acier et aluminium au design primé par l’Observeur du Design.

● Équipé de roulettes et livré avec rampe de déchargement.

Pour tout renseignement, contactez-nous :

4.6

Janv. 2016

Générateur d’Azote

Grand débit

Jusqu’à 13 m3/h à 98% de pureté

Facile d’entretien

Autonome jusqu’à 3,9 m3/h à 98% de pureté

Logeable sous la paillasse

Inertage

LC/MS

● Domaines d’application

● Nos générateurs grand débit alimentent vos applications en laboratoire ou en industrie : inertage Fabriqué en

d’enceintes ou de cuves, multiples LC/MS…

FRANCE

● Caractéristiques principales

Rendement

Dimensions (mm)

Poids (Kg)

Plage de temp.

Type

Pureté / Débit

(HxLxP)

(suivant config.)

min/max en °C

99,99%

0,48 m3/h

+5°C à +45°C

N2 FLO type 1

755 - 430 - 540

50 à 75

+35°C avec

98%

2,48 m3/h

compresseur

99,99%

3,28 m3/h

+5°C à +45°C

755 - 740 - 540

N2 FLO type 2

88 à 115

+25°C avec

+cuve externe

98%

13,28 m3/h

compresseur

Débit d’azote donnés pour entrée d’air à 9 bars. - Pression mini d’alimentation en air : 6 bars Caractéristiques

Pression de sortie : 5 à 7 bars

Point de rosée :

< -41,5°C sous pression

Filtration :

<0,01 μ

Connexion de sortie :

G ¼ femelle

Huile :

<0,01 ppm

Branchement électrique :

230 V – 50 Hz

Options : Contrôleur de débit, Analyseur d’O2

● Les plus qui font la différence

● Proposés à la vente ou en mise à disposition avec maintenance incluse, tous nos générateurs d’azote sont fabriqués, testés dans notre usine à Herbignac (44) et livrés avec un certificat d’analyse.

● Le procédé d’adsorption utilisé garantit une qualité d’azote constante sur le long terme.

● Carrosserie en acier et aluminium au design primé par l’Observeur du Design.

● Équipé de roulettes et livré avec rampe de déchargement.

Pour tout renseignement, contactez-nous :

4.7

Janv. 2016

Générateur d’Azote

Générateur d’Azote

Grand débit

Très grand débit - Modulables

Analyseur d’O2 et contrôleur de débit inclus

Ecran tactile de série

Sans cuve additionnelle (pas de visite règlementaire)

Jusqu’à 118 m3/h à 95% de pureté

Jusqu’à 8 m3/h à 99,995% de pureté

● Domaines d’application

Fabriqué en

● Nos générateurs très grand débit alimentent vos applications en laboratoire ou en industrie.

FRANCE

● Caractéristiques principales

Rendement

Dimensions (mm)

Poids (Kg)

Plage de temp.

Type

Pureté / Débit

(HxLxP)

(suivant config.)

min/max en °C

99,995%

5,38 m3/h

1290 - 675 – 545

230

TERA M

P+225/module

+145 kg/

-10°C à +50°C

95%

84,48 m3/h Jusqu’à 3 modules+

module +

99,995%

8,28 m3/h

1815 - 675 – 545

310

TERA L

P+225/module

+215 kg/

-10°C à +50°C

95%

118,28 m3/h Jusqu’à 3 modules+

module +

Débit d’azote donnés pour entrée d’air à 8 bars. - Pression mini d’alimentation en air : 7 bars Caractéristiques

Pression de sortie : jusqu’à 12 bars

Qualité d’air requise :

Classe 1-4-1 (ISO 8573-1)

Filtration :

<0,01 μ

Connexion de sortie :

230 V – 50 Hz

Huile :

<0,01 ppm

Puissance :

100 W

Point de rosée :

-44°C sous pression

● Les plus qui font la différence

● Proposés à la vente ou en mise à disposition avec maintenance incluse, tous nos générateurs d’azote sont fabriqués, testés dans notre usine à Herbignac (44) et livrés avec un certificat d’analyse.

● Le procédé d’adsorption utilisé garantit une qualité d’azote constante sur le long terme.

● Transmission de données par module Modbus.

● Équipé d’un conduit de dilution des gaz de purge.

● Carrosserie en acier et aluminium.

De face

De profil avec modules complémentaires

Pour tout renseignement, contactez-nous :

4.8

Janv. 2016

Générateur d’Hydrogène

Très haute pureté

Production autonome sécurisée

Gaz vecteur et gaz de flamme pour GC

Pureté jusqu’à 99,9999%

Débits jusqu’à 1,1 l/min

GC-FID

● Domaines d’application

Conçu pour alimenter en gaz vecteur et gaz de flamme toute marque de GC-FID.

Remplace les bouteilles d’hydrogène dans votre laboratoire, en garantissant une pureté jusqu’à 99,9999 % en toute sécurité.

● Modèles

● Les plus qui font la différence

Débit

Dimensions (mm)

Modèle

Garanties

(ml/min)

(HxLxP)

Sécurité

De conception ATEX, le générateur

H2 FLO 160

160

est équipé de plusieurs niveaux

H2 FLO 250

250

H2 > 99,999 %

456 - 342 - 437

d’alarmes et ne nécessite pas de

H2 FLO 500

500

stockage d’hydrogène à haute

H2 FLO 160 MD

160

pression.

H2 FLO 250 MD

250

H2 > 99,9999 %

456 - 342 - 470

Simplicité

H2 FLO 500 MD

500

Avec son écran tactile, vous contrôlez

H2 FLO 1 100 MD

1100

votre consommation d’hydrogène.

Pression d’hydrogène : de 0 à 7 bar (0-100 psi)

Température de service : +5 à +40°C

Consommation en eau : 1,5 l/semaine (sur la base d’un fonctionnement 24h/24 - 7j/7

● Principe

● Caractéristiques principales

L’hydrogène est produit par électrolyse de l’eau selon le procédé P.E.M

● Châssis de conception ATEX

(Proton Exchange Membrane). La purification par cartouche dessicante

● Ecran tactile à cristaux liquides

ou micro cartouche auto régénérante, selon le modèle, vous garantit

un hydrogène anhydre et sans oxygène.

● 7 niveaux d’alarmes en suivi

Pour son fonctionnement, le générateur doit être alimenté en eau

continu

désionisée de résistivité > 5 mégaOhm.cm.

● Cartouche dessicante

Garantie : 2 ans

● Cartouche désionisante

Prêt à poser

● Branchement électrique : 230 V -

● Acessoires

50 Hz

Prises de gaz, vanne d’arrêt, vanne de réglage.

Avec ALPHAGAZ™ FLO,

Air Liquide se réserve le droit d’apporter, sans préavis, toute modification jugée nécessaire aux la maintenance est incluse.

spécifications. Descriptions fournies à titre indicatif.

Pour tout renseignement, contactez-nous :

4.9

Janv. 2016

Mélanges

Les mélanges

En raison du nombre infini de combinaisons de gaz possibles,

ce chapitre consacré aux mélanges de gaz se propose

d’examiner de façon générale les mélanges les plus couramment

demandés.

Un mélange se définit par :

● Sa composition

● Sa précision

● Des garanties

Air Liquide est à même de fournir

Votre application détermine le

Chaque bouteille de mélange de

des mélanges de 2 à 40

niveau de précision requis pour

gaz est livrée avec son propre

composants, voire plus, de toute

Ie mélange (écart de réalisation et

certificat. Il indique les

nature, du pourcentage au ppb.

incertitude). Pour vous aider dans

caractéristiques du mélange, les

votre choix, Air Liquide a divisé

informations de traçabilité ainsi

ses mélanges en 5 classes.

que les garanties.

Un mélange de gaz peut rester

stable pendant 3 ans, en fonction

de sa composition. Pour une

stabilité optimale, les bouteilles

subissent un traitement spécial de

leur paroi interne. L’homogénéité

du mélange est en général

garantie pour les bouteilles

stockées entre -10 °C et +50 °C,

à l’abri de toute exposition directe

au soleil.

5.1

Janv. 2016

Comment définir un mélange de gaz

Assurer la performance analytique.

La bonne combinaison de tous les paramètres est la clé d’un mélange bien adapté à votre utilisation.

Certains paramètres influencent la qualité de votre analyse, d’autres le coût.

Sa composition

● La nature et le nombre de constituants

• De 2 à 40 constituants

• Les seules limites : la physique des gaz et la sécurité

Sa précision

● Les paramètres de précision

• Ils sont déterminés en fonction de l’utilisation du mélange.

• Écart de réalisation (ER)

C’est l’écart maximal entre la concentration

nominale demandée et la concentration

réalisée. Ce paramètre relève de la

technologie de production.

• Incertitude (IE)

C’est l’écart maximal entre la concentration

mesurée et la concentration vraie. Elle est

donnée avec un intervalle de confiance à

95% (selon ISO 6141). Ce paramètre relève

de la technologie de mesure.

Sa garantie

● Les documents de traçabilité

● Une garantie

● Un gage de sécurité

et de conformité

• Stabilité jusqu’à 3 ans selon le

• Des Fiches de Données de

• Certificat d’étalonnage.

mélange.

Sécurité disponibles.

• Fiche produit.

• Homogénéité entre -10°C et 50°C.

• Des robinets conformes à la

• Conditionnement dans des

norme NF E 29-650.

bouteilles ayant subi un

traitement interne adéquat.

5.2

Janv. 2016

A chaque utilisation, son mélange

Air Liquide vous propose des mélanges de gaz adaptés

à chaque utilisation :

• Procédé : pour participer à votre procédé industriel,

• Instrumentation : pour alimenter vos équipements de laboratoires,

• Ajustage et Etalonnage : pour régler vos analyseurs et

détecteurs.

Afin de faciliter votre choix, Air Liquide a défini cinq classes de mélanges de gaz, selon des paramètres de quantification et de précision, en tenant compte de l’application.

● Les 5 classes de mélanges de gaz proposées par Air Liquide

• Les mélanges «Diamond» sont des mélanges de gaz accrédités. Ils sont

disponibles pour différentes gammes d’écart de réalisation et d’incertitude.

Chaque bouteille est livrée avec un certificat selon l’accréditation.

• Les mélanges «Saphir» sont utilisés pour des étalonnages très

précis des équipements d’analyse. Ils ont un écart de réalisation

qui se situe entre 1% et 5% relatif et une incertitude entre 0,1% et

2% relatif. Chaque bouteille est livrée avec un certificat d’analyse.

• Les mélanges «Procédé»

sont utilisés pour des

• Les mélanges «Crystal» sont plus adaptés au réglage

applications hors analyse ;

de vos instruments de façon régulière au quotidien ou

création d’une atmos-

juste avant d’effectuer une analyse. Ils ont un écart de

phère de gaz, gaz pour

réalisation de ± 5% à ± 10% relatif et une incertitude

laser... Ces mélanges ont

entre ± 2% et ± 5% relatif. Chaque bouteille est livrée

un écart de réalisation

avec un certificat d’analyse.

de ± 5% à 10% relatif et

sont livrés avec une fiche

produit.

• Les mélanges «Blue» sont destinés à des

utilisations en gaz instrumentation (gaz de

fonction, gaz vecteur, gaz de flamme…). Ces

mélanges ont un écart de réalisation entre

± 5% et ± 10% relatif et sont livrés avec une

fiche produit.

5.3

Janv. 2016

Les mélanges

Des mélanges de précision sur catalogue ou sur mesure.

Air Liquide vous propose :

● des mélanges catalogués

Adaptés aux exigences du marché (normes, réglementations, spécifications…) et définis avec les utilisateurs pour obtenir les meilleurs résultats dans les utilisations auxquelles ils sont destinés. Leur standardisation nous permet de les proposer dans de meilleures conditions de prix et généralement de délais plus courts que les mélanges équivalents réalisés sur demande.

Classification Air Liquide

Mélanges «Procédé»

Mélanges «Blue»

Mélanges «Crystal»

ou «Saphir» ou «Diamond»

Application

Procédé

Instrumentation

Etalonnage

• ATM : Détection Sécurité

• BIO : Culture Cellulaire

• DOC : Analyseurs Infra-Rouge

• EMI : Analyseurs d’émissions

• ALPHAGAZ™ MIX 40% H

industrielles

2/He

: gaz de flamme pour FID

• FUIT : Détection de fuites

• H

• ArCH

2O : Hygromètres

4 95/5 et ArCH4 90/10 :

• OXY : Oxymètres

• EXI : Laser Excimère

Comptage de particules

• RES : Analyseurs d’air ambiant

Mélanges

ionisantes

• FON : Création

• TAP : Test anti-pollution de gaz

catalogués

d’atmosphère en fonderie

• ArCH4 ECD5 et ArCH4 ECD10:

d’échappement

• HYD : Création

Alimentation d’un ECD

• G : Essais combustion

d’atmosphère réductrice

• ArCO

• INTERFERENTS : Analyseurs

2 90/10 :

Comptage de particules

de gaz d’échappement

ionisantes

• OTO : Analyseurs de gaz

d’échappement

• ArH2 95/5 :

• SID : Contrôle des hauts

Spectrométrie

fourneaux en sidérurgie

• OTO MREA : Analyseurs de

gaz d’échappement

• TA : Analyseur d’émissions

industrielles

● des mélanges sur mesure

Ces mélanges sont spécifiques à vos besoins et doivent répondre à toutes vos attentes. Notre plateforme de téléconseillers est là pour vous répondre et vous permettre d’identifier le mélange sur mesure dont vous avez besoin.

Prenez contact au

5.4

Janv. 2016

Mélanges catalogués : EXI

Application “Procédé”

Laser excimères

(gamme EXI)

● Gamme EXI, pour les lasers excimères

Les lasers excimères (contraction de excited dimer) sont souvent utilisés avec différents mélanges présentant un gaz rare, un gaz halogéné avec un gaz inerte. Le mélange sous une forte décharge électrique de courte durée excite le mélange, qui étant instable, émet des ondes UV selon la nature du gaz entre 190 et 350 nm.

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar)

Qtité

Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

5%

He

10

5

M20

28

560 l

P

12

EXI-101

P5477M20R0A001

5%

He

10

5

L50

28

1,4 m3 P 12 EXI-101

P5477L50R0A001

F2

5%

Ne

10

5

M20

28

560 l

P

12

EXI-102

P5476M20R0A001

5%

Ne

10

5

L50

28

1,4 m3 P 12 EXI-102

P5476L50R0A001

confidentiel

Ne

-

-

M20

150

3 m3 P 12 EXI-400

P6480M20R5A001

F2/He/Kr confidentiel Ne

-

-

L50

150

7,5 m3 P 12 EXI-400

P6480L50R5A001

5.5

Janv. 2016

EXI - 101

Mélange : F2 dans He

Applications

Données physiques

Gaz lasant pour laser

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS F

7782-41-4

2

N° CAS He

7440-59-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé toxique

Corrosif pour les voies

Désignation officielle comburant, corrosif, N.S.A

respiratoires,

Risque majeur

(Fluor, Hélium)

gaz comburant,

N° ONU

3306

toxique par inhalation

Classe 2

Caractéristiques

Incolore, inodore

ADR/RID

Code de classification 1 TOC

Identification des dangers

2

5.1

2

2

2

2

5.1

2

8

8

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 35010L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR P - IS 27 x 2 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

F2

5

10

5

Bouteille

M20

28

560 l

12

P5477M20R0A001

He

95

Bouteille

L50

28

1,4 m3

12

P5477L50R0A001

5.6

Janv. 2016

EXI - 102

Mélange : F2 dans Ne

Applications

Données physiques

Gaz lasant pour laser

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS F

7782-41-4

2

N° CAS Ne

7440-01-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé toxique

Corrosif pour les voies

Désignation officielle comburant, corrosif , N.S.A

respiratoires,

Risque majeur

(Fluor, Néon)

gaz comburant,

N° ONU

3306

toxique par inhalation

Classe 2

Caractéristiques

Incolore, inodore

ADR/RID

Code de classification 1 TOC

Identification des dangers

2

5.1

2

2

2

2

5.1

2

8

8

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 35010L104

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR P - IS 27 x 2 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

F2

5

10

5

Bouteille

M20

28

560 l

12

P5476M20R0A001

Ne

95

Bouteille

L50

28

1,4 m3

12

P5476L50R0A001

5.7

Janv. 2016

Mélanges catalogués : FON

Application “Procédé”

Création d’atmosphère en fonderie

(gamme FON)

● Gamme FON, pour la création d’atmosphère en fonderie

Gaz de recouvrement protégeant de l’oxydation en fonderie.

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar)

Qtité

Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

SO2 5% CO2 10 sans L27 48

8,6

C

12

FON-100 P5380L27T0A001

5.8

Janv. 2016

FON 100

Mélange : SO2 dans CO2

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère en fonderie

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS SO

7446-09-5

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Nocif par inhalation,

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, Dioxyde de soufre)

provoque des brûlures

N° ONU

3163

Caractéristiques

Gaz liquéfié, incolore

Classe 2

Identification des dangers

ADR/RID

2

5.1

2

Code de classification 2A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 33715L103

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

SO2

5

10

Bouteille

L27

48

8,6 m3

12

P5380L27T0A001

CO2

QS

5.9

Janv. 2016

Mélanges catalogués : HYD

Application “Procédé”

Création d’atmosphère réductrice

(gamme HYD)

● Gamme HYD, pour la création d’atmosphère réductrice

L’hydrogène est principalement utilisé pour la création en combinaison avec l’azote ou l’argon d’atmosphère réductrice.

Hydrogène dans l’Argon

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

2%

Ar

5

2

L50 150

7,5

C

36

HYD-106

P4841L50R5A001

H

2

10%

Ar

5

2

L50 150

7,5

E

36

HYD-105

P4840L50R5A001

Hydrogène dans l’Azote

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

1%

N2 5 2 L50 200 10 C

36 HYD-100 P4830L50R2A001

2%

N2 5 2 L50 200 10 C

36 HYD-101 P4831L50R2A001

H

3%

N2 5 2 L50 150 7,5 C

36 HYD-102 P4832L50R5A001

2

5%

N2 5 2 L50 200 10 E

36 HYD-103 P4834L50R2A001

10%

N2 5 2 L50 200 10 E

36 HYD-104 P4836L50R2A001

5.10

Janv. 2016

HYD - 106

Mélange : H2 dans Ar

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Argon,

Risque majeur

Peut causer l’asphyxie

Désignation officielle Hydrogène)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30015L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2

2

5

2

Bouteille

L50

150

7,5 m3

36

P4841L50R5A001

Ar

QS

5.11

Janv. 2016

HYD - 105

Mélange : H2 dans Ar

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Argon)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

ADR/RID

5.1

2

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L100

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2

10

5

2

Bouteille

L50

150

7,5 m3

36

P4840L50R5A001

Ar

QS

5.12

Janv. 2016

HYD - 100

Mélange : H2 dans N2

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Asphyxiant à forte

Désignation officielle

Risque majeur

Hydrogène)

concentration

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2

1

5

2

Bouteille

L50

200

10 m3

36

P4830L50R2A001

N2

QS

5.13

Janv. 2016

HYD - 101

Mélange : H2 dans N2

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Asphyxiant à forte

Désignation officielle

Risque majeur

Hydrogène)

concentration

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2

2

5

2

Bouteille

L50

200

10 m3

36

P4831L50R2A001

N2

QS

5.14

Janv. 2016

HYD - 102

Mélange : H2 dans N2

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Asphyxiant à forte

Désignation officielle

Risque majeur

Hydrogène)

concentration

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2

3

5

2

Bouteille

L50

150

7,5 m3

36

P4832L50R5A001

N2

QS

5.15

Janv. 2016

HYD - 103

Mélange : H2 dans N2

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Asphyxiant à forte

Désignation officielle

Risque majeur

Hydrogène)

concentration

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

(depuis juillet 2013)

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2

5

5

2

Bouteille

L50

200

10 m3

36

P4834L50R2A001

N2

QS

5.16

Janv. 2016

HYD - 104

Mélange : H2 dans N2

Applications

Données physiques

Création d’atmosphère

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

Hydrogène)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L102

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

H2

10

5

2

Bouteille

L50

200

10 m3

36

P4836L50R2A001

N2

QS

5.17

Janv. 2016

Mélanges catalogués

Application “Procédé”

Autres produits disponibles

Création d’atmosphère et application

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type

P (bar)

Qtité

Raccord

Garantie

Code SAP

de Fond % rel.

% rel.

btlle

(mois)

H 2

25%

CO

5

2

L50

150

7,5 m3 E

36

P4844L50R5A001

Application : automobile

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type

P (bar)

Qtité

Raccord

Garantie

Code SAP

de Fond % rel.

% rel.

btlle

(mois)

C3

H8

25%

C3H6

5

2

L50

4

0,46 m3 E

36

P4583L50R0A001

C

17%

5 2

3H8

N2

L50 6 350 l E

36 P5530L50R0A001

C3

H6

34%

5

2

5.18

Janv. 2016

Mélanges catalogués

Application “instrumentation”

Air Liquide a développé une gamme européenne,

ALPHAGAZ™ MIX, pour alimenter les équipements

d’analyse en gaz de flamme, de plasma ou d’atmosphère.

ALPHAGAZ™ MIX

12 mélanges de gaz pour l’instrumentation et les atmosphères

H2 dans Ar

CH4 dans Ar

CO2 dans Ar

H2 dans He

H2 dans N2

CO2 dans O2

CO2 + H2 dans N2

5% & 2%

10% & 5%

10%

40%

40% & 45%

5%

10% + 10%

5% + 10%

5% + 5%

Spectrométrie

ECD

Fluorescence

Portique de

CnHm totaux

Culture

à étincelle

(Détecteur à

X

comptage

(FID)

cellulaire

capture

nucléaire

(Détecteur à

d’éléctron)

inoisation de

flamme)

Principales applications

● Les spécifications de ces mélanges sont adaptées aux utilisations les plus courantes

- Ecart de réalisation : de 2,5 à 5 % relatif

+-

- Impuretés critiques : H2O, CO2, O2, ou CnHm selon les produits

- Durée de garantie : 36 mois

- Fiche produit livrée avec la bouteille

5.19

Janv. 2016

Mélanges catalogués Application “instrumentation”

Nos gammes de mélanges de gaz d’instrumentation

couvrent les principales techniques d’analyse.

● CH4 dans Ar :

- Détecteur à capture d’électrons (ECD)

- Gaz de piégeage dans les compteurs Geiger et en Fluorescence X

Cst

Teneur Gaz Spécifications ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond

% rel. % rel. btlle

(mois)

5%

Ar

10

sans M20

200

4,2 m3 E

36 ARCH4-95/5 P3151M20R2A001

5%

Ar

10

sans

L50

200

10,5 m3 E

36 ARCH4-95/5 P3151L50R2A001

5%

Ar

5

sans

L50

200

10,5 m3 E

36 ARCH4-ECD 5 P3153L50R2A001

METHANE

10%

Ar

10

sans S05

200

1 m3 E

36 ARCH4-90/10 P3150S05R2A001

(CH4)

10%

Ar

10

sans M20

200

4,2 m3 E

36 ARCH4-90/10 P3150M20R2A001

10%

Ar

10

sans

L50

200

10,5 m3 E

36 ARCH4-90/10 P3150L50R2A001

10%

Ar

10

sans

V09

200

95 m3 E

36 ARCH4-90/10 P3150V09R2A001

10%

Ar

5

sans

L50

200

10,5 m3 E

36 ARCH4-ECD10 P3152L50R2A001

Les gaz de qualité ECD

sont recommandés pour les

techniques ECD (mesures

de composés halogénés).

Le lubrifiant de montage des

robinets est garanti sans

composés fluorés.

5.20

Janv. 2016

Ar/CH4 - 95/5

Mélange : CH4 dans Ar

Applications

Données physiques

Comptage des particules ionisantes

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Argon : 61

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Méthane : 26

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Argon, Méthane)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L128ALFI

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

(depuis juillet 2013)

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

5

10

sans

Bouteille

L50

200

10,5

36

P3151L50R2A001

Ar

95

5.21

Janv. 2016

Ar/CH4 - ECD 5

Mélange : CH4 dans Ar

Applications

Données physiques

Alimentation d’un ECD

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Argon : 61

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Méthane : 26

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Argon, Méthane)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

2 Identification des dangers

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L128ALFI

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

(depuis juillet 2013)

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

5

5

sans

Bouteille

L50

200

10,5

36

P3153L50R2A001

Ar

95

5.22

Janv. 2016

Ar/CH4 - 90/10

Mélange : CH4 dans Ar

Applications

Données physiques

Contrôle rayonnements

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Argon)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L102

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P3150S05R2A001

CH

Bouteille

M20

200

4,2

36

P3150M20R2A001

4

10

10

sans

Ar

90

Bouteille

L50

200

10,5

36

P3150L50R2A001

Cadre

V09

200

95

36

P3150V09R2A001

5.23

Janv. 2016

Ar/CH4 - ECD 10

Mélange : CH4 dans Ar

Applications

Données physiques

Contrôle rayonnements

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Argon)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L102

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

10

5

sans

Bouteille

L50

200

10,5

36

P3152L50R2A001

Ar

90

5.24

Janv. 2016

Mélanges catalogués

Application “instrumentation”

Mélange “Blue” : CO2 dans Ar

● CO2 dans Ar :

- Gaz de piégeage dans les compteurs Geiger et en Fluorescence X

Cst

Teneur Gaz Spécifications ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond

% rel. % rel. btlle

(mois)

DIOXYDE

10%

Ar

10

sans S05

200

1,1 m3 C

36 ARCO2-90/10 P3250S05R2A001

DE

10%

Ar

10

sans M20

200

4,4 m3 C

36 ARCO2-90/10 P3250M20R2A001

CARBONE

10%

Ar

10

sans

L50

200

11,1 m3 C

36 ARCO2-90/10 P3250L50R2A001

(CO2)

10%

Ar

10

sans

V09

200

100 m3 C

36 ARCO2-90/10 P3250V09R2A001

5.25

Janv. 2016

Ar/CO2 - 90/10

Mélange : CO2 dans Ar

Applications

Données physiques

Comptage des particules ionisantes

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle (Dioxyde de carbone, Argon)

Gaz liquéfié, incolore,

Caractéristiques

N° ONU

3163

sans odeur

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 2A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30015L29

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1,1

36

P3250S05R2A001

CO

Bouteille

M20

200

4,4

36

P3250M20R2A001

2

10

10

sans

Ar

90

Bouteille

L50

200

11,1

36

P3250L50R2A001

Cadre

V09

200

100

36

P3250V09R2A001

5.26

Janv. 2016

Mélanges catalogués

Application “instrumentation”

Mélange “Blue” : H2 dans He ou Ar

● H2 dans He :

- Détecteur à ionisation de flamme (FID)

Cst

Teneur Gaz Spécifications ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond

% rel. % rel. btlle

(mois)

40%

He

< 0,5ppm CO2 2,5

sans

L50

200

9,6 m3 E

36

ALPHAGAZMIX P3410L50S2A001

HYDRO-

< 0,1ppm C

GÈNE

nHm

H2 40%/ He

(H

40%

He

< 0,5ppm CO

2)

2

2,5

sans

V09

200

86 m3 E

36

ALPHAGAZMIX P3410V09R2A001

< 0,1ppm CnHm

H2 40%/ He

40%

He

< 1ppm CnHm

5

sans S01

150

150 l

E

36

HELID-S

P3450S01R5A001

HYDRO-

40%

He

< 1ppm C

GÈNE

nHm

5

sans S05

150

750 l

E

36

HELID-S

P3450S05R5A001

(H

40%

He

< 1ppm CnHm

5

sans S11

150

1,65 m3 E

36 HELID-S P3450S11R5A001

2)

40%

He

< 1ppm CnHm

5

sans

L50

150

7,5 m3 E

36 HELID-S P3450L50R5A001

● H2 dans Ar :

- Spectrométrie à étincelles

- Détecteur à capture d’électrons (ECD)

Cst

Teneur Gaz Spécifications ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond

% rel. % rel. btlle

(mois)

5%

Ar

10

sans

L50

200

10,5 m3 E

36 ARH2-95/5 P3385L50R2A001

5.27

Janv. 2016

ALPHAGAZ™ Mix

H2 40%/He

Mélange : H2 dans He

Applications

Données physiques

Gaz de flamme pour détecteur à ionisation de flamme

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

(FID)

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS He

7440-59-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Hélium)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L104

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode d’appro-

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Spécifications

Référence produit

(%)

% rel

% rel

visionnement

l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

H2

40

< 0,5 ppm CO

2,5

sans

2

SMARTOP

L50

200

9,6

36

P3410L50S2A001

He

QS

< 0,1 ppm CnHm

Cadre

V09

200

86

36

P3410V09R2A001

5.28

Janv. 2016

HELID-S

H2 40%/He

Mélange : H2 dans He

Applications

Données physiques

Gaz de flamme pour détecteur à ionisation de flamme

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

(FID)

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS He

7440-59-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Hélium)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L104

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode d’appro-

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Spécifications

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

visionnement

l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01

150

150 l

36

P3450S01R5A001

H

Bouteille

S05

150

750 l

36

P3450S05R5A001

2

40

< 1 ppm C

5

sans

nHm

He

QS

Bouteille

S11

150

1,65 m3

36

P3450S11R5A001

Bouteille

L50

150

7,5 m3

36

P3450L50R5A001

5.29

Janv. 2016

Ar/H2 - 95/5

Mélange : H2 dans Ar

Applications

Données physiques

Spectrométrie

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Argon)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

5

10

sans

Bouteille

L50

200

10,5

36

P3385L50R2A001

Ar

QS

5.30

Janv. 2016

Mélanges catalogués

Application “étalonnage”

● Tableau général des gammes de mélanges en fonction de l’application Secteurs

Classe

Application

Gamme dédiée

d’activités

Air Liquide

OTO,

Etalonnage des analyseurs de gaz d’échappement

Saphir

Automobile

INTERFERENTS

Test anti-pollution de gaz d’échappement

TAP

Crystal

Vérificateurs

Vérification périodique des analyseurs de gaz

OTO MREA

Diamond

de garage

d’échappement

Etalonnage des analyseurs réalisés par les

Contrôle des

TA

Diamond

organismes agréés au contrôle des émissions

émissions

industrielles

Etalonnage des analyseurs dédiés aux contrôles

EMI

Crystal

des émissions industrielles

Surveillance de la

Etalonnage des analyseurs destinés au contrôle de

RES

Crystal

qualité de l’air

l’air ambiant

Etalonnage des détecteurs de sécurité

ATM

Crystal

Détection

Etalonnage des détecteurs de fuite

FUIT

Crystal

Combustion

Gaz d’essais combustion

G

Saphir

Gaz Naturel

Analyse du gaz naturel

GAZ NAT

Diamond

Sidérurgie

Contrôle des hauts fourneaux

SID

Saphir

Etalonnage d’hygromètres

H2O

Crystal

Etalonnage d’oxymètres

OXY

Crystal

Laboratoires

Etalonnage Infrarouge

DOC

Crystal

Etalonnage des incubateurs

BIO

Crystal

5.31

Janv. 2016

Mélanges catalogués : OTO Application “étalonnage”

Secteur automobile

Etalonnage des analyseurs de gaz d’échappement

(gamme OTO)

● Caractéristiques

• Gamme OTO

- Conforme aux directives les plus récentes de l’Union Européenne sur l’analyse des gaz d’échappement.

- Conforme aux spécifications établies par l’administration Américaine EPA - Traçabilité V.S.L à +/- 1%

● Gamme OTO

CO2 dans N2

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

9000 ppm

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SM09

P4741L50R2A001

2,25%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SM22

P4734M20R2A001

2,25%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SM22

P4734L50R2A001

2,70%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SM27

P4735M20R2A001

2,70%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SM27

P4735L50R2A001

3,60%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SM36

P4736M20R2A001

CO

3,60%

N

2

2

5 1 L50 200 10 C

36 OTO-SM36

P4736L50R2A001

4,50%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SM45

P4737M20R2A001

4,50%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SM45

P4737L50R2A001

9%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SM79

P4738M20R2A001

9%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SM79

P4738L50R2A001

15%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SM85

P4739M20R2A001

15%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SM85

P4739L50R2A001

18%

N2 5 1 M20 150 3 C

36 OTO-SM88

P4740M20R5A001

18%

N2 5 1 L50 150 7,5 C

36 OTO-SM88

P4740L50R5A001

5.32

Janv. 2016

Mélanges catalogués : OTO Application “étalonnage”

Secteur automobile

Etalonnage des analyseurs de gaz d’échappement

(gamme OTO)

● Gamme OTO

NO dans N2

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

8 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

12 OTO-ST09

P5245M20R2A001

8 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 12 OTO-ST09

P5245L50R2A001

45 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-ST15

P5239M20R2A001

45 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-ST15

P5239L50R2A001

90 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-ST19

P5240M20R2A001

90 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-ST19

P5240L50R2A001

NO

225 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-ST22

P5244L50R2A001

450 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-ST24

P5241M20R2A001

450 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-ST24

P5241L50R2A001

900 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-ST29

P5242M20R2A001

900 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-ST29

P5242L50R2A001

4500 ppm

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-ST36

P5243M20R2A001

4500 ppm

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-ST36

P5243L50R2A001

9000 ppm

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-ST39 P5246M20R2A001

CO dans N2

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

45 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL14

P4680M20R2A001

45 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL14

P4680L50R2A001

90 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL19

P4681M20R2A001

90 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL19

P4681L50R2A001

225 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL22

P4691M20R2A001

225 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL22

P4691L50R2A001

270 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL23

P4692M20R2A001

450 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL24

P4682M20R2A001

450 ppm

N

CO

2 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SL24

P4682L50R2A001

900 ppm

N2 10 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL29

P4683M20R2A001

900 ppm

N2 10 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL29

P4683L50R2A001

1800 ppm

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL32

P4684M20R2A001

1800 ppm

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL32

P4684L50R2A001

2700 ppm

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL34

P4693L50R2A001

4500 ppm

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL35

P4685M20R2A001

4500 ppm

N2 5 1 L50 200 9,6 C

36 OTO-SL35

P4685L50R2A001

1,8 %

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL41

P4698L50R2A001

4,50%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL44

P4694M20R2A001

4,50%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL44

P4694L50R2A001

9%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SL49

P4686M20R2A001

9%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SL49

P4686L50R2A001

5.33

Janv. 2016

Mélanges catalogués : OTO Application “étalonnage”

Secteur automobile

Etalonnage des analyseurs de gaz d’échappement

(gamme OTO)

● Gamme OTO

O2 dans N2

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

4,50% N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SX45

P5337M20R2A001

O

4,50%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SX45

P5337L50R2A001

2

20%

N2 5 1 M20 200 4 C

36 OTO-SX52

P5339M20R2A001

20%

N2 5 1 L50 200 10 C 36 OTO-SX52

P5339L50R2A001

C3H8 dans Air

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

6

ppm Air 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SJ06

P4098L50R2A001

15

ppm Air 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SJ10

P4094L50R2A001

30 ppm

Air

10

1

S05

200

1

C

36

OTO-SJ14 P4080S05R2A001

30 ppm

Air

10

1

M20

200

4

C

36

OTO-SJ14 P4080M20R2A001

30

ppm Air 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SJ14

P4080L50R2A001

75 ppm

Air

10

1

M20

200

4

C

36

OTO-SJ17 P4081M20R2A001

75

ppm Air 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SJ17

P4081L50R2A001

150 ppm

Air

10

1

M20

200

4

C

36

OTO-SJ20 P4082M20R2A001

C3H8

150

ppm Air 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SJ20

P4082L50R2A001

300 ppm

Air

10

1

M20

200

4

C

36

OTO-SJ23 P4083M20R2A001

300

ppm Air 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SJ23

P4083L50R2A001

600 ppm

Air

10

1

M20

200

4

C

36

OTO-SJ26 P4084M20R2A001

600

ppm Air 10 1 L50 200 10 C

36 OTO-SJ26

P4084L50R2A001

3000 ppm

Air

5

1

M20

150

3

C

36

OTO-SJ33 P4085M20R5A001

3000 ppm

Air

5

1

L50

150

7,5

C

36

OTO-SJ33 P4085L50R5A001

6000 ppm

Air

5

1

L50

150

7,5

C

36

OTO-SJ36 P4113L50R5A001

9000 ppm

Air

5

1

L50

150

7,5

C

36

OTO-SJ39 P4086L50R5A001

1,5%

Air

5

0.4 L50

50

2,5

C

36

OTO-SJ41 P4114L50R0A001

C3H8 dans N2

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

30 ppm

N2 10 1 S05 200 1 C

36 OTO-SK14

P4582S05R2A001

C 3H 8 30 ppm

N2 10 1 M20 200 3,84 C

36 OTO-SK14

P4582M20R2A001

5.34

Janv. 2016

Mélanges catalogués : OTO Application “étalonnage”

Secteur automobile

Etalonnage des analyseurs de gaz d’échappement

(gamme OTO)

● Gamme OTO

CO et CO2 dans N2

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

CO

7,5 %

5 1

CO

N2

M20 200 4 C

36 OTO-SN40

P5680M20R2A001

2

14 % 5 1

CH4 dans Air

Cst Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

9 ppm

Air 10 1 L50 200 9,25 C

36 OTO-SZ09

P4050L50R2A001

18 ppm

Air

10

1

L50

200

9,25

C

36

OTO-SZ10 P4051L50R2A001

45 ppm

Air

10

1

L50

200

9,25

C

36

OTO-SZ15 P4052L50R2A001

CH

225 ppm

Air

10

1

L50

200

9,25

C

36

OTO-SZ22 P4053L50R2A001

4

450 ppm

Air

10

1

L50

200

9,25

C

36

OTO-SZ24 P4054L50R2A001

2250 ppm

Air

5

1

L50

150

7,1

C

36

OTO-SZ32 P4055L50R5A001

9000 ppm

Air

5

1

L50

150

7,1

C

36

OTO-SZ39 P4056L50R5A001

1,80% Air 5 1 L50 150 7,1 C

36 OTO-SZ41

P4057L50R5A001

5.35

Janv. 2016

OTO - SM09

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

CO2

9000

5

1

Bouteille

L50

200

10 m3

36

P4741L50R2A001

N2

QS

5.36

Janv. 2016

OTO - SM22

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

2,25

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4734M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4734L50R2A001

5.37

Janv. 2016

OTO - SM27

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

2,70

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4735M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4735L50R2A001

5.38

Janv. 2016

OTO - SM36

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

3,60

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4736M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4736L50R2A001

5.39

Janv. 2016

OTO - SM45

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

4,50

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4737M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4737L50R2A001

5.40

Janv. 2016

OTO - SM79

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

9

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4738M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4738L50R2A001

5.41

Janv. 2016

OTO - SM85

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

15

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4739M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4739L50R2A001

5.42

Janv. 2016

OTO - SM88

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

18

5

1

Bouteille

M20

150

3

36

P4740M20R5A001

N2

QS

Bouteille

L50

150

7,5

36

P4740L50R5A001

5.43

Janv. 2016

OTO - ST09

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

Incolore, difficilement

N° ONU

1956

Caractéristiques

détectable à faible

Classe 2

concentration

ADR/RID

2

Code de classification 1A

Identification des dangers

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L122

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

8

10

1

Bouteille

M20

200

4

12

P5245M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

12

P5245L50R2A001

5.44

Janv. 2016

OTO - ST15

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

Incolore, difficilement

N° ONU

1956

Caractéristiques

détectable à faible

Classe 2

concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L122

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

45

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5239M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5239L50R2A001

5.45

Janv. 2016

OTO - ST19

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

Incolore, difficilement

N° ONU

1956

Caractéristiques

détectable à faible

Classe 2

concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L122

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

90

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5240M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5240L50R2A001

5.46

Janv. 2016

OTO - ST22

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

Incolore, difficilement

N° ONU

1956

Caractéristiques

détectable à faible

Classe 2

concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L122

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

225

10

1

Bouteille

L50

200

10

36

P5244L50R2A001

N2

QS

5.47

Janv. 2016

OTO - ST24

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

Incolore, difficilement

N° ONU

1956

Caractéristiques

détectable à faible

Classe 2

concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L122

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

450

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5241M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5241L50R2A001

5.48

Janv. 2016

OTO - ST29

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

Incolore, difficilement

N° ONU

1956

Caractéristiques

détectable à faible

Classe 2

concentration

ADR/RID

2

Code de classification 1A

Identification des dangers

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L122

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

900

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5242M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5242L50R2A001

5.49

Janv. 2016

OTO - ST36

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Toxicité aiguë et nocif

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

par inhalation

N° ONU

1956

Incolore, difficilement

Classe 2

Caractéristiques

détectable à faible

ADR/RID

concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

4 500

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5243M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5243L50R2A001

5.50

Janv. 2016

OTO - ST39

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

233-271-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé,

Toxicité et nocif

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Azote, Oxyde nitrique)

par inhalation

N° ONU

1956

Incolore, difficilement

Classe 2

Caractéristiques

détectable à faible

ADR/RID

concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 35810L100

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

9 000

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5246M20R2A001

N2

QS

5.51

Janv. 2016

OTO - SL14

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L117

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

45

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4680M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4680L50R2A001

5.52

Janv. 2016

OTO - SL19

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L117

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

90

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4681M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4681L50R2A001

5.53

Janv. 2016

OTO - SL22

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L117

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

225

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4691M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4691L50R2A001

5.54

Janv. 2016

OTO - SL23

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L117

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

270

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4692M20R2A001

N2

QS

5.55

Janv. 2016

OTO - SL24

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L117

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

450

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4682M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4682L50R2A001

5.56

Janv. 2016

OTO - SL29

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L117

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

900

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4683M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4683L50R2A001

5.57

Janv. 2016

OTO - SL32

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L107

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

1 800

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4684M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4684L50R2A001

5.58

Janv. 2016

OTO - SL34

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

par inhalation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L107

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

2 700

5

1

Bouteille

L50

200

10

36

P4693L50R2A001

N2

QS

5.59

Janv. 2016

OTO - SL35

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

par inhalation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L107

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

4 500

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4685M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4685L50R2A001

5.60

Janv. 2016

OTO - SL41

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

par inhalation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30410L111

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

1,80

5

1

Bouteille

L50

200

10

36

P4698L50R2A001

N2

QS

5.61

Janv. 2016

OTO - SL44

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif par

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

inhalation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30410L110

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

4,50

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4694M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4694L50R2A001

5.62

Janv. 2016

OTO - SL49

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif par inha-

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

lation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30410L102

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

9

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4686M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4686L50R2A001

5.63

Janv. 2016

OTO - SX45

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L118

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

O2

4,50

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5337M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5337L50R2A001

5.64

Janv. 2016

OTO - SX52

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Air comprimé

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1002

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L121

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

O2

20

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5339M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5339L50R2A001

5.65

Janv. 2016

OTO - SJ06

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

6

10

1

Bouteille

L50

200

10

36

P4098L50R2A001

Air

QS

5.66

Janv. 2016

OTO - SJ10

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

15

10

1

Bouteille

L50

200

10

36

P4094L50R2A001

Air

QS

5.67

Janv. 2016

OTO - SJ14

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P4080S05R2A001

C3H8

30

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4080M20R2A001

Air

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4080L50R2A001

5.68

Janv. 2016

OTO - SJ17

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

75

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4081M20R2A001

Air

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4081L50R2A001

5.69

Janv. 2016

OTO - SJ20

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

150

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4082M20R2A001

Air

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4082L50R2A001

5.70

Janv. 2016

OTO - SJ23

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

300

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4083M20R2A001

Air

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4083L50R2A001

5.71

Janv. 2016

OTO - SJ26

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

600

10

1

Bouteille

M20

200

4

36

P4084M20R2A001

Air

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4084L50R2A001

5.72

Janv. 2016

OTO - SJ33

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

3 000

5

1

Bouteille

M20

150

3

36

P4085M20R5A001

Air

QS

Bouteille

L50

150

7,5

36

P4085L50R5A001

5.73

Janv. 2016

OTO - SJ36

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

6 000

5

1

Bouteille

L50

150

7,5

36

P4113L50R5A001

Air

QS

5.74

Janv. 2016

OTO - SJ39

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

9 000

5

1

Bouteille

L50

150

7,5

36

P4086L50R5A001

Air

QS

5.75

Janv. 2016

OTO - SJ41

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

1,5%

5

1

Bouteille

L50

50

2,5

36

P4114L50R0A001

Air

QS

5.76

Janv. 2016

OTO - SK14

Mélange : C3H8 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Propane)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L119

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

30

10

1

Bouteille

S05

200

1,0

36

P4582S05R2A001

N2

QS

Bouteille

M20

200

3,84

36

P4582M20R2A001

5.77

Janv. 2016

OTO - SN40

Mélange : CO et CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de fiables données

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Toxique par inhalation

Désignation officielle de carbone, Azote, Monoxyde

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

de carbone)

Identification des dangers

N° ONU

1956

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30410L100

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

7,5

5

1

CO2

14

5

1

Bouteille

M20

200

4

36

P5680M20R2A001

N2

QS

5.78

Janv. 2016

OTO - SZ09

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L162

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

9

10

1

Bouteille

L50

200

9,25

36

P4050L50R2A001

Air

QS

5.79

Janv. 2016

OTO - SZ10

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L162

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

18

10

1

Bouteille

L50

200

9,25

36

P4051L50R2A001

Air

QS

5.80

Janv. 2016

OTO - SZ15

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L162

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

45

10

1

Bouteille

L50

200

9,25

36

P4052L50R2A001

Air

QS

5.81

Janv. 2016

OTO - SZ22

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L162

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

225

10

1

Bouteille

L50

200

9,25

36

P4053L50R2A001

Air

QS

5.82

Janv. 2016

OTO - SZ24

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L162

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

450

10

1

Bouteille

L50

200

9,25

36

P4054L50R2A001

Air

QS

5.83

Janv. 2016

OTO - SZ32

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L162

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

2 250

5

1

Bouteille

L50

150

7,1

36

P4055L50R5A001

Air

QS

5.84

Janv. 2016

OTO - SZ39

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L162

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

9 000

5

1

Bouteille

L50

150

7,1

36

P4056L50R5A001

Air

QS

5.85

Janv. 2016

OTO - SZ41

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L163

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

1,80

5

1

Bouteille

L50

150

7,1

36

P4057L50R5A001

Air

QS

5.86

Janv. 2016

Mélanges catalogués :

INTERFER

Application “étalonnage”

Secteur automobile

Etalonnage des analyseurs de gaz d’échappement

(gamme INTERFER)

● Caractéristiques

• Gamme INTERFER

- Recommandée par l’UTAC pour l’évaluation des analyseurs de gaz d’échappement

● Gamme INTERFER

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

Méthane

90 ppm

Air

5

1

S05

150

750 l

C

36

INTERFER.C1 P4034S05R5A001

(CH4)

Méthane

90 ppm

Air

5

1

M20 150

3 m3 C

36 INTERFER.C1

P4034M20R5A001

(CH4)

Propylène 30 ppm

Air

10

1

S05

150

750 l

C

12

INTERFER.C3 P4133S05R5A001

(C3H6)

Propylène 30 ppm

Air

10

1

M20 150

3 m3 C

12 INTERFER.C3 P4133M20R5A001

(C3H6)

Toluène

12 ppm

Air

10

2

S05

150

750 l

C

12

INTERFER.C7 P4134S05R5A001

(C7H8)

Toluène

12 ppm

Air

10

2

M20 150

3 m3 C

12 INTERFER.C7

P4134M20R5A001

(C7H8)

5.87

Janv. 2016

INTERFER . C1

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Gaz interférent pour l’analyse des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L111

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

CH4

90

5

1

Bouteille

S05

150

750 litres

36

P4034S05R5A001

Air

QS

Bouteille

M20

150

3 m3

36

P4034M20R5A001

5.88

Janv. 2016

Mélanges catalogués : TAP Application “étalonnage”

Secteur automobile

Etalonnage des analyseurs de gaz d’échappement

(gamme TAP)

● Caractéristiques

• Gamme TAP

- Test anti-pollution des gaz d’échappement

● Gamme TAP

Cst

Teneur

Gaz

Type

P (bar)

Qtité

Raccord

Garantie Appellation

Code SAP

de Fond

btlle

(m3) (mois)

NO2 500ppb

C3H8 2ppm

CO

5ppm N2 M20 150 3

C

12 TAP-500

P6980M20R5A001

CO2 400ppm

O2 20%

NO2 4ppm

C3H8 5ppm

CO

13ppm

N2 M20 150 3

C

12 TAP-501

P6981M20R5A001

CO2 5000ppm

O2 20%

5.89

Janv. 2016

TAP 500

Mélange : NO2/C3H8/CO/CO2/O2 dans N2

Applications

Données physiques

Test anti-pollution des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO

10102-44-0

2

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS CO

630-08-0

Informations de transport

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS O

7782-44-7

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

2

d’azote, Propane, Monoxyde de

N° CAS N

7727-37-9

2

Désignation officielle carbone, Dioxyde de carbone,

Azote, Oxygène)

Propriétés

N° ONU

1956

Risque majeur

Gaz sous pression

Classe 2

ADR/RID

Caractéristiques

Incolore, inodore

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L197

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO2

500 ppb

C3H8

2 ppm

CO

5 ppm

Bouteille

M20

150

3

12

P6980M20R5A001

CO2

400 ppm

O2

20 %

Gaz de fond N2

5.90

Janv. 2016

TAP 501

Mélange : NO2/C3H8/CO/CO2/O2 dans N2

Applications

Données physiques

Test anti-pollution des gaz d’échappement

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO

10102-44-0

2

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS CO

630-08-0

Informations de transport

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS O

7782-44-7

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

2

Désignation officielle d’azote, Propane, Monoxyde

N° CAS N

7727-37-9

2

de carbone, Azote, Oxygène)

N° ONU

1956

Propriétés

Classe 2

ADR/RID

Risque majeur

Gaz sous pression

Code de classification 1A

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO2

4 ppm

C3H8

5 ppm

CO

13 ppm

Bouteille

M20

150

3

12

P6981M20R5A001

CO2

5 000 ppm

O2

20 %

Gaz de fond N2

5.91

Janv. 2016

Mélanges catalogués :

OTO MREA

Application “étalonnage”

Secteur vérificateurs de garage

Vérification périodique des analyseurs de gaz

d’échappement (gamme OTO MREA)

● Réglementations

- Réglementation française (note ministérielle n° 99.00.851.003.9 du 1/04/99)

● Caractéristiques

- Gamme reconnue par le bureau métrologie du ministère concerné

- Mélanges à base de CO/CO2/C3H8/O2 dans l’azote réalisés aux concentrations et incertitudes définies par la réglementation et accrédités par le Cofrac.

- Matériaux de Référence Etalonnés par Analyse (MRE-A), livrés avec un certificat d’étalonnage Cofrac.

- Mélanges disponibles en différents emballages et notamment en bouteilles facilement transportables : S11 en alliage léger, poids maxi 13kg.

● Gamme OTO MREA

CO et CO2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

6 %

5

0,8

8 %

N2

5 0,9 S05 200 1

C

36 OTO-103MREA P5681S05R2A001

6 %

5

0,8

CO

8 %

N2 5 0,9

S11

200

2,2 C 36

OTO-103MREA P5681S11R2A001

CO2

6 %

5

0,8

8 %

N2

5 0,9 M20 200 4

C

36 OTO-103MREA P5681M20R2A001

6 %

5

0,8

8 %

N2 5 0,9 L50 200 10

C

36 OTO-103MREA P5681L50R2A001

5.92

Janv. 2016

Mélanges catalogués :

OTO MREA

Application “étalonnage”

Secteur vérificateurs de garage

Vérification périodique des analyseurs de gaz

d’échappement (gamme OTO MREA)

C3H8/CO/CO2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond btlle

(m3)

(mois)

1500 ppm/2 %/13 %

N2 S05 200 1

C

36 OTO-105MREA

P6134S05R2A001

1500 ppm/2 %/13 %

N2 S11 200 2,2 C

36 OTO-105MREA

P6134S11R2A001

1500 ppm/2 %/13 %

N2 M20 200 4

C

36 OTO-105MREA

P6134M20R2A001

C3 H8/CO/

1500 ppm/2 %/13 %

N2 L50 200 10 C

36 OTO-105MREA

P6134L50R2A001

CO2

3000 ppm/4.5 %/10.5 %

N2 S05 200 1 C

36 OTO-106MREA

P6135S05R2A001

3000 ppm/4.5 %/10.5 %

N2 S11 200 2,2 C

36 OTO-106MREA

P6135S11R2A001

3000 ppm/4.5 %/10.5 %

N2 M20 200 4

C

36 OTO-106MREA

P6135M20R2A001

3000 ppm/4.5 %/10.5 %

N2 L50 200 10 C

36 OTO-106MREA

P6135L50R2A001

C3H8/CO/O2/CO2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond btlle

(mois)

200 ppm /3000 ppm

5000 ppm /15 %

N2 S11 150 1,65 m3 C

36 OTO-123MREA

P6533S11R5A001

200 ppm /3000 ppm

5000 ppm /15 %

N2

M20

150

3 m3 C

36 OTO-123MREA

P6533M20R5A001

200 ppm /5000 ppm

1 % /15 %

N2

S05

150

750 l

C

36

OTO-124MREA P6537S05R5A001

200 ppm /5000 ppm

1 % /15 %

N2 S11 150 1,65 m3 C

36 OTO-124MREA

P6537S11R5A001

C3 H8/CO

200 ppm /5000 ppm

O2 /CO2

1 % /15 %

N2

M20

150

3 m3 C

36 OTO-124MREA

P6537M20R5A001

200 ppm /5000 ppm

1 % /15 %

N2 L50 150 7,5 m3 C

36 OTO-124MREA

P6537L50R5A001

300 ppm /4000 ppm

7500 ppm /14 %

N2

M20

150

3 m3 C

36 OTO-125MREA

P6535M20R5A001

400 ppm /5000 ppm

1 % /15 %

N2

M20

150

3 m3 C

36 OTO-126MREA

P6536M20R5A001

5.93

Janv. 2016

OTO - 103 MREA

Mélange : CO/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Vérification des analyseurs de garages

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Toxique par inhalation

Désignation officielle de carbone, Azote, Monoxyde

Caractéristiques

Incolore, inodore

de carbone)

Identification des dangers

2

N° ONU

1956

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30410L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P5681S05R2A001

CO

6

5

0,8

Bouteille

S11

200

2,2

36

P5681S11R2A001

CO2

8

5

0,9

N

Bouteille

M20

200

4

36

P5681M20R2A001

2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5681L50R2A001

5.94

Janv. 2016

OTO - 105 MREA

Mélange : C3H8/CO/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Vérification des analyseurs de garages

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Toxique, nocif par

Risque majeur

Désignation officielle de carbone, Azote, Monoxyde

inhalation

de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L103

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P6134S05R2A001

C3H8

1 500 ppm

CO

2%

Bouteille

S11

200

2,2

36

P6134S11R2A001

CO2

13%

Bouteille

M20

200

4

36

P6134M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P6134L50R2A001

5.95

Janv. 2016

OTO - 106 MREA

Mélange : C3H8/CO/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Vérification des analyseurs de garages

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Toxique, nocif par

Risque majeur

Désignation officielle de carbone, Azote, Monoxyde

inhalation

de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L103

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P6135S05R2A001

C3H8

3 000 ppm

CO

4,5%

Bouteille

S11

200

2,2

36

P6135S11R2A001

CO2

10,5%

Bouteille

M20

200

4

36

P6135M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P6135L50R2A001

5.96

Janv. 2016

OTO - 123 MREA

Mélange : C3H8/CO/O2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Vérification des analyseurs de garages

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Toxique

Désignation officielle de carbone, Azote, Monoxyde

Caractéristiques

Incolore, inodore

de carbone)

Identification des dangers

N° ONU

1956

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L251

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

200 ppm

Bouteille

S11

150

1,65

36

P6533S11R5A001

CO

3 000 ppm

O2

5 000 ppm

CO2

15%

Bouteille

M20

150

3

36

P6533M20R5A001

N2

QS

5.97

Janv. 2016

OTO - 124 MREA Mélange : C3H8/CO/O2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Vérification des analyseurs de garages

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Toxique, nocif par

Risque majeur

Désignation officielle de carbone, Azote, Monoxyde

inhalation

de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L109

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Teneur

Capacité

Référence produit

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

C

Bouteille

S05

150

750 litres

36

P6537S05R5A001

3H8

200 ppm

CO

5 000 ppm

Bouteille

S11

150

1,63 m3

36

P6537S11R5A001

O2

1 %

CO

Bouteille

M20

150

3 m3

36

P6537M20R5A001

2

15 %

N2

QS

Bouteille

L50

150

7,5 m3

36

P6537L50R5A001

5.98

Janv. 2016

OTO - 125 MREA

Mélange : C3H8/CO/O2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Vérification des analyseurs de garages

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Toxique

Désignation officielle de carbone, Azote, Monoxyde

Caractéristiques

Incolore, inodore

de carbone)

Identification des dangers

N° ONU

1956

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L130

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

300 ppm

CO

4 000 ppm

O2

7 500 ppm

Bouteille

M20

150

3

36

P6535M20R5A001

CO2

14%

N2

QS

5.99

Janv. 2016

OTO - 126 MREA Mélange : C3H8/CO/O2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Vérification des analyseurs de garages

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif par

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

inhalation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

ADR/RID

5.1

2

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L127

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

400 ppm

CO

5 000 ppm

O2

1 %

Bouteille

M20

150

3

36

P6536M20R5A001

CO2

15 %

N2

QS

5.100

Janv. 2016

Mélanges catalogués : TA Application “étalonnage”

Secteur contrôle des émissions industrielles

(gamme TA)

● Applications

Mesure des principaux polluants dans l’atmosphère aux seuils réglementés : SO2, NO, NOx, CnHm, CO, CO2, HCl…

● Secteurs d’activités

Installations classées, incinérateurs de déchets, organismes agréés au contrôle à l’émission

● Réglementations

- Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération de déchets

- Arrêté du 4 septembre 2000, modalités d’agrément des organismes de prélèvements ou d’analyses à l’émission

● Caractéristiques

• Mélanges pour le ré-étalonnage périodique des analyseurs sur site ou intégrés dans les laboratoires mobiles

- Conforme aux réglementations en vigueur

- Incertitude de 2% relatif

- Couvre les teneurs en polluants de l’ordre du ppm

• Mélanges accrédités Cofrac

- Mélanges de Travail Accrédités (TA) spécialement dédiés aux organismes agréés pour le contrôle à l’émission

- Incertitude d’étalonnage de 2% relatif

- Pour les matériaux de référence (MREA, MREP) : Incertitude < 1%

- Consultez la page “Mélanges accrédités Cofrac”

● Gamme TA

C3H8 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

C3H8

30 ppm

Air

10

2

S05

200

1

C

36

TA-200

P4095S05R2A001

C3H8

300 ppm

Air

5

2

S05

200

1

C

36

TA-201

P4096S05R2A001

5.101

Janv. 2016

TA 200

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée comme peu

soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

30

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4095S05R2A001

Air

QS

5.102

Janv. 2016

TA 201

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée comme peu

soluble

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

300

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4096S05R2A001

Air

QS

5.103

Janv. 2016

Mélanges catalogués : EMI Application “étalonnage”

Secteur contrôle des émissions industrielles

(gamme EMI)

● Gamme EMI

NH3 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Qtité

Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

NH3

15 ppm

N2

10

2 M20

150

3 m3 C 18 EMI-116

P5180M20R5A001

HCl dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Qtité

Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

10 ppm

N2

5

2 M20

150

3 m3 C 18 EMI-112

P4883M20R5A001

18 ppm

N2

5

2 M20

150

3 m3 C 18 EMI-113

P4880M20R5A001

HCl

30 ppm

N2

5

2 M20

150

3 m3 C 18 EMI-114

P4881M20R5A001

45 ppm

N2

5

2 M20

150

3 m3 C 18 EMI-115

P4882M20R5A001

NO2 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Qtité

Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

9 ppm

Air

15

2 S05

150

750 l

C

12

EMI-207

P4333S05R5A001

NO

2

450 ppm

Air

10

2 S05

150

750 l

C

36

EMI-209

P4335S05R5A001

SO2 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Qtité

Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

28 ppm

Air

10

5 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-210

P4385S11R5A001

50 ppm

Air

10

5 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-211

P4386S11R5A001

SO2

100 ppm

Air

10

5 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-212

P4387S11R5A001

500 ppm

Air

10

5 S05

150

755 l

C

36

EMI-213

P4388S05R5A001

5.104

Janv. 2016

Mélanges catalogués : EMI Application “étalonnage”

Secteur contrôle des émissions industrielles

(gamme EMI)

● Gamme EMI

NO dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Quantité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

8 ppm

N2

10

2 S05

150

750 l

C

36

EMI-117

P5231S05R5A001

45 ppm

N2

10

2 S05

150

750 l

C

36

EMI-118

P5232S05R5A001

45 ppm

N2

10

2 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-118

P5232S11R5A001

90 ppm

N2

10

2 S05

150

750 l

C

36

EMI-119

P5233S05R5A001

190 ppm

N

NO

2

10

2 S05

150

750 l

C

36

EMI-120

P5234S05R5A001

190 ppm

N2

10

2 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-120

P5234S11R5A001

450 ppm

N2

10

2 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-121

P5235S11R5A001

900 ppm

N2

10

2 S05

150

750 l

C

36

EMI-122

P5236S05R5A001

1800 ppm N2

10

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-123

P5237S05R2A001

1800 ppm N2

10

2 S11

200

2,2 m3 C 36 EMI-123

P5237S11R2A001

CO dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Quantité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

45 ppm

N2

10

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-100

P4687S05R2A001

90 ppm

N2

10

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-101

P4695S05R2A001

225 ppm

N2

10

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-102

P4688S05R2A001

CO

450 ppm

N2

10

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-103

P4696S05R2A001

900 ppm

N2

10

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-104

P4689S05R2A001

4500 ppm N2

5

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-105

P4697S05R2A001

9000 ppm N2

5

2 S05

200

1 m3 C 36 EMI-106

P4690S05R2A001

CO dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Quantité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

9 ppm

Air

10

2 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-205

P4180S11R5A001

CO

15 ppm

Air

10

2 S11

150

1,65 m3 C 36 EMI-206

P4181S11R5A001

5.105

Janv. 2016

Mélanges catalogués : EMI Application “étalonnage”

Secteur contrôle des émissions industrielles

(gamme EMI)

● Gamme EMI

C3H8 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Quantité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

30 ppm

Air

10

2

S05

200

1 m3 C 36 EMI-201

P4090S05R2A001

90 ppm

Air

10

2

S05

200

1 m3 C 36 EMI-202

P4091S05R2A001

C3H8

300 ppm

Air

10

2

S01

100

100 l

C

36

EMI-203

P4092S01R1A001

300 ppm

Air

10

2

S05

200

1 m3 C 36 EMI-203

P4092S05R2A001

3000 ppm

Air

5

2

S05

150

750 l

C

36

EMI-204

P4093S05R5A001

H2S dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Quantité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

5 ppm

N2

15

10

M20

150

3 m3 C 12 EMI-107

P4984M20R5A001

9 ppm

N2

11,1

5

S05

150

750 l

C

12

EMI-108

P4988S05R5A001

H2S

30 ppm

N2

10

5

S05

150

750 l

C

12

EMI-109

P4985S05R5A001

100 ppm

N2

10

5

S05

150

750 l

C

36

EMI-110

P4986S05R5A001

1000 ppm

N2

10

3

S05

150

750 l

C

36

EMI-111

P4987S05R5A001

NO/NOx dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Quantité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

400 ppm

10

2

NO/NOx

450 ppm

N2 10 2 S05 150

750 l

C

12

EMI-307

P5887S05R5A001

NO2/O2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Quantité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

20 ppm

15

2

NO

2/O2

11 %

N2 5 2 M20 150

3 m3 C 18 EMI-309

P5981M20R5A001

CH4/C3H8 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar)

Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

5 ppm

10

2

CH

4/C3H8

5 ppm

N2 10 2 M20 150

3 m3 C 36 EMI-310

P5531M20R5A001

5.106

Janv. 2016

EMI-116

Mélange : NH3 dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NH3

7664-41-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable à

ADR/RID

faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L202

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NH3

15

10

2

Bouteille

M20

150

3

18

P5180M20R5A001

N2

QS

5.107

Janv. 2016

EMI-112

Mélange : HCl dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS HCl

7647-01-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable à

ADR/RID

faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L249

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

HCl

10

5

2

Bouteille

M20

150

3

18

P4883M20R5A001

N2

QS

5.108

Janv. 2016

EMI-113

Mélange : HCl dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS HCl

7647-01-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable à

ADR/RID

faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L249

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

HCl

18

5

2

Bouteille

M20

150

3

18

P4880M20R5A001

N2

QS

5.109

Janv. 2016

EMI-114

Mélange : HCl dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO

10102-44-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable à

ADR/RID

faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L249

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

HCl

30

5

2

Bouteille

M20

150

3

18

P4881M20R5A001

N2

QS

5.110

Janv. 2016

EMI-115

Mélange : HCl dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS HCl

7647-01-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable à

ADR/RID

faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L249

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

HCl

45

5

2

Bouteille

M20

150

3

18

P4882M20R5A001

N2

QS

5.111

Janv. 2016

EMI-207

Mélange : NO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO

10102-44-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30110L130

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

NO2

9

15

2

Bouteille

S05

150

750

12

P4333S05R5A001

Air

QS

5.112

Janv. 2016

EMI-209

Mélange : NO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO

10102-44-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30110L130

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

NO2

450

15

2

Bouteille

S05

150

750

36

P4335S05R5A001

Air

QS

5.113

Janv. 2016

EMI-210

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO

7446-09-5

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de soufre)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L110

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

SO2

28

10

5

Bouteille

S11

150

1,65 m3

36

P4385S11R5A001

Air

QS

5.114

Janv. 2016

EMI-211

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO

7446-09-5

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de soufre)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L110

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

SO2

50

10

5

Bouteille

S11

150

1,65 m3

36

P4386S11R5A001

Air

QS

5.115

Janv. 2016

EMI-212

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO

7446-09-5

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de soufre)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L110

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

SO2

100

10

5

Bouteille

S11

150

1,65 m3

36

P4387S11R5A001

Air

QS

5.116

Janv. 2016

EMI-213

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO

7446-09-5

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de soufre)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L110

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

SO2

500

10

5

Bouteille

S05

150

755

36

P4388S05R5A001

Air

QS

5.117

Janv. 2016

EMI-117

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxyde nitrique)

Gaz incolore,

N° ONU

1956

Caractéristiques

difficilement détectable à

Classe 2

faible concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L120

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

NO

8

10

2

Bouteille

S05

150

750

36

P5231S05R5A001

N2

QS

5.118

Janv. 2016

EMI-118

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxyde nitrique)

Gaz incolore,

N° ONU

1956

Caractéristiques

difficilement détectable à

Classe 2

faible concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L120

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

NO

45

10

2

Bouteille

S05

150

750 litres

36

P5232S05R5A001

N2

QS

Bouteille

S11

150

1,65 m3

36

P5232S11R5A001

5.119

Janv. 2016

EMI-119

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxyde nitrique)

Gaz incolore,

N° ONU

1956

Caractéristiques

difficilement détectable à

Classe 2

faible concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L120

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

NO

90

10

2

Bouteille

S05

150

750 litres

36

P5233S05R5A001

N2

QS

5.120

Janv. 2016

EMI-120

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxyde nitrique)

Gaz incolore,

N° ONU

1956

Caractéristiques

difficilement détectable à

Classe 2

faible concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L120

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

NO

190

10

2

Bouteille

S05

150

750 litres

36

P5234S05R5A001

N2

QS

Bouteille

S11

150

1,65 m3

36

P5234S11R5A001

5.121

Janv. 2016

EMI-121

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxyde nitrique)

Gaz incolore,

N° ONU

1956

Caractéristiques

difficilement détectable à

Classe 2

faible concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L120

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

450

10

2

Bouteille

S11

150

1,65

36

P5235S11R5A001

N2

QS

5.122

Janv. 2016

EMI-122

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxyde nitrique)

Gaz incolore,

N° ONU

1956

Caractéristiques

difficilement détectable à

Classe 2

faible concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L120

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

NO

900

10

2

Bouteille

S05

150

750 litres

36

P5236S05R5A001

N2

QS

5.123

Janv. 2016

EMI-123

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Nocif, nocif par inhalation

Désignation officielle Oxyde nitrique)

Gaz incolore,

N° ONU

1956

Caractéristiques

difficilement détectable à

Classe 2

faible concentration

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L100

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

1 800

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P5237S05R2A001

N2

QS

Bouteille

S11

200

2,2

36

P5237S11R2A001

5.124

Janv. 2016

EMI-100

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L116

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

45

10

2

Bouteille

S05

200

1 m3

36

P4687S05R2A001

N2

QS

5.125

Janv. 2016

EMI-101

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L116

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

90

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4695S05R2A001

N2

QS

5.126

Janv. 2016

EMI-102

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L116

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

225

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4688S05R2A001

N2

QS

5.127

Janv. 2016

EMI-103

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L116

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

450

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4696S05R2A001

N2

QS

5.128

Janv. 2016

EMI-104

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L116

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

900

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4689S05R2A001

N2

QS

5.129

Janv. 2016

EMI-105

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif par

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

inhalation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

ADR/RID

5.1

2

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L106

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

4 500

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4697S05R2A001

N2

QS

5.130

Janv. 2016

EMI-106

Mélange : CO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Toxique, nocif par

Désignation officielle

Risque majeur

Monoxyde de carbone)

inhalation

N° ONU

1956

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

ADR/RID

5.1

2

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L106

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

9 000

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4690S05R2A001

N2

QS

5.131

Janv. 2016

EMI-205

Mélange : CO dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L108

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

9

10

2

Bouteille

S11

150

1,65

36

P4180S11R5A001

Air

QS

5.132

Janv. 2016

EMI-206

Mélange : CO dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L108

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO

15

10

2

Bouteille

S11

150

1,65

36

P4181S11R5A001

Air

QS

5.133

Janv. 2016

EMI-201

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

30

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4090S05R2A001

Air

QS

5.134

Janv. 2016

EMI-202

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

90

10

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4091S05R2A001

Air

QS

5.135

Janv. 2016

EMI-203

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

C3H8

300

10

2

Bouteille

S01

100

100 litres

36

P4092S01R1A001

Air

QS

Bouteille

S05

200

1 m3

36

P4092S05R2A001

5.136

Janv. 2016

EMI-204

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

C3H8

3 000

5

2

Bouteille

S05

150

750

36

P4093S05R5A001

Air

QS

5.137

Janv. 2016

EMI-107

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Gaz sous pression, peut

Risque majeur

N° ONU

1956

causer l’asphyxie

Classe 2

Gaz incolore, odeur

ADR/RID

Caractéristiques

d’œufs pourris

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L140

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

5

15

10

Bouteille

M20

150

3

12

P4984M20R5A001

N2

QS

5.138

Janv. 2016

EMI-108

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Gaz sous pression, peut

Risque majeur

N° ONU

1956

causer l’asphyxie

Classe 2

Gaz incolore, odeur

ADR/RID

Caractéristiques

d’œufs pourris

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L140

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2S

9

11,1

5

Bouteille

S05

150

750 litres

12

P4988S05R5A001

N2

QS

5.139

Janv. 2016

EMI-109

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Gaz sous pression, peut

Risque majeur

N° ONU

1956

causer l’asphyxie

Classe 2

Gaz incolore, odeur

ADR/RID

Caractéristiques

d’œufs pourris

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L140

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

30

10

5

Bouteille

S05

150

750

12

P4985S05R5A001

N2

QS

5.140

Janv. 2016

EMI-110

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Gaz sous pression, peut

Risque majeur

N° ONU

1956

causer l’asphyxie

Classe 2

Gaz incolore, odeur

ADR/RID

Caractéristiques

d’œufs pourris

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L140

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

100

10

5

Bouteille

S05

150

750

36

P4986S05R5A001

N2

QS

5.141

Janv. 2016

EMI-111

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Nocif, nocif par inhalation

Désignation officielle Sulfure d’hydrogène)

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

N° ONU

1956

d’œufs pourris

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30510L140

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

1 000

10

3

Bouteille

S05

150

750

36

P4987S05R5A001

N2

QS

5.142

Janv. 2016

EMI-307

Mélange : NO/NOx dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS N2O

10024-97-2

N° CAS NO

10102-44-0

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Nocif, nocif par inhalation

Désignation officielle Dioxyde d’azote)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L123

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

NO

400

10

2

NOx

450

10

2

Bouteille

S05

150

750

12

P5887S05R5A001

N2

QS

5.143

Janv. 2016

EMI-309

Mélange : NO2/O2 dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO2

10102-44-0

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L266

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO2

20 ppm

15

2

O2

11 %

5

2

Bouteille

M20

150

3

18

P5981M20R5A001

N2

QS

5.144

Janv. 2016

EMI-310

Mélange : CH4/C3H8 dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des émissions industrielles

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH4

74-82-8

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

Classe 2

Identification des dangers

ADR/RID

2

5.1

2

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L267

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

5

10

2

C3H8

5

10

2

Bouteille

M20

150

3

36

P5531M20R5A001

N2

QS

5.145

Janv. 2016

Mélanges catalogués : RES Application “étalonnage”

Secteur qualité de l’air

(gamme RES)

● Applications

Etalonnage des analyseurs destinés au contrôle de l’air ambiant

● Secteurs d’activités

- Réseaux de Mesure

- Organismes de surveillance de la qualité de l’air

● Réglementations

Directive 96/62/CE du 27 septembre 1996, dite «directive cadre», concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant

● Caractéristiques

- Mélanges très basses teneurs destinés au réétalonnage périodique des analyseurs sur site ou intégrés dans les laboratoires mobiles.

- Conforme aux réglementations en vigueur.

- Plage de concentration de 100 ppb à 1 ppm.

- Un kit spécifique de mise en œuvre des mélanges basses teneurs vous permet de garantir vos utilisations.

- Mélange disponible sans incertitude ou avec une incertitude de 10% relatif.

● Gamme RES

NO2 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

200 ppb

Air

15

10

S11

150

1,65

C

6

RES-PXA200B P4330S11R5A001

NO2

400 ppb

Air

20

-

S11

150

1,65

C

6

RES-CXA400B P4332S11R5A001

SO2 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

110 ppb

Air

20

sans

S11

150

1,65

C

12

RES-CSA110B P4380S11R5A001

SO2

200 ppb

Air

20

sans

S11

150

1,65

C

12

RES-CSA200B P4382S11R5A001

110 ppb

Air

10

10

S11

150

1,65

C

12

RES-PSA110B P4381S11R5A001

200 ppb

Air

10

10

S11

150

1,65

C

12

RES-PSA200B P4383S11R5A001

NO dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

200 ppb

N2 20 sans S11 150 1,65

C

12 RES-CNN200B

P5247S11R5A001

400 ppb

N2 20 sans S11 150 1,65

C

12 RES-CNN400B

P5250S11R5A001

NO

800 ppb

N2 20 sans S11 150 1,65

C

12 RES-CNN800B

P5252S11R5A001

200 ppb

N2 10 10 S11 150 1,65

C

12 RES-PNN200B

P5248S11R5A001

400 ppb

N2 10 10 S11 150 1,65

C

12 RES-PNN400B

P5251S11R5A001

800 ppb

N2 10 10 S11 150 1,65

C

12 RES-PNN800B

P5253S11R5A001

5.146

Janv. 2016

Mélanges catalogués : RES Application “étalonnage”

Secteur qualité de l’air intérieur

(gamme RES)

● Applications

Etalonnage des analyseurs destinés au contrôle de l’air intérieur

● Secteurs d’activités

- Réseaux de Mesure

- Organimes de surveillance de la qualité de l’air

● Réglementations

Décret 2011 - 1728 (2 décembre 2011).

Obligation de surveiller la qualité de l’air dans les établissements recevant du public sensible tels que les enfants.

Mesure du CO2 afin de déterminer les indices de confinement.

● Caractéristiques

Mélanges accrédités destinés à la calibration de détecteurs CO2

● Gamme RES

CO2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

1700 ppm

N

CO

2

5

2

S11

200

2, 2

C

36

RES-CO2 P4713S11R2A001

2

1700 ppm

N2 5 2 M20 200

4

C

36

RES-CO2 P4713M20R2A001

1700 ppm

N2 5 2 L50 200 10

C

36 RES-CO2 P4713L50R2A001

5.147

Janv. 2016

RES-PXA200B

Mélange : NO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air ambiant

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO2

10102-44-0

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle d’azote, Azote, Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L140

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO2

200

15

10

Bouteille

S11

150

1,65

6

P4330S11R5A001

Air

QS

5.148

Janv. 2016

RES-CXA400B

Mélange : NO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air ambiant

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NO2

10102-44-0

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle d’azote, Azote, Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L300

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO2

400

20

-

Bouteille

S11

150

1,65

6

P4332S11R5A001

Air

QS

5.149

Janv. 2016

RES-CSA110B

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air ambiant

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO2

7446-09-5

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle de soufre, Azote, Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L132

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

SO2

110

20

-

Bouteille

S11

150

1,65

12

P4380S11R5A001

Air

QS

5.150

Janv. 2016

RES-CSA200B

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air ambiant

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO2

7446-09-5

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle de soufre, Azote, Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L132

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

SO2

200

20

-

Bouteille

S11

150

1,65

12

P4382S11R5A001

Air

QS

5.151

Janv. 2016

RES-PSA110B

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air ambiant

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO2

7446-09-5

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle de soufre, Azote, Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L132

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

SO2

110

10

10

Bouteille

S11

150

1,65

12

P4381S11R5A001

Air

QS

5.152

Janv. 2016

RES-PSA200B

Mélange : SO2 dans Air

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air ambiant

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS SO2

7446-09-5

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Dioxyde

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle de soufre, Azote, Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L132

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

SO2

200

10

10

Bouteille

S11

150

1,65

12

P4383S11R5A001

Air

QS

5.153

Janv. 2016

RES-CNN200B

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air / Réseaux de mesure

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

Contrôle de l’air ambiant

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable

ADR/RID

à faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L228

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

200

20

-

Bouteille

S11

150

1,65

12

P5247S11R5A001

N2

QS

5.154

Janv. 2016

RES-CNN400B

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air / Réseaux de mesure

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

Contrôle de l’air ambiant

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable

ADR/RID

à faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L228

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

400

20

-

Bouteille

S11

150

1,65

12

P5250S11R5A001

N2

QS

5.155

Janv. 2016

RES-CNN800B

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air / Réseaux de mesure

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

Contrôle de l’air ambiant

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable

ADR/RID

à faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L228

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

800

20

-

Bouteille

S11

150

1,65

12

P5252S11R5A001

N2

QS

5.156

Janv. 2016

RES-PNN200B

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air / Réseaux de mesure

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

Contrôle de l’air ambiant

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable

ADR/RID

à faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L228

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

200

10

10

Bouteille

S11

150

1,65

12

P5248S11R5A001

N2

QS

5.157

Janv. 2016

RES-PNN400B

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air / Réseaux de mesure

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

Contrôle de l’air ambiant

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable

ADR/RID

à faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L228

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

400

10

10

Bouteille

S11

150

1,65

12

P5251S11R5A001

N2

QS

5.158

Janv. 2016

RES-PNN800B

Mélange : NO dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air / Réseaux de mesure

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

Contrôle de l’air ambiant

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS NO

10102-43-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore,

Classe 2

Caractéristiques

difficilement détectable

ADR/RID

à faible concentration

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L228

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppb)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

NO

800

10

10

Bouteille

S11

150

1,65

12

P5253S11R5A001

N2

QS

5.159

Janv. 2016

RES-CO2

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle de l’air / Réseaux de mesure

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

Contrôle de l’air ambiant intérieur

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO2

124-38-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L301

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S11

200

2,2

36

P4713S11R2A001

CO2

1 700 ppm

5

2

Bouteille

M20

200

4

36

P4713M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P4713L50R2A001

5.160

Janv. 2016

Mélanges catalogués : ATM Application “étalonnage”

Secteur détection sécurité

(gamme ATM)

● Applications

Contrôle d’atmosphères de travail et notamment de la présence :

- de gaz inflammables

- de gaz toxiques

● Secteurs d’activités

Tous secteurs

● Réglementations

Réglementations liées à l’environnement et à la sécurité des personnes sur les lieux de travail.

● Contraintes

Emballages adaptés pour atteindre les détecteurs situés dans des endroits peu accessibles.

● Caractéristiques

La gamme comprend :

• Des petites bouteilles jetables type 8AL : les mélanges CALGAZ

- Des bouteilles pratiques, légères et maniables

- Sans frais de location

- Une gamme de matériel de détente directe en sortie de bouteille

- Un kit de transport

• Des bouteilles standards Air Liquide type B1 ou B5

• Des mélanges de gaz combustibles à 50% de la LIE spécialement adaptés pour la vérification de vos détecteurs de gaz inflammables

• Une large gamme de mélanges à des concentrations en fonction de la VME, pour la vérification du fonctionnement de vos détecteurs de sécurité

● Gamme ATM

H2S dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

10 ppm

N2

sans

10

S02 34,5

58 l

SANS

36

ATM-100-CAL Sur demande

20 ppm

N2

10

5

S05

150

750 l

C

12

ATM-101

P4982S05R5A001

H2S

20 ppm

N2

sans

10

S02 34,5

58 l

SANS

36

ATM-101-CAL Sur demande

50 ppm

N2

10

5

S05

150

750 l

C

12

ATM-102

P4983S05R5A001

50 ppm

N2

sans

10

S02 34,5

58 l

SANS

36

ATM-102-CAL Sur demande

5.161

Janv. 2016

Mélanges catalogués : ATM Application “étalonnage”

Secteur détection sécurité

(gamme ATM)

● Gamme ATM

HCN dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

HCN

10 ppm

N2

sans

10

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-103-CAL Sur demande

C2H4 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

C2H4

1,55%

Air

5

2

S05 150

750 l

C

36

ATM-201

P4132S05R5A001

C3H6 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

C3H6

1%

Air

5

3

S05 150

750 l

C

36

ATM-202

P4136S05R5A001

C3H8 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

6000 ppm

Air

sans

5

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-203-CAL Sur demande

C3H8

1,1%

Air

5

2

S05 134

0,72 m3 C

36 ATM-204 P4087S05R1A001

1,1%

Air

sans

5

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-204-CAL Sur demande

CH4 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

2,2%

Air

5

2

S05 150

750 l

C

36

ATM-211

P4042S05R5A001

CH4

2,50%

Air

5

2

S05 150

750 l

C

36

ATM-206

P4031S05R5A001

2,50%

Air

sans

5

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-206-CAL Sur demande

3%

Air

5

2

S05 100

500 l

C

36

ATM-207

P4033S05R1A001

5.162

Janv. 2016

Mélanges catalogués : ATM Application “étalonnage”

Secteur détection sécurité

(gamme ATM)

● Gamme ATM

CO dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

50 ppm

Air

10

2

S05 150

753 l

C

36

ATM-208

P4182S05R5A001

50 ppm

Air

sans

5

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-208-CAL Sur demande

CO

200 ppm

Air

10

2

S05 150

750 l

C

36

ATM-209

P4183S05R5A001

200 ppm

Air

sans

5

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-209-CAL Sur demande

H2 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

H

2%

Air

5

2

S05 150

750 l

C

36

ATM-210

P4280S05R5A001

2

2%

Air

sans

5

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-210-CAL Sur demande

N.C4H10 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

N.C

9000 ppm

Air

5

2

S05

75

375 l

C

36

ATM-212

P4131S05R0A001

4H10

9000 ppm

Air

sans

5

S02 34,5

58 l

sans

36

ATM-212-CAL Sur demande

NH3 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

25 ppm

Air

10

10

S05 150

750 l

C

12

ATM-214

P4480S05R5A001

NH3

50 ppm

Air

10

10

S05 150

750 l

C

12

ATM-215

P4481S05R5A001

100 ppm

Air

10

5

S05 150

750 l

C

12

ATM-216

P4482S05R5A001

5.163

Janv. 2016

ATM-100-CAL

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

Classe 2

d’œufs pourris

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L226

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

10

-

10

Bouteille

CALGAZ/8AL

34,5

58

36

sur demande

N2

QS

5.164

Janv. 2016

ATM-101

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

Classe 2

d’œufs pourris

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L226

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

20

10

5

Bouteille

S05

150

750

12

P4982S05R5A001

N2

QS

5.165

Janv. 2016

ATM-101-CAL

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

Classe 2

d’œufs pourris

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L226

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

20

-

10

Bouteille

CALGAZ/8AL

34.5

58

36

Sur demande

N2

QS

5.166

Janv. 2016

ATM-102

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

Classe 2

d’œufs pourris

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L226

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

50

10

5

Bouteille

S05

150

750

12

P4983S05R5A001

N2

QS

5.167

Janv. 2016

ATM-102-CAL

Mélange : H2S dans N2

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H2S

7783-06-4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

Classe 2

d’œufs pourris

ADR/RID

Code de classification 1A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L226

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2S

50

-

10

Bouteille

CALGAZ/8AL

34,5

58

36

Sur demande

N2

QS

5.168

Janv. 2016

ATM-103-CAL

Mélange : HCN dans N2

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS HCN

74-90-8

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Gaz comprimé, N.S.A (Azote)

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1956

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers 2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L163

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

HCN

10

-

10

Bouteille

CALGAZ/8AL

34,5

58

36

Sur demande

N2

QS

5.169

Janv. 2016

ATM-201

Mélange : C2H4 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C2H4

74-85-1

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L145

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

C2H4

1,55

5

2

Bouteille

S05

150

750

36

P4132S05R5A001

Air

QS

5.170

Janv. 2016

ATM-202

Mélange : C3H6 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H6

115-07-1

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L116

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

C3H6

1

5

3

Bouteille

S05

150

750

36

P4136S05R5A001

Air

QS

5.171

Janv. 2016

ATM-203-CAL

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L113

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

C3H8

6 000

-

5

Bouteille

CALGAZ/6D

34,5

103

36

Sur demande

Air

QS

5.172

Janv. 2016

ATM-204

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

1,1

5

2

Bouteille

S05

134

0,72

36

P4087S05R1A001

Air

QS

5.173

Janv. 2016

ATM-204-CAL

Mélange : C3H8 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS C3H8

74-98-6

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L113

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

C3H8

1,1

-

5

Bouteille

S02

34,5

58

36

Sur demande

Air

QS

5.174

Janv. 2016

ATM-211

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH4

74-82-8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L144

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CH4

2,2

Bouteille

S05

150

750

36

P4042S05R5A001

Air

QS

5

2

5.175

Janv. 2016

ATM-206

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH4

74-82-8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L103

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CH4

2,5

Bouteille

S05

150

750

36

P4031S05R5A001

Air

QS

5

2

5.176

Janv. 2016

ATM-206-CAL

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH4

74-82-8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L103

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CH4

2,5

Bouteille

S02

34,5

58

36

Sur demande

Air

QS

-

5%

5.177

Janv. 2016

ATM-207

Mélange : CH4 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH4

74-82-8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L111

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CH4

3

Bouteille

S05

100

500

36

P4033S05R1A001

Air

QS

5

2

5.178

Janv. 2016

ATM-208

Mélange : CO dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L108

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CO

50

10

2

Bouteille

S05

150

753

36

P4182S05R5A001

Air

QS

5.179

Janv. 2016

ATM-208-CAL

Mélange : CO dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L108

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CO

50

-

5

Bouteille

S02

34,5

58

36

Sur demande

Air

QS

5.180

Janv. 2016

ATM-209

Mélange : CO dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L108

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CO

200

10

2

Bouteille

S05

150

750

36

P4183S05R5A001

Air

QS

5.181

Janv. 2016

ATM-209-CAL

Mélange : CO dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Monoxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L108

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CO

200

-

5

Bouteille

S02

34,5

58

36

Sur demande

Air

QS

5.182

Janv. 2016

ATM-210

Mélange : H2 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H2

1333-74-0

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L100

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2

2

5

2

Bouteille

S05

150

750

36

P4280S05R5A001

Air

QS

5.183

Janv. 2016

ATM-210-CAL

Mélange : H2 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H2

1333-74-0

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L100

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2

2

-

5

Bouteille

S02

34,5

58

36

Sur demande

Air

QS

5.184

Janv. 2016

ATM-212

Mélange : n-C4H10 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS n-C4H10

106-97-8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L115

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

n-C4H10

9 000

5

2

Bouteille

S05

75

375

36

P4131S05R0A001

Air

QS

5.185

Janv. 2016

ATM-212-CAL

Mélange : n-C4H10 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS n-C4H10

106-97-8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 59910L115

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

n-C4H10

9 000

-

5

Bouteille

S02

34,5

58

36

Sur demande

Air

QS

5.186

Janv. 2016

ATM-214

Mélange : NH3 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NH3

7664-41-7

N° CAS N2

7727-37-9

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L148

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

NH3

25

10

10

Bouteille

S05

150

750

12

P4480S05R5A001

Air

QS

5.187

Janv. 2016

ATM-215

Mélange : NH3 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NH3

7664-41-7

N° CAS N2

7727-37-9

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L148

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

NH3

50

10

10

Bouteille

S05

150

750

12

P4481S05R5A001

Air

QS

5.188

Janv. 2016

ATM-216

Mélange : NH3 dans Air

Applications

Données physiques

Détection sécurité

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS NH3

7664-41-7

N° CAS N2

7727-37-9

N° CAS O2

7782-44-7

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 59910L148

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

NH3

100

10

5

Bouteille

S05

150

750

12

P4482S05R5A001

Air

QS

5.189

Janv. 2016

Mélanges catalogués : FUIT Application “étalonnage”

Secteur détection de fuite

(gamme FUIT)

● Applications

Etalonnage des détecteurs de fuite à l’hélium, l’hydrogène

● Caractéristiques

Mélanges destinés à l’étalonnage des détecteurs en termes de composition et de concentration

● Gamme FUIT

H2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

H2 5% N2

5

2

S05 200

1 m3 E

36 FUIT-100 P4834S05R2A001

5%

N2

5

2

M20 200

4 m3 E

36 FUIT-100 P4834M20R2A001

40%

N2

5

2

M20 200

4 m3 E

36 FUIT-101 P4838M20R2A001

40%

N2

5

2

L50 150

7,5 m3 E

36 FUIT-101 P4838L50R5A001

He dans Ar

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

He

10%

Ar 5

2 S05 150 800 l C 36 FUIT-102 P5030S05R5A001

10%

Ar

5

2

L50 150

7,5 m3 C

36 FUIT-102 P5030L50R5A001

He dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

He 20% N2

5

2

L50 200

10 m3 C

36 FUIT-104 P5032L50R2A001

N2 dans He

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

N2

30%

He 5

2 S05 150 750 l C 36 FUIT-105 P5131S05R5A001

30%

He

5

2

M20 150

3 m3 C

36 FUIT-105 P5131M20R5A001

5.190

Janv. 2016

FUIT-100

Mélange : H2 dans N2

Applications

Données physiques

Détection de fuite à l’hydrogène

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Hydrogène)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

(depuis juillet 2013)

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

5

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4834S05R2A001

N2

QS

Bouteille

M20

200

4

36

P4834M20R2A001

5.191

Janv. 2016

FUIT-101

Mélange : H2 dans N2

Applications

Données physiques

Détection de fuite à l’hydrogène

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L101

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

40

5

2

Bouteille

M20

200

4

36

P4838M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

7,5

36

P4838L50R2A001

5.192

Janv. 2016

FUIT-102

Mélange : He dans Ar

Applications

Données physiques

Détection de fuite à l’hélium

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS He

7440-59-7

N° CAS Ar

7440-37-1

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Argon,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Hélium)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30015L108

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

He

10

5

2

Bouteille

S05

150

800 litres

36

P5030S05R5A001

Ar

QS

Bouteille

L50

150

7,5 m3

36

P5030L50R5A001

5.193

Janv. 2016

FUIT-104

Mélange : He dans N2

Applications

Données physiques

Détection de fuite à l’hélium

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS He

7440-59-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Hélium)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L104

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

He

20

5

2

Bouteille

L50

200

10

36

P5032L50R2A001

N2

QS

5.194

Janv. 2016

FUIT-105

Mélange : N2 dans He

Applications

Données physiques

Détection de fuite à l’hélium

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS He

7440-59-7

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Hélium,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Azote)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L103

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

N2

30

5

2

Bouteille

S05

150

750 litres

36

P5131S05R5A001

He

QS

Bouteille

M20

150

3 m3

36

P5131M20R5A001

5.195

Janv. 2016

Mélanges catalogués : G Application “étalonnage”

Secteur essais combustion

(gamme G)

● Applications

Essais sur appareils à combustibles gazeux

● Secteurs d’activités

Appareils à combustibles gazeux

● Réglementations

Obligations réglementaires sur le fonctionnement des appareils utilisant des combustibles gazeux (Norme NF EN 437)

● Caractéristiques

La gamme comprend :

• Les gaz de référence : gaz d’essais avec lesquels les appareils fonctionnent dans les conditions nominales

• Les gaz limites : gaz d’essais représentatifs de variations extrêmes pour l’utilisation desquels les appareils ont été conçus

• Conforme à la norme NF EN 437 de septembre 2003

• Chaque gaz de référence est livré avec un certificat de conformité et chaque gaz limite avec un certificat d’étalonnage précisant le calcul de son indice de Wobbe

N2 dans CH4

● Gamme G

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

7,5%

CH4 5 2 L50 200 12,35 E 36 G23 P2012L50R2A001

14%

CH4 5 2 M20 200 4,87 E

36

G25

P2014M20R2A001

14%

CH4 5 2 L50 200 12,1 E 36 G25 P2014L50R2A001

N2

14% CH4 5 2 V09 200 110 E

36

G25

P2014V09R2A001

15%

CH4 5 2 L50 200 12

E

36

G231 P2061L50R2A001

18%

CH4 4 2 L50 200 12,1 E

36

G27

P2018L50R2A001

26%

CH4 2 2 L50 200 11,8 E

36

G271 P2062L50R2A001

CO2 dans CH4

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

CO 14% CH

2

4 5 2 L50 130 7,87

E

36

G25.1 P2015L50R1A001

H2 dans CH4

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

H

23% CH

2

4 5 2 L50 200 11,7

E

36

G222 P2060L50R2A001

5.196

Janv. 2016

Mélanges catalogués : G Application “étalonnage”

Secteur essais combustion

(gamme G)

● Gamme G

C3H8 dans CH4

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

13% CH

C

4 5 2 M20 26 570 l E 36 G21 P2010M20R0A001

3H8

13%

CH4

5

2

L50

26

1,3 m3 E

36 G21 P2010L50R0A001

C3H8 et N2 dans CH4

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

C3H8

7 %

5

2

N2

13 %

CH4

5

2

L50

49

2,5

E

36

G26

P2016L50R0A001

N2 et CH4 dans H2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

N2

24 %

1

0,15

CH4

26 %

H2

1

0,15 L50

200

10

E

36

G110

P2030L50R2A001

C3H8 et O2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

O2

15,3 %

5

0,67

C3H8

26,9 %

N2 1 0,4 L50 11 600 l E 36 G130 P2036L50R0A001

5.197

Janv. 2016

G23

Mélange : N2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L174

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

N2

7,5

5

2

Bouteille

L50

200

12,35

36

P2012L50R2A001

CH4

QS

5.198

Janv. 2016

G25

Mélange : N2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L174

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

M20

200

4,87

36

P2014M20R2A001

N2

14

5

2

Bouteille

L50

200

12,1

36

P2014L50R2A001

CH4

QS

Cadre

V09

200

110

36

P2014V09R2A001

5.199

Janv. 2016

G231

Mélange : N2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L174

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

N2

15

5

2

Bouteille

L50

200

12

36

P2061L50R2A001

CH4

QS

5.200

Janv. 2016

G27

Mélange : N2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L174

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

N2

18

4

2

Bouteille

L50

200

12,1

36

P2018L50R2A001

CH4

QS

5.201

Janv. 2016

G271

Mélange : N2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L174

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

N2

26

2

2

Bouteille

L50

200

11,8

36

P2062L50R2A001

CH4

QS

5.202

Janv. 2016

G25.1

Mélange : CO2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Risque majeur

Désignation officielle N.S.A (Méthane, Dioxyde de

inflammable

carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1954

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L180

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

14

5

2

Bouteille

L50

130

7,87

36

P2015L50R1A001

CH4

QS

5.203

Janv. 2016

G222

Mélange : H2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS H

1333-74-0

2

Informations de transport

Propriétés

Hydrogène et Méthane

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

en mélange comprimé

inflammable

N° ONU

2034

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L105

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

23

5

2

Bouteille

L50

200

11,7

36

P2060L50R2A001

CH4

QS

5.204

Janv. 2016

G21

Mélange : C3H8 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS C H

74-98-6

3

8

Informations de transport

Propriétés

Hydrocarbures gazeux en

Gaz extrêmement

Risque majeur

Désignation officielle mélange comprimé, N.S.A

inflammable

(Méthane, Propane)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1964

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L121

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

C3H8

13

5

2

Bouteille

M20

26

570 litres

36

P2010M20R0A001

CH4

QS

Bouteille

L50

26

1,3 m3

36

P2010L50R0A001

5.205

Janv. 2016

G26

Mélange : C3H8/N2 dans CH4

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS C H

74-98-6

3

8

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Méthane, Propane)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L123

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

C3H8

7

5

2

N2

13

5

2

Bouteille

L50

49

2,5

36

P2016L50R0A001

CH4

QS

5.206

Janv. 2016

G110

Mélange : CH4/N2 dans H2

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CH

74-82-8

4

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS H

1333-74-0

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Risque majeur

Désignation officielle N.S.A (Azote, Hydrogène,

inflammable

Méthane)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1954

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L124

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CH4

26

1

0,15

N2

24

1

0,15

Bouteille

L50

200

10

36

P2030L50R2A001

H2

QS

5.207

Janv. 2016

G130

Mélange : C3H8/O2 dans N2

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS C H

74-98-6

3

8

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Propane, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

C3H8

26,9

1

0,40

O2

15,3

5

0,67

Bouteille

L50

11

600

36

P2036L50R0A001

N2

QS

5.208

Janv. 2016

Mélanges catalogués : GN Application “étalonnage”

Secteur gaz naturel

(gamme type GN)

● Applications

Analyse et contrôle du gaz naturel

● Caractéristiques

Fabricant d’analyseur de gaz naturel

● Réglementations

Réglementation française (Note ministérielle n°99.00.851.003.9 du 1/04/99)

● Caractéristiques

• Mélanges accrédités SCS (Swiss Calibration Services)

• Mélanges 7 à 11 constituants dans le méthane pour l’étalonnage des analyseurs de gaz naturel

• Mélanges destinés au contrôle de la teneur en THT (TétraHydroThiophène), odorisant du gaz naturel, et en Sulfure d’Hydrogène du gaz naturel

● Mélanges Type GN, Gaz naturel reconstitué, à PCS déterminé

Constituants

Teneur

Appellation

GN1 GN2 GN3 GNC4 GNC6 GNB

Code SAP

Sur demande

neo. C5H12

34 ppm

34 ppm

34 ppm

-

1010 ppm

200 ppm

n.C6H14

193 ppm

120 ppm

243 ppm

-

300 ppm

120 ppm

n.C5H12

202 ppm

146 ppm

500 ppm

-

1000 ppm

300 ppm

i.C5H12

301 ppm

143 ppm

600 ppm

-

990 ppm

300 ppm

i.C4H10

991 ppm

1494 ppm

3500 ppm

1000 ppm

2990 ppm

1000 ppm

n.C4H10

1954 ppm

1481 ppm

3600 ppm

1980 ppm

3020 ppm

1000 ppm

CO2

8240 ppm

2,238%

3080 ppm

4910 ppm

1,004%

1,50%

C3H8

2,516%

7700 ppm

3,50%

1,523%

1,002%

6000 ppm

N2

4%

4,051% 6710

ppm 2,013% 2,497% 12,25%

C2H6

8% 2,529% 11,67% 8,064% 5,006% 3,40%

CH4

84,2925 %

90,0702 %

83,0033 %

87,611 %

86,56 %

81,958 %

Gaz de Fond

CH4 CH4 CH4 CH4 CH4 CH4

Type de bouteille

S11

S11

S11

M20

S11

S11

Pression

(bar)

61 114 39 106 43 110

Quantité conditionnée (m3)

0,73 1,47 0,47 2,28 0,53 1,37

Raccord

E E E E E E

Durée garantie (mois)

24

24

24

24

24

24

PCS (kWh/Nm3)* 11,75 10,83 12,77 11,82 11,55 10,03

* PCS : Pouvoir calorifique spécifique

5.209

Janv. 2016

GAZNAT-GN1

Mélange : GN1

Applications

Données physiques

Analyse et contrôle du gaz naturel

Densité relative, gaz

Plus faible ou voisine de celle

de l’air

Solubilité dans l’eau (mg/l) Pas de données fiables disponibles

N° CAS Néopentane 463-82-1

N° CAS Dioxyde

124-38-9

N° CAS n-Hexane

110-54-3

de carbone

Informations de transport

N° CAS n-Pentane

109-66-0

N° CAS Propane

74-98-6

Gaz comprimé inflammable,

N° CAS Isopentane

78-78-4

N° CAS Azote

7727-37-9

Désignation officielle N.S.A (Méthane, Ethane)

N° CAS Isobutane

75-28-5

N° CAS Ethane

74-84-0

N° ONU

1954

N° CAS n-Butane

106-97-8

N° CAS Méthane

74-82-8

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

Propriétés

Risque majeur

Gaz extrêmement inflammable

2

5.1

2

Caractéristiques

2

Gaz incolor

5.1

2 e, sans odeur

2

5.1

2

Identification

des dangers

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L124

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

PCS

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

(KWh/Nm3) d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Néo.C5H12

34 ppm

n-C6H14

193 ppm

n-C5H12

202 ppm

i-C5H12

301 ppm

i-C4H10

991 ppm

n-C4H10

1 954 ppm

11,75

Bouteille

S11

61

0,73

24

Sur demande

CO2

8 240 ppm

C3H8

2,516 %

N2

4 %

C2H6

8 %

CH4

QS

5.210

Janv. 2016

GAZNAT-GN2

Mélange : GN2

Applications

Données physiques

Analyse et contrôle du gaz naturel

Densité relative, gaz

Plus faible ou voisine de celle

de l’air

Solubilité dans l’eau (mg/l) Pas de données fiables disponibles

N° CAS Néopentane 463-82-1

N° CAS Dioxyde

124-38-9

N° CAS n-Hexane

110-54-3

de carbone

Informations de transport

N° CAS n-Pentane

109-66-0

N° CAS Propane

74-98-6

Gaz comprimé inflammable,

N° CAS Isopentane

78-78-4

N° CAS Azote

7727-37-9

Désignation officielle N.S.A (Méthane, Ethane)

N° CAS Isobutane

75-28-5

N° CAS Ethane

74-84-0

N° ONU

1954

N° CAS n-Butane

106-97-8

N° CAS Méthane

74-82-8

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

Propriétés

Risque majeur

Gaz extrêmement inflammable

2

5.1

2

Caractéristiques

2

Gaz incolor

5.1

2 e, aucune odeur

2

5.1

2

Identification

des dangers

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L126

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

PCS

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

(KWh/Nm3) d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Néo.C5H12

34 ppm

n-C6H14

120 ppm

n-C5H12

146 ppm

i-C5H12

143 ppm

i-C4H10

1 494 ppm

n-C4H10

1 481 ppm

10,83

Bouteille

S11

114

1,47

24

Sur demande

CO2

2,238 %

C3H8

7 700 ppm

N2

4,051 %

C2H6

2,529 %

CH4

QS

5.211

Janv. 2016

GAZNAT-GN3

Mélange : GN3

Applications

Données physiques

Analyse et contrôle du gaz naturel

Densité relative, gaz

Plus faible ou voisine de celle

de l’air

Solubilité dans l’eau (mg/l) Pas de données fiables disponibles

N° CAS Néopentane 463-82-1

N° CAS Dioxyde

124-38-9

N° CAS n-Hexane

110-54-3

de carbone

Informations de transport

N° CAS n-Pentane

109-66-0

N° CAS Propane

74-98-6

Gaz comprimé inflammable,

N° CAS Isopentane

78-78-4

N° CAS Azote

7727-37-9

Désignation officielle N.S.A (Méthane, Ethane)

N° CAS Isobutane

75-28-5

N° CAS Ethane

74-84-0

N° ONU

1954

N° CAS n-Butane

106-97-8

N° CAS Méthane

74-82-8

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

Propriétés

Risque majeur

Gaz extrêmement inflammable

2

5.1

2

Caractéristiques

2

Gaz incolor

5.1

2 e, aucune odeur

2

5.1

2

Identification

des dangers

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L127

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

PCS

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

(KWh/Nm3) d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Néo.C5H12

34 ppm

n-C6H14

243 ppm

n-C5H12

500 ppm

i-C5H12

600 ppm

i-C4H10

3 500 ppm

n-C4H10

3 600 ppm

12,77

Bouteille

S11

39

0,47

24

Sur demande

CO2

3 080 ppm

C3H8

3,50 %

N2

6 710 ppm

C2H6

11,67 %

CH4

QS

5.212

Janv. 2016

GAZNAT-GNC4

Mélange : GNC4

Applications

Données physiques

Analyse et contrôle du gaz naturel

Densité relative, gaz

Plus faible ou voisine de celle

de l’air

Solubilité dans l’eau (mg/l) Pas de données fiables disponibles

N° CAS Isobutane

75-28-5

N° CAS Propane

74-98-6

N° CAS n-Butane

106-97-8

N° CAS Azote

7727-37-9

N° CAS Dioxyde

N° CAS Ethane

74-84-0

124-38-9

de carbone

N° CAS Méthane

74-82-8

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Désignation officielle

Risque majeur

Gaz extrêmement inflammable

N.S.A (Méthane, Ethane)

Caractéristiques

2

Gaz incolor

5.1

2 e, aucune odeur

2

5.1

2

N° ONU

1954

Identification

Classe 2

des dangers

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L122

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

PCS

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

(KWh/Nm3) d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

i-C4H10

1 000 ppm

n-C4H10

1 980 ppm

CO2

4 910 ppm

C3H8

1,523 %

11,82

Bouteille

M20

106

2,28

24

Sur demande

N2

2,013 %

C2H6

8,064 %

CH4

QS

5.213

Janv. 2016

GAZNAT-GNC6

Mélange : GNC6

Applications

Données physiques

Analyse et contrôle du gaz naturel

Densité relative, gaz

Plus faible ou voisine de celle

de l’air

Solubilité dans l’eau (mg/l) Pas de données fiables disponibles

N° CAS Néopentane 463-82-1

N° CAS Dioxyde

124-38-9

N° CAS n-Hexane

110-54-3

de carbone

Informations de transport

N° CAS n-Pentane

109-66-0

N° CAS Propane

74-98-6

Gaz comprimé inflammable,

N° CAS Isopentane

78-78-4

N° CAS Azote

7727-37-9

Désignation officielle N.S.A (Méthane, Ethane)

N° CAS Isobutane

75-28-5

N° CAS Ethane

74-84-0

N° ONU

1954

N° CAS n-Butane

106-97-8

N° CAS Méthane

74-82-8

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

Propriétés

Risque majeur

Gaz extrêmement inflammable

2

5.1

2

Caractéristiques

2

Gaz incolor

5.1

2 e, aucune odeur

2

5.1

2

Identification

des dangers

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L125

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

PCS

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

(KWh/Nm3) d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Néo.C5H12

1010 ppm

n-C6H14

300 ppm

n-C5H12

1 000 ppm

i-C5H12

990 ppm

i-C4H10

2 990 ppm

n-C4H10

3 020 ppm

11,55

Bouteille

S11

43

0,53

24

Sur demande

CO2

1,004 %

C3H8

1,002 %

N2

2,497 %

C2H6

5,006 %

CH4

QS

5.214

Janv. 2016

GAZNAT-GNB

Mélange : GNB

Applications

Données physiques

Analyse et contrôle du gaz naturel

Densité relative, gaz

Plus faible ou voisine de celle

de l’air

Solubilité dans l’eau (mg/l) Pas de données fiables disponibles

N° CAS Néopentane 463-82-1

N° CAS Dioxyde

124-38-9

N° CAS n-Hexane

110-54-3

de carbone

Informations de transport

N° CAS n-Pentane

109-66-0

N° CAS Propane

74-98-6

Gaz comprimé inflammable,

N° CAS Isopentane

78-78-4

N° CAS Azote

7727-37-9

Désignation officielle N.S.A (Méthane, Ethane)

N° CAS Isobutane

75-28-5

N° CAS Ethane

74-84-0

N° ONU

1954

N° CAS n-Butane

106-97-8

N° CAS Méthane

74-82-8

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

Propriétés

Risque majeur

Gaz extrêmement inflammable

2

5.1

2

Caractéristiques

2

Gaz incolor

5.1

2 e, aucune odeur

2

5.1

2

Identification

des dangers

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30215L123

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

PCS

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

(KWh/Nm3) d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Néo.C5H12

200 ppm

n-C6H14

120 ppm

n-C5H12

300 ppm

i-C5H12

300 ppm

i-C4H10

1 000 ppm

n-C4H10

1 000 ppm

10,03

Bouteille

S11

110

1,37

24

Sur demande

CO2

1,50 %

C3H8

6 000 ppm

N2

12,25 %

C2H6

3,40 %

CH4

QS

5.215

Janv. 2016

Mélanges catalogués :

GAZNAT

Application “étalonnage”

Secteur gaz naturel

(gamme GAZNAT)

● Gamme GAZNAT

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Qtité Raccord

Garantie

Appellation Code

mole/mole

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

Addon

3,8 ppm (15 mg/m3) N2

10

5,5

S05 150

0,75

C

24

GAZNAT-101 181 931

3,8 ppm (15 mg/m3) N

THT

2

10

5,5

M20

150

3

C

24

GAZNAT-101 181 881

6,4 ppm (25 mg/m3) N

(TétraHydro

2

10

5,1

S05 150

0,75

C

24

GAZNAT-102 181 392

6,4 ppm (25 mg/m3) N

Thiophène)

2

10

5,1

M20

150

3

C

24

GAZNAT-102 181 882

10,2 ppm (40 mg/m3) N2

10

5

S05 150

0,75

C

24

GAZNAT-103 181 395

10,2 ppm (40 mg/m3)

N2

10

5

M20

150

3

C

24

GAZNAT-103 181 883

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE Type P (bar) Qtité Raccord

Garantie

Appellation Code

mole/mole

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3)

(mois)

Addon

H2S

5 ppm

CH4

20

4

S05 150

0,75

E

6

GAZNAT-100 183 031

(Sulfure

d’Hydrogène)

5 ppm

CH4

20

4

M20

150

3

E

6

GAZNAT-100 181 698

5.216

Janv. 2016

Mélanges catalogués : SID Application “étalonnage”

Secteur sidérurgie

(gamme SID)

● Applications

Contrôle des hauts fourneaux

● Secteurs d’activités

Sidérurgie

● Gamme SID

Cst

Teneur Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

H2

3,2 %

CO

20 %

N2 - - L50 140 7,33

E

36

SID-400 P6380L50R1A001

CO2

21 %

5.217

Janv. 2016

SID-400

Mélange : H2/CO/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Contrôle des hauts fourneaux

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

630-08-0

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

N.S.A (Dioxyde de carbone,

Risque majeur

inflammable, toxique par

Désignation officielle Azote, Monoxyde de carbone,

inhalation

Hydrogène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1954

2

Identification des dangers

2

5.1

2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 32010L113

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

3,2

CO

20

Bouteille

L50

140

7,33

36

P6380L50R1A001

CO2

21

N2

QS

5.218

Janv. 2016

Mélanges catalogués : H2O Application “étalonnage”

Secteur étalonnage pour les laboratoires

(gamme H2O pour l’étalonnage des hygromètres)

● Gamme H2O, pour l’étalonnage des hygromètres

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité

Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

10 ppm

N2

15

5

L50

150

7,5 m3 C

12 H2O-102

P4932L50R5A001

H2O

90 ppm

N2

10

5

M20

150

3 m3 C

12 H2O-104

P4934M20R5A001

250 ppm

N2

10

5

M20

47

940 l

C

12

H2O-106 P4936M20R0A001

5.219

Janv. 2016

H2O-102

Mélange : H2O dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des hygromètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2O

7732-18-5

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Eau)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L160

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2O

10

15

5

Bouteille

L50

150

7,5

12

P4932L50R5A001

N2

QS

5.220

Janv. 2016

H2O-104

Mélange : H2O dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des hygromètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2O

7732-18-5

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Eau)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L160

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2O

90

10

5

Bouteille

M20

150

3

12

P4934M20R5A001

N2

QS

5.221

Janv. 2016

H2O-106

Mélange : H2O dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des hygromètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS H2O

7732-18-5

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Eau)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L160

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H2O

250

10

5

Bouteille

M20

47

940

12

P4936M20R0A001

N2

QS

5.222

Janv. 2016

Mélanges catalogués : OXY Application “étalonnage”

Secteur étalonnage pour les laboratoires

(gamme OXY pour étalonnage des oxymètres

(analyseurs O2)

● Gamme OXY, pour l’étalonnage des oxymètres (analyseurs O2)

Cst

Teneur Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité

Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

5 ppm

N2

20

5

S05

150

750 l

C

12

OXY-100 P5340S05R5A001

5 ppm

N2

20

5

L50

150

7,5 m3 C 12 OXY-100

P5340L50R5A001

10 ppm

N2

20

4

S05

150

750 l

C

12

OXY-101 P5341S05R5A001

10 ppm

N2

20

4

L50

150

7,5 m3 C 12 OXY-101

P5341L50R5A001

4000 ppm N2

sans

5

S02

34.5

58 l

sans

36

OXY-103-CAL Sur demande

4000 ppm N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-103

P5343S05R2A001

4000 ppm N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-103

P5343M20R2A001

1%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-104

P5330S05R2A001

1%

N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-104

P5330M20R2A001

2%

N2

sans

5

S02

34.5

58 l

sans

36

OXY-105-CAL Sur demande

O2 2% N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-105

P5331S05R2A001

2%

N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-105

P5331M20R2A001

3%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-106

P5332S05R2A001

3%

N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-106

P5332M20R2A001

3%

N2

5

2

L50

200

10 m3 C 36 OXY-106

P5332L50R2A001

4%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-107

P5344S05R2A001

4%

N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-107

P5344M20R2A001

4%

N2

5

2

L50

200

10 m3 C 36 OXY-107

P5344L50R2A001

5%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-108

P5333S05R2A001

5%

N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-108

P5333M20R2A001

8%

N2

sans

5

S02

34.5

58 l

sans

36

OXY-109-CAL Sur demande

8%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-109

P5334S05R2A001

8%

N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-109

P5334M20R2A001

8%

N2

5

2

L50

200

10 m3 C 36 OXY-109

P5334L50R2A001

10%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C 36 OXY-110

P5335S05R2A001

10%

N2

5

2

M20

200

4 m3 C 36 OXY-110

P5335M20R2A001

5.223

Janv. 2016

OXY-100

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

O2

5

20

5

Bouteille

S05

150

750 litres

12

P5340S05R5A001

N2

QS

Bouteille

M20

150

7,5 m3

12

P5340L50R5A001

5.224

Janv. 2016

OXY-101

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Constituants

Capacité

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

O2

10

20

4

Bouteille

S05

150

750 litres

12

P5341S05R5A001

N2

QS

Bouteille

M20

150

7,5 m3

12

P5341L50R5A001

5.225

Janv. 2016

OXY-103 CAL

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L131

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

O2

4000

-

5

Bouteille

CALGAZ/8AL

34,5

58

36

Sur demande

N2

QS

5.226

Janv. 2016

OXY-103

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

O2

4000

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P5343S05R2A001

N2

QS

Bouteille

M20

200

4

36

P5343M20R2A001

5.227

Janv. 2016

OXY-104

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

O2

1

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P5330S05R2A001

N2

QS

Bouteille

M20

200

4

36

P5330M20R2A001

5.228

Janv. 2016

OXY-105 CAL

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L131

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

O2

2

-

5

Bouteille

CALGAZ/6D

34,5

103

36

Sur demande

N2

QS

5.229

Janv. 2016

OXY-105

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

O2

2

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P5331S05R2A001

N2

QS

Bouteille

M20

200

4

36

P5331M20R2A001

5.230

Janv. 2016

OXY-106

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P5332S05R2A001

O2

3

5

2

Bouteille

M20

200

4

36

P5332M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5332L50R2A001

5.231

Janv. 2016

OXY-107

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P5344S05R2A001

O2

4

5

2

Bouteille

M20

200

4

36

P5344M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5344L50R2A001

5.232

Janv. 2016

OXY-108

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

O2

5

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P5333S05R2A001

N2

QS

Bouteille

M20

200

4

36

P5333M20R2A001

5.233

Janv. 2016

OXY-109 CAL

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 30010L131

Accès : http://securite.airliquide.fr

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(litre)

(mois)

O2

8

-

5

Bouteille

CALGAZ/8AL

34,5

58

36

Sur demande

N2

QS

5.234

Janv. 2016

OXY-109

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

Bouteille

S05

200

1

36

P5334S05R2A001

O2

8

5

2

Bouteille

M20

200

4

36

P5334M20R2A001

N2

QS

Bouteille

L50

200

10

36

P5334L50R2A001

5.235

Janv. 2016

OXY-110

Mélange : O2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des oxygénomètres

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS O2

7782-44-7

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L131

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

O2

10

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P5335S05R2A001

N2

QS

Bouteille

M20

200

4

36

P5335M20R2A001

5.236

Janv. 2016

Mélanges catalogués : DOC Application “étalonnage”

Secteur étalonnage pour les laboratoires

(gamme DOC pour étalonnage d’analyseurs infrarouge)

● Gamme DOC, pour l’étalonnage d’analyseurs infrarouge

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(mois)

1%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C

36 DOC-101

P4730S05R2A001

4,5%

N2

5

2

S05

200

1 m3 C

36 DOC-102

P4731S05R2A001

CO2 9% N2

5

2

S05

200

1 m3 C

36 DOC-103

P4732S05R2A001

20%

N2 5 2 S05 150 750 l C

36 DOC-104

P4733S05R5A001

50%

N2 5 2 S05 65 325 l C

36 DOC-105

P4742S05R0A001

5.237

Janv. 2016

DOC-101

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage d’analyseurs infrarouge

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO2

124-38-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L321

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Teneur

Référence produit

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

1 %

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4730S05R2A001

N2

QS

5.238

Janv. 2016

DOC-102

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage d’analyseurs infrarouge

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO2

124-38-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L320

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

4,5

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4731S05R2A001

N2

QS

5.239

Janv. 2016

DOC-103

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage d’analyseurs infrarouge

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO2

124-38-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L320

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

9

5

2

Bouteille

S05

200

1

36

P4732S05R2A001

N2

QS

5.240

Janv. 2016

DOC-104

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage d’analyseurs infrarouge

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO2

124-38-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L320

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CO2

20

5

2

Bouteille

S05

150

750

36

P4733S05R5A001

N2

QS

5.241

Janv. 2016

DOC-105

Mélange : CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage d’analyseurs infrarouge

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS CO2

124-38-9

N° CAS N2

7727-37-9

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L320

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

CO2

50

5

2

Bouteille

S05

65

325

36

P4742S05R0A001

N2

QS

5.242

Janv. 2016

Mélanges catalogués :

BIOTECH

Application “culture cellulaire”

Secteur culture cellulaire pour les laboratoires

(gamme BIOTECH pour la création d’atmosphère de

culture cellulaire)

● Gamme BIOTECH, pour la création d’atmosphère de culture cellulaire CO2 dans O2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

CO2 5% O2 10 - M20 200 4,4 G

36 BIO-CO2 5%/O2 P4781M20R2A001

5%

O2 10 - L50 200 11 G

36 BIO-CO2 5%/O2 P4781L50R2A001

H2 et CO2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

10 %

10

-

BIO H2-CO2

5 %

N2

10

-

L50

200

9,7

E

36

10-5%/N2 P5635L50R2A001

5 %

10

-

BIO H2-CO2

H2

5 %

N2 10 - L50 200 9,8 C

36 5-5%/N2 P5634L50R2A001

CO2

5 %

10

-

BIO H2-CO2

10 %

N2 10 - L50 200 10 C

36 5-10%/N2 P5636L50R2A001

10 %

10

-

BIO H2-CO2

10 %

N2

10

-

L50

200

9,9

E

36

10-10%/N2 P5637L50R2A001

CO2 dans Air

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

BIO CO

2,5 %

Air

10

-

L50

200

10

C

36

2

P4235L50R2A001

2,5%/Air

CO2

BIO CO

10%

Air

10

-

L50

200

10,4

C

36

2

P4236L50R2A001

10%/Air

5.243

Janv. 2016

BIO CO2 5%/O2

Mélange : CO2 dans O2

Applications

Données physiques

Mélange carbogène

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Pas de données fiables

Solubilité dans l’eau (mg/l)

disponibles

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

peut provoquer ou

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Risque majeur

aggraver un incendie ;

N° ONU

3156

comburant

Classe 2

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

ADR/RID

Code de classification 1O

Identification des dangers

2

5.1

2

2

2

5.1 5.1

2

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30115L06

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR G - IS 26 x 1,5 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Bleu clair

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

5

10

-

Bouteille

M20

200

4,4

36

P4781M20R2A001

O2

QS

Bouteille

L50

200

11

36

P4781L50R2A001

5.244

Janv. 2016

BIO H2-CO2 10-5%

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Mélange anaérobie pour culture cellulaire

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Azote : 20

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Hydrogène : 1,6

Dioxyde de carbone : 2000

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L167

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

10

CO2

5

10

-

Bouteille

L50

200

9,7

36

P5635L50R2A001

N2

QS

5.245

Janv. 2016

BIO H2-CO2 5-5%

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Mélange anaérobie pour culture cellulaire

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Azote : 20

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Hydrogène : 1,6

Dioxyde de carbone : 2000

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Hydrogène)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L124

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

5

CO2

5

10

-

Bouteille

L50

200

9,8

36

P5634L50R2A001

N2

QS

5.246

Janv. 2016

BIO H2-CO2 5-10%

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Mélange anaérobie pour culture cellulaire

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Azote : 20

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Hydrogène : 1,6

Dioxyde de carbone : 2000

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L125

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

5

CO2

10

10

-

Bouteille

L50

200

10

36

P5636L50R2A001

N2

QS

5.247

Janv. 2016

BIO H2-CO2 10-10%

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Mélange anaérobie pour culture cellulaire

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Azote : 20

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Hydrogène : 1,6

Dioxyde de carbone : 2000

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, inflammable,

Extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L168

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

10

CO2

10

10

-

Bouteille

L50

200

9,9

36

P5637L50R2A001

N2

QS

5.248

Janv. 2016

BIO CO2 2,5% / air

Mélange : CO2 dans Air

Applications

Données physiques

Mélange aérobie pour culture cellulaire

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Azote : 20

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Oxygène : 39

Dioxyde de carbone : 200

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène, Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L126

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

2,5

10

-

Bouteille

L50

200

10

36

P4235L50R2A001

Air

QS

5.249

Janv. 2016

BIO CO2 10% / air

Mélange : CO2 dans Air

Applications

Données physiques

Mélange aérobie pour culture cellulaire

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Azote : 20

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Oxygène : 39

Dioxyde de carbone : 200

N° CAS CO

124-38-9

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS O

7782-44-7

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Oxygène, Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L127

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité

Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

10

10

-

Bouteille

L50

200

10,4

36

P4236L50R2A001

Air

QS

5.250

Janv. 2016

Mélanges catalogués : BIO Application “étalonnage”

Secteur étalonnage pour les laboratoires

(gamme BIO pour l’étalonnage des incubateurs CO2)

● Gamme BIO, pour l’étalonnage des incubateurs CO2

CO2 dans O2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

CO2 5% O2 5 2 M20 150 3

G

36 BIO-100 P4780M20R5A001

5%

O2 5 2 L50 150 7,5 G

36 BIO-100 P4780L50R5A001

H2 et CO2 dans N2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

10 %

5

2

5 %

N2

5

2

L50

200

10

E

36

BIO-302

P5631L50R2A001

5 %

5

2

5 %

N2

5

2

L50

200

10

E

36

BIO-300

P5630L50R2A001

H2

5 %

5

2

CO2

10 %

N2

5

2

L50

150

7,5

E

36

BIO-301

P5632L50R5A001

10 %

5

2

10 %

N2

5

2

M20

200

4

E

36

BIO-303

P5633M20R2A001

10 %

5

2

10 %

N2

5

2

L50

200

10

E

36

BIO-303

P5633L50R2A001

5.251

Janv. 2016

BIO-100

Mélange : CO2 dans O2

Applications

Données physiques

Etalonnage des incubateurs

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS O

7782-44-7

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé comburant,

Gaz comburant, favorise

Désignation officielle N.S.A (Oxygène, Dioxyde de

Risque majeur

l’inflammation des

carbone)

matières combustibles

N° ONU

3156

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1O

2

2

5.1 5.1

2

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30115L100

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR G - IS 26 x 1,5 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Bleu clair

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

CO2

5

5

2

Bouteille

M20

150

3

36

P4780M20R5A001

O2

QS

Bouteille

L50

150

7,5

36

P4780L50R5A001

5.252

Janv. 2016

BIO-302

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des incubateurs

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L166

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

10

5

2

CO2

5

5

2

Bouteille

L50

200

10

36

P5631L50R2A001

N2

QS

5.253

Janv. 2016

BIO-300

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des incubateurs

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Hydrogène)

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

N° ONU

1956

Identification des dangers 2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L12

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

(depuis juillet 2013)

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

5

5

2

CO2

5

5

2

Bouteille

L50

200

10

36

P5630L50R2A001

N2

QS

5.254

Janv. 2016

BIO-301

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des incubateurs

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé, N.S.A (Azote,

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle Dioxyde de carbone)

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

N° ONU

1956

Identification des dangers2

5.1

2

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 1A

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30010L14

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

(depuis juillet 2013)

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

5

5

2

CO2

10

5

2

Bouteille

L50

150

7,5

36

P5632L50R5A001

N2

QS

5.255

Janv. 2016

BIO-303

Mélange : H2/CO2 dans N2

Applications

Données physiques

Etalonnage des incubateurs

Plus faible ou voisine de

Densité relative, gaz

celle de l’air

Inconnue, mais

Solubilité dans l’eau (mg/l)

considérée peu soluble

N° CAS H

1333-74-0

2

N° CAS N

7727-37-9

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz comprimé inflammable,

Gaz extrêmement

Désignation officielle

Risque majeur

N.S.A (Hydrogène, Azote)

inflammable

N° ONU

1954

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Classe 2

Identification des dangers

2

5.1

2

ADR/RID

Code de classification 1F

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 30210L166

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E - IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2

10

5

2

Bouteille

M20

200

4

36

P5633M20R2A001

CO2

10

5

2

N

Bouteille

L50

200

10

36

P5631L50R2A001

2

QS

5.256

Janv. 2016

Mélanges catalogués :

H2S dans CO2

Application “atmosphères”

Secteur : création d’ambiance gazeuse pour tests

de corrosion

● Gamme H2S dans CO2 pour création d’atmosphères gazeuses

H2S dans CO2

Cst

Teneur

Gaz

ER

IE

Type P (bar) Qtité Raccord Garantie Appellation

Code SAP

de Fond % rel. % rel. btlle

(m3) (mois)

1000

CO2

10

3

L50

25

1,5

C

12

H2S 1000

P4994L50R0A001

ppm

ppm - CO2

3000

CO2

10

3

L50

25

1,5

C

12

H2S 3000

P4993L50R0A001

ppm

ppm - CO2

5000

CO2

10

3

L50

25

1,5

C

12

H2S 5000

P4992L50R0A001

ppm

ppm - CO2

H2S

1 %

CO2

10

3

M20

25

1,5

C

12

H2S 1%

P4991L50R0A001

- CO2

3 %

CO2

10

3

L50

25

1,5

C

12

H2S 3%

P4989L50R0A001

- CO2

5 %

CO2

10

3

L50

25

1,5

C

12

H2S 5%

P4995L50R0A001

- CO2

10 %

CO2

10

3

L50

25

1,5

C

12

H2S 10%

P4990L50R0A001

- CO2

5.257

Janv. 2016

H2S 1000 ppm

dans CO2

Mélange : H2S dans CO2

Applications

Données physiques

Test de corrosion et de résistance mécanique

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Dioxyde de carbone :

2000

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Sulfure d’hydrogène :

3980

N° CAS H S

7783-06-4

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Contient un gaz sous

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, sulfure d’hydrogène)

pression

N° ONU

3163

Incolore, odeur œuf

Caractéristiques

Classe 2

pourri

ADR/RID

Code de classification 2A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° P4994

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

1000

10

3

Bouteille

L50

25

1,5

12

P4994L50R0A001

CO2

QS

5.258

Janv. 2016

H2S 3000 ppm

dans CO2

Mélange : H2S dans CO2

Applications

Données physiques

Test de corrosion et de résistance mécanique

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Dioxyde de carbone :

2000

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Sulfure d’hydrogène :

3980

N° CAS H S

7783-06-4

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Contient un gaz sous

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, sulfure d’hydrogène)

pression

N° ONU

3163

Incolore, odeur œuf

Caractéristiques

Classe 2

pourri

ADR/RID

Code de classification 2A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° P4993

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

3000

10

3

Bouteille

L50

25

1,5

12

P4993L50R0A001

CO2

QS

5.259

Janv. 2016

H2S 5000 ppm

dans CO2

Mélange : H2S dans CO2

Applications

Données physiques

Test de corrosion et de résistance mécanique

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Dioxyde de carbone :

2000

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Sulfure d’hydrogène :

3980

N° CAS H S

7783-06-4

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Contient un gaz sous

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, sulfure d’hydrogène)

pression

N° ONU

3163

Incolore, odeur œuf

Caractéristiques

Classe 2

pourri

ADR/RID

Code de classification 2A

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° P4992

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(ppm)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

5000

10

3

Bouteille

L50

25

1,5

12

P4992L50R0A001

CO2

QS

5.260

Janv. 2016

H2S 1% dans CO2

Mélange : H2S dans CO2

Applications

Données physiques

Test de corrosion et de résistance mécanique

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Dioxyde de carbone :

2000

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Sulfure d’hydrogène :

3980

N° CAS H S

7783-06-4

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Peut irriter les voies

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, sulfure d’hydrogène)

respiratoires

N° ONU

3163

Incolore, odeur œuf

Caractéristiques

Classe 2

pourri

ADR/RID

Code de classification 2A

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° P4991

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

1

10

3

Bouteille

L50

25

1,5

12

P4991L50R0A001

CO2

QS

5.261

Janv. 2016

H2S 3% dans CO2

Mélange : H2S dans CO2

Applications

Données physiques

Test de corrosion et de résistance mécanique

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Dioxyde de carbone :

2000

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Sulfure d’hydrogène :

3980

N° CAS H S

7783-06-4

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Peut irriter les voies

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, sulfure d’hydrogène)

respiratoires

N° ONU

3163

Incolore, odeur œuf

Classe 2

Caractéristiques

pourri

ADR/RID

Nocif par inhalation

Code de classification 2A

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° P4989

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

3

10

3

Bouteille

L50

25

1,5

12

P4989L50R0A001

CO2

QS

5.262

Janv. 2016

H2S 5% dans CO2

Mélange : H2S dans CO2

Applications

Données physiques

Test de corrosion et de résistance mécanique

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Dioxyde de carbone :

2000

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Sulfure d’hydrogène :

3980

N° CAS H S

7783-06-4

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Peut irriter les voies

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, sulfure d’hydrogène)

respiratoires

N° ONU

3163

Incolore, odeur œuf

Classe 2

Caractéristiques

pourri

ADR/RID

Nocif par inhalation

Code de classification 2A

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° P4995

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

5

10

3

Bouteille

L50

25

1,5

12

P4995L50R0A001

CO2

QS

5.263

Janv. 2016

H2S 10% dans CO2

Mélange : H2S dans CO2

Applications

Données physiques

Test de corrosion et de résistance mécanique

Densité relative, gaz

Plus lourd que l’air

Dioxyde de carbone :

2000

Solubilité dans l’eau (mg/l)

Sulfure d’hydrogène :

3980

N° CAS H S

7783-06-4

2

N° CAS CO

124-38-9

2

Informations de transport

Propriétés

Gaz liquéfié, N.S.A (Dioxyde de

Peut irriter les voies

Désignation officielle

Risque majeur

carbone, sulfure d’hydrogène)

respiratoires

N° ONU

3163

Incolore, odeur œuf

Classe 2

Caractéristiques

pourri

ADR/RID

Nocif par inhalation

Code de classification 2A

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° P4990

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Teneur

ER

IE

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Constituants

Référence produit

(%)

% rel

% rel

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(m3)

(mois)

H2S

10

10

3

Bouteille

L50

25

1,5

12

P4990L50R0A001

CO2

QS

5.264

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

Détection

HCN

10 ppm N2

ATM-103-CAL CRYSTAL sans

10

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

25 ppm Air Détection ATM-214 CRYSTAL 10

10

S05

150

750 l

C

12

P4480S05R5A001

sécurité

50 ppm Air Détection ATM-215 CRYSTAL 10

10

S05

150

750 l

C

12

P4481S05R5A001

NH3 sécurité

100 ppm Air Détection ATM-216 CRYSTAL 10

5

S05

150

750 l

C

12

P4482S05R5A001

sécurité

15 ppm N Contrôle

2

EMI-116 CRYSTAL 10

2

M20

150

3 m3

C 18 P5180M20R5A001

émiss. Industr.

7,50% CH Gaz d’essai

4

G23

SAPHIR

5

2

L50

200 12,35 m3 E 36 P2012L50R2A001

combustion

14% CH Gaz d’essai

4

G25

SAPHIR

5

2

M20

200 4,87 m3 E 36 P2014M20R2A001

combustion

14% CH Gaz d’essai

4

G25

SAPHIR

5

2

L50

200 12,1 m3 E 36 P2014L50R2A001

combustion

14% CH Gaz d’essai

4

G25

SAPHIR

5

2

V09

200

110 m3 E 36 P2014V09R2A001

combustion

15% CH Gaz d’essai

4

G231

SAPHIR

5

2

L50

200

12 m3

E 36 P2061L50R2A001

N2

combustion

18% CH Gaz d’essai

4

G27

SAPHIR

4

2

L50

200 12,1 m3 E 36 P2018L50R2A001

combustion

26% CH Gaz d’essai

4

G271

SAPHIR

2

2

L50

200 11,8 m3 E 36 P2062L50R2A001

combustion

30% He Détection fuite FUIT-105 CRYSTAL 5

2

S05

150

750 l

C

36

P5131S05R5A001

à l’Helium

30% He Détection fuite FUIT-105 CRYSTAL 5

2

M20

150

3 m3

C 36 P5131M20R5A001

à l’Helium

9000 ppm Air Détection ATM-212 CRYSTAL 5

2

S05

75

375 l

C

36

P4131S05R0A001

n.C

sécurité

4H10

9000 ppm Air Détection ATM-212-CAL CRYSTAL 0

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

10 ppm N Contrôle

2

EMI-112 CRYSTAL 5

2

M20

150

3 m3

C 18 P4883M20R5A001

émiss. Industr.

18 ppm N Contrôle

2

EMI-113 CRYSTAL 5

2

M20

150

3 m3

C 18 P4880M20R5A001

HCl

émiss. Industr.

30 ppm N Contrôle

2

EMI-114 CRYSTAL 5

2

M20

150

3 m3

C 18 P4881M20R5A001

émiss. Industr.

45 ppm N Contrôle

2

EMI-115 CRYSTAL 5

2

M20

150

3 m3

C 18 P4882M20R5A001

émiss. Industr.

200 ppb Air Contrôle de

RES

CRYSTAL 15

10

S11

150 1,65 m3 C 6 P4330S11R5A001

l’Air ambiant

PXA200B

400 ppb Air Contrôle RES CRYSTAL 20

-

S11

150 1,65 m3 C 6 P4332S11R5A001

émiss. Industr. CXA400B

NO2 9 ppm Air Contrôle EMI-207 CRYSTAL 15 2 S05 150 750 l

C

12

P4333S05R5A001

émiss. Industr.

450 ppm Air Contrôle EMI-209 CRYSTAL 15

2

S05

150

750 l

C

36

P4335S05R5A001

émiss. Industr.

5.265

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

10% Ar Comptage ARCO2-90/10 BLUE

10

sans

S05

200 11,1 m3 C 36 P3250S05R2A001

partic ionisantes

10% Ar Comptage ARCO2-90/10

BLUE

10

sans

M20

200

4,4 m3

C 36 P3250M20R2A001

partic ionisantes

10% Ar Comptage ARCO2-90/10

BLUE

10

sans

L50

200 11,1 m3 C 36 P3250L50R2A001

partic ionisantes

10% Ar Comptage ARCO2-90/10 BLUE

10

sans

V09

200

100 m3 C 36 P3250V09R2A001

partic ionisantes

14% CH Gaz d’essai

4

G25.1

SAPHIR

5

2

L50

130 7,87 m3 E 36 P2015L50R1A001

combustion

1700 ppm N Analyse de l’air

2

RES-CO2 DIAMOND 5

2

S11

200

2,2 m3 C 36 P4713S11R2A001

ambiant intérieur

1700 ppm N2 Analyse de l’air RES-CO2 DIAMOND 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P4713M20R2A001

ambiant intérieur

1700 ppm N Analyse de l’air

2

RES-CO2 DIAMOND 5

2

L50

200

10 m3

C 36 P4713L50R2A001

ambiant intérieur

9000 ppm N Analyse gaz

2

OTO-SM09 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4741L50R2A001

d’échappement

1%

N2 Etalonn Analys DOC-101 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P4730S05R2A001

Infra Rouge

2,25% N Analyse gaz

2

OTO-SM22 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4734M20R2A001

d’échappement

2,25% N Analyse gaz

2

OTO-SM22 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4734L50R2A001

d’échappement

2,70% N Analyse gaz

2

OTO-SM27 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4735M20R2A001

d’échappement

2,70% N Analyse gaz

2

OTO-SM27 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4735L50R2A001

d’échappement

3,60% N Analyse gaz

2

OTO-SM36 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4736M20R2A001

CO2

d’échappement

3,60% N Analyse gaz

2

OTO-SM36 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4736L50R2A001

d’échappement

4,50% N Etalonn Analys

2

DOC-102 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P4731S05R2A001

Infra Rouge

4,50% N Analyse gaz

2

OTO-SM45 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4737M20R2A001

d’échappement

4,50% N Analyse gaz

2

OTO-SM45 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4737L50R2A001

d’échappement

9%

N2 Etalonn Analys DOC-103 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P4732S05R2A001

Infra Rouge

9%

N Analyse gaz

2

OTO-SM79 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4738M20R2A001

d’échappement

9%

N Analyse gaz

2

OTO-SM79 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4738L50R2A001

d’échappement

15% N Analyse gaz

2

OTO-SM85 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4739M20R2A001

d’échappement

15% N Analyse gaz

2

OTO-SM85 SAPHIR 5

1

L50 200 10 m3

C 36 P4739L50R2A001

d’échappement

18% N Analyse gaz

2

OTO-SM88 SAPHIR

5

1

M20

150

3 m3

C 36 P4740M20R5A001

d’échappement

18% N Analyse gaz

2

OTO-SM88 SAPHIR

5

1

L50

150

7,5 m3 C 36 P4740L50R5A001

d’échappement

20% N Etalonn Analys

2

DOC-104 CRYSTAL 5

2

S05

150

750 l

C

36

P4733S05R5A001

Infra Rouge

50% N Etalon. Analys.

2

DOC-105 CRYSTAL 5

2

S05

65

325 l

C

36

P4742S05R0A001

Infra Rouge

5%

O

Atmosph.

2

BIO-100 CRYSTAL 5

2

M20

150

3 m3

G 36 P4780M20R5A001

culture cellul.

5%

O Atmosph. BIO-100 CRYSTAL 5

2

L50

150

7,5 m3 G 36 P4780L50R5A001

2

culture cellul.

5.266

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

110 ppb Air Contrôle de RES-PSA110B CRYSTAL 10

10

S11

150 1,65 m3 C 12 P4381S11R5A001

l’Air ambiant

110 ppb Air Contrôle de RES-CSA110B CRYSTAL 20

sans

S11

150 1,65 m3 C 12 P4380S11R5A001

l’Air ambiant

200 ppb Air Contrôle de RES-PSA200B CRYSTAL 10

10

S11

150 1,65 m3 C 12 P4383S11R5A001

l’Air ambiant

200 ppb Air Contrôle de RES-CSA200B CRYSTAL 20

sans

S11

150 1,65 m3 C 12 P4382S11R5A001

l’Air ambiant

28 ppm Air

Contrôle

EMI-210 CRYSTAL 10

5

S11

150 1,65 m3 C 36 P4385S11R5A001

SO2

émiss. industr.

50 ppm Air

Contrôle

EMI-211 CRYSTAL 10

5

S11

150 1,65 m3 C 36 P4386S11R5A001

émiss. industr.

100 ppm Air

Contrôle

EMI-212 CRYSTAL 10

5

S11

150 1,65 m3 C 36 P4387S11R5A001

émiss. industr.

500 ppm Air

Contrôle

EMI-213 CRYSTAL 10

5

S05

150

755 l

C

36

P4388S05R5A001

émiss. industr.

5%

CO Création d’Atmosphère

2

FON-100 PROCEDE 10

sans

L27

48

8,6 m3 C 12 P5380L27T0A001

en fonderie

10 ppm N2 Etalonnage H2O-102

CRYSTAL

15 5 L50 150 7,5

m3 C 12 P4932L50R5A001

Hygromètres

H2O

90 ppm N2 Etalonnage

H2O-104 CRYSTAL 10

5

M20

150

3 m3

C 12 P4934M20R5A001

Hygromètres

250 ppm N2 Etalonnage

H2O-106 CRYSTAL 10

5

M20

47

940 l

C

12

P4936M20R0A001

Hygromètres

15%

Ar Détecteur de ARC2H6-8515 BLUE

5

2

M20

134

2,7 m3

E 36 P4630M20R1A001

C2H6

rayons X

15%

Ar Détecteur de ARC2H6-8515 BLUE

5

2

L50

134

6,7 m3 E 36 P4630L50R1A001

rayons X

C2H4

1,55% Air

Détection

ATM-201 CRYSTAL 5

2

S05

150

750 l

C

36

P4132S05R5A001

sécurité

5%

He

Gaz lasant EXI-101 PROCEDE 10

5

M20

28

560 l

P

12

P5477M20R0A001

pour laser

5%

He

Gaz lasant EXI-101 PROCEDE 10

5

L50

28

1,4 m3 P 12 P5477L50R0A001

pour laser

F2

5%

Ne

Gaz lasant EXI-102 PROCEDE 10

5

M20

28

560 l

P

12

P5476M20R0A001

pour laser

5%

Ne

Gaz lasant EXI-102 PROCEDE 10

5

L50

28

1,4 m3 P 12 P5476L50R0A001

pour laser

10%

Ar

Détection FUIT-102 CRYSTAL 5

2

S05

150

800 l

C

36

P5030S05R5A001

de fuite

10%

Ar

Détection

FUIT-102 CRYSTAL 5

2

L50

150

7,5 m3 C 36 P5030L50R5A001

He

de fuite

20%

N2

Détection FUIT-104 CRYSTAL 5

2

L50

200

10 m3

C 36 P5032L50R2A001

de fuite

5.267

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

2%

Air

Détection ATM-210 CRYSTAL 5

2

S05

150

750 l

C

36

P4280S05R5A001

sécurité

2%

Air

Détection ATM-210-CAL CRYSTAL 0

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

2%

Ar

Création

HYD-106 PROCEDE

5

2

L50

150

7,5 m3 C 36 P4841L50R5A001

d’Atmosphère

5%

Ar Spectrométrie ARH2-95/5

BLUE

10

sans

L50

200 10,5 m3 E 36 P3385L50R2A001

10%

Ar

Création

HYD-105 PROCEDE

5

2

L50

150

7,5 m3 E 36 P4840L50R5A001

d’Atmosphère

25%

CO

Création

-

PROCEDE

5

2

L50

150

7,5 m3 E 36 P4844L50R5A001

d’atmosphère

23% CH4 Gaz d’essai

G222

SAPHIR

5

2

L50

200 11,7 m3 E 36 P2060L50R2A001

de combustion

Gaz flamme

40%

He Détect. Ionis. HELID-S

BLUE

5

sans

S01

150

150 l

E

36

P3450S01R5A001

Flamme (FID)

Gaz flamme

40%

He Détect. Ionis.

HELID-S

BLUE

5

sans

S05

150

750 l

E

36

P3450S05R5A001

Flamme (FID)

Gaz flamme

40%

He Détect. Ionis.

HELID-S

BLUE

5

sans

S11

150 1,65 m3 E 36 P3450S11R5A001

Flamme (FID)

Gaz flamme

H2

40%

He Détect. Ionis.

HELID-S

BLUE

5

sans

L50

150

7,5 m3 E 36 P3450L50R5A001

Flamme (FID)

Gaz flamme

40%

He Détect. Ionis. ALPHAGAZMIX BLUE

2,5

sans

L50

200

9,6 m3 E 36 P3410L50S2A001

Flamme (FID) H2 40%/ He

Gaz flamme

40%

He Détect. Ionis. ALPHAGAZMIX BLUE

2,5

sans

V09

200

86 m3

E 36 P3410V09R2A001

Flamme (FID) H2 40%/ He

1%

N2

Création

HYD-100 PROCEDE

5

2

L50

200

10 m3

C 36 P4830L50R2A001

d’Atmosphère

2%

N2

Création HYD-101

PROCEDE

5

2

L50

200

10 m3

C 36 P4831L50R2A001

d’Atmosphère

3%

N2

Création HYD-102

PROCEDE

5

2

L50

150

7,5 m3 C 36 P4832L50R5A001

d’Atmosphère

5%

N2 Détection de FUIT-100 CRYSTAL 5 2 S05 200 1

m3

C 36 P4834S05R2A001

fuite à l’Hydr.

5%

N2 Détection de FUIT-100 CRYSTAL

5

2

M20

200

4 m3

C 36 P4834M20R2A001

fuite à l’Hydr.

5%

N Création

2

HYD-103

PROCEDE

5

2

L50

200

10 m3

E 36 P4834L50R2A001

d’Atmosphère

10%

N Création

2

HYD-104

PROCEDE 5

2

L50 200 10

m3

E 36 P4836L50R2A001

d’Atmosphère

40%

N2 Détection de FUIT-101 CRYSTAL

5

2

M20

200

4 m3

E 36 P4838M20R2A001

fuite à l’Hydr.

40%

N2 Détection de FUIT-101 CRYSTAL

5

2

L50

150

7,5 m3 E 36 P4838L50R5A001

fuite à l’Hydr.

5.268

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

Analyse

9 ppm Air

des gaz

OTO-SZ09 SAPHIR

10

1

L50

200 9,25 m3 C 36 P4050L50R2A001

d’échappement

Analyse

18 ppm Air

des gaz

OTO-SZ10 SAPHIR

10

1

L50

200 9,25 m3 C 36 P4051L50R2A001

d’échappement

Analyse

45 ppm Air

des gaz

OTO-SZ15 SAPHIR

10

1

L50

200 9,25 m3 C 36 P4052L50R2A001

d’échappement

Gaz Interferent

90 ppm Air Analyse gaz INTERFER.C1 SAPHIR

5

1

S05

150

750 l

C

36

P4034S05R5A001

d’échappement

Gaz Interferent

90 ppm Air Analyse gaz INTERFER.C1 SAPHIR

5

1

M20

150

3 m3

C 36 P4034M20R5A001

d’échappement

Analyse

225 ppm Air

des gaz

OTO-SZ22 SAPHIR

10

1

L50

200 9,25 m3 C 36 P4053L50R2A001

d’échappement

Analyse

450 ppm Air

des gaz

OTO-SZ24 SAPHIR

10

1

L50

200 9,25 m3 C 36 P4054L50R2A001

d’échappement

Analyse

2250 ppm Air

des gaz

OTO-SZ32 SAPHIR

10

1

L50

150 9,25 m3 C 36 P4055L50R5A001

d’échappement

Analyse

CH4

9000 ppm Air

des gaz

OTO-SZ39 SAPHIR

10

1

L50

150 9,25 m3 C 36 P4056L50R5A001

d’échappement

Analyse

1,80% Air

des gaz

OTO-SZ41 SAPHIR

5

1

L50

150

7,1 m3 C 36 P4056L50R2A001

d’échappement

2,20% Air Détection ATM-211 CRYSTAL 5

2

S05

150

750 l

C

36

P4042S05R5A001

sécurité

2,50% Air Détection ATM-206 CRYSTAL 5

2

S05

150

750 l

C

36

P4031S05R5A001

sécurité

2,50% Air Détection ATM-206-CAL CRYSTAL sans

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

3%

Air

Détection

ATM-207 CRYSTAL 5

2

S05

100

500 l

C

36

P4033S05R1A001

sécurité

Comptage de

5%

Ar

particules ARCH4-95/5 BLUE

10

sans

L50

200 10,5 m3 C 36 P3151L50R2A001

ionisantes

5%

Ar Alimentation ARCH4-ECD 5

BLUE

5

sans

L50

200 10,5 m3 C 36 P3153L50R2A001

d’un ECD

10%

Ar

Contrôle ARCH4-90/10 BLUE

10

sans

S05

200

1 m3

E 36 P3150S05R2A001

Rayonnements

10%

Ar

Contrôle ARCH4-90/10 BLUE

10

sans

M20

200

4,2 m3

E 36 P3150M20R2A001

Rayonnements

10%

Ar

Contrôle ARCH4-90/10 BLUE

10

sans

L50

200 10,5 m3 E 36 P3150L50R2A001

Rayonnements

10% Ar Contrôle ARCH4-90/10 BLUE

10

sans

V09

200

95 m3

E 36 P3150V09R2A001

Rayonnements

10%

Ar

Contrôle ARCH4-ECD10 BLUE

5

sans

L50

200 10,5 m3 E 36 P3152L50R2A001

Rayonnements

5.269

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

200 ppb N Contrôle de

2

RES-CNN200B CRYSTAL 20

sans

S11

150 1,65 m3 C 12 P5247S11R5A001

l’Air ambiant

200 ppb N Contrôle de

2

RES-PNN200B CRYSTAL 10

10

S11

150 1,65 m3 C 12 P5248S11R5A001

l’Air ambiant

400 ppb N Contrôle de

2

RES-CNN400B CRYSTAL 20

sans

S11

150 1,65 m3 C 12 P5250S11R5A001

l’Air ambiant

400 ppb N2 Contrôle de RES-PNN400B CRYSTAL 10

10

S11

150 1,65 m3 C 12 P5251S11R5A001

l’Air ambiant

800 ppb N2 Contrôle de RES-CNN800B CRYSTAL 20 sans S11 150 1,65 m3 C 12 P5252S11R5A001

l’Air ambiant

800 ppb N2 Contrôle de RES-PNN800B CRYSTAL 10

10

S11

150 1,65 m3 C 12 P5253S11R5A001

l’Air ambiant

8 ppm N

Contrôle

2

EMI-117 CRYSTAL 10

2

S05

150

750 l

C

36

P5231S05R5A001

émiss. industr.

8 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST09 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 12 P5245M20R2A001

d’échappement

8 ppm

Analyse gaz OTO-ST09 SAPHIR 10

1

L50

200

10 m3

C 12 P5245L50R2A001

d’échappement

45 ppm N Contrôle

2

EMI-118 CRYSTAL 10

2

S05

150

750 l

C

36

P5232S05R5A001

émiss. industr.

45 ppm N

Contrôle

2

EMI-118 CRYSTAL 10

2

S11

150 1,65 m3 C 36 P5232S11R5A001

émiss. industr.

45 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST15 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P5239M20R2A001

d’échappement

45 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST15 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P5239L50R2A001

d’échappement

90 ppm N Contrôle

2

EMI-119 CRYSTAL 10

2

S05

150

750 l

C

36

P5233S05R5A001

NO

émiss. industr.

90 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST19 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P5240M20R2A001

d’échappement

90 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST19 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P5240L50R2A001

d’échappement

190 ppm N Contrôle

2

EMI-120 CRYSTAL 10

2

S05

150

750 l

C

36

P5234S05R5A001

émiss. industr.

190 ppm N Contrôle

2

EMI-120 CRYSTAL 10

2

S11

150 1,65 m3 C 36 P5234S11R5A001

émiss. industr.

225 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST22 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P5244L50R2A001

d’échappement

450 ppm N Contrôle

2

EMI-121 CRYSTAL 10

2

S11

150 1,65 m3 C 36 P5235S11R5A001

émiss. industr.

450 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST24 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P5241M20R2A001

d’échappement

450 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST24 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P5241L50R2A001

d’échappement

900 ppm N Contrôle

2

EMI-122 CRYSTAL 10

2

S05

150

750 l

C

36

P5236S05R5A001

émiss. industr.

900 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST29 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P5242M20R2A001

d’échappement

900 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST29 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P5242L50R2A001

d’échappement

1800 ppm N

Contrôle

2

EMI-123 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P5237S05R2A001

émiss. industr.

1800 ppm N Contrôle

2

EMI-123 CRYSTAL 10

2

S11

200

2,2 m3 C 36 P5237S11R2A001

émiss. industr.

4500 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST36 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P5243M20R2A001

d’échappement

4500 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST36 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P5243L50R2A001

d’échappement

9000 ppm N Analyse gaz

2

OTO-ST39 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P5246M20R2A001

d’échappement

5.270

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

9 ppm Air Contrôle émiss. EMI-205 CRYSTAL 10

2

S11

150 1,65 m3 C 36 P4180S11R5A001

industrielles

Contrôle émiss.

15 ppm Air

EMI-206 CRYSTAL 10

2

S11

150 1,65 m3 C 36 P4181S11R5A001

industr.

Détection

50 ppm Air

ATM-208-CAL CRYSTAL sans

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

Détection

50 ppm Air

ATM-208 CRYSTAL 10

2

S05

150

753 l

C

36

P4182S05R5A001

sécurité

Détection

200 ppm Air

ATM-209-CAL CRYSTAL sans

5

S02

34,5

58 l

sans

36

P4183S02N0D001

sécurité

Détection

200 ppm Air

ATM-209 CRYSTAL 10

2

S05

150

750 l

C

12

P4183S05R5A001

sécurité

Contrôle émiss.

45 ppm N2

EMI-100 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4687S05R2A001

industr.

Analyse gaz

45 ppm N2

OTO-SL14 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4680M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

45 ppm N2

OTO-SL14 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4680L50R2A001

d’échappement

Contrôle émiss.

90 ppm N2

EMI-101 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4695S05R2A001

industr.

Analyse gaz

90 ppm N2

OTO-SL19 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4681M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

90 ppm N2

OTO-SL19 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4681L50R2A001

d’échappement

Contrôle émiss.

225 ppm N2

EMI-102 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4688S05R2A001

industr.

Analyse gaz

225 ppm N2

OTO-SL22 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4691M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

225 ppm N2

OTO-SL22 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4691L50R2A001

CO

d’échappement

Analyse gaz

270 ppm N2

OTO-SL23 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4692M20R2A001

d’échappement

Contrôle émiss.

450 ppm N2

EMI-103 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4696S05R2A001

industr.

Analyse gaz

450 ppm N2

OTO-SL24 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4682M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

450 ppm N2

OTO-SL24 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4682L50R2A001

d’échappement

Contrôle émiss.

900 ppm N2

EMI-104 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4689S05R2A001

industr.

900 ppm N

Analyse gaz

2

OTO-SL29 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4683M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

900 ppm N2

OTO-SL29 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4683L50R2A001

d’échappement

Analyse gaz

1800 ppm N2

OTO-SL32 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4684M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

1800 ppm N2

OTO-SL32 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4684L50R2A001

d’échappement

Analyse gaz

2700 ppm N2

OTO-SL34 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4693L50R2A001

d’échappement

Contrôle émiss.

4500 ppm N2

EMI-105 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P4697S05R2A001

industr.

Analyse gaz

4500 ppm N2

OTO-SL35 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4685M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

4500 ppm N2

OTO-SL35 SAPHIR

5

1

L50

200

9,6 m3 C 36 P4685L50R2A001

d’échappement

Contrôle émiss.

9000 ppm N2

EMI-106 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P4690S05R2A001

industr.

Analyse gaz

1,8 %

N2

OTO-SL41 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4698L50R2A001

d’échappement

Analyse gaz

4,50% N2

OTO-SL44 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4694M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

4,50% N2

OTO-SL44 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4694L50R2A001

d’échappement

Analyse gaz

9%

N2

OTO-SL49 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P4686M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

9%

N2

OTO-SL49 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P4686L50R2A001

d’échappement

5.271

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

Etalonnage

5 ppm N2

OXY-100 CRYSTAL 20

5

S05

150

750 l

C

12

P5340S05R5A001

d’Oxymètre

5 ppm N Etalonnage

2

OXY-100 CRYSTAL 20

5

L50

150

7,5 m3 C 12 P5340L50R5A001

d’Oxymètre

10 ppm N Etalonnage

2

OXY-101 CRYSTAL 20

4

S05

150

750 l

C

12

P5341S05R5A001

d’Oxymètre

10 ppm N Etalonnage

2

OXY-101 CRYSTAL 20

4

L50

150

7,5 m3 C 12 P5341L50R5A001

d’Oxymètre

4000 ppm N Etalonnage

2

OXY-103-CAL CRYSTAL sans

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

d’Oxymètre

4000 ppm N Etalonnage

2

OXY-103 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5343S05R2A001

d’Oxymètre

4000 ppm N Etalonnage

2

OXY-103 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5343M20R2A001

d’Oxymètre

1%

N

Etalonnage

2

OXY-104 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5330S05R2A001

d’Oxymètre

1%

N

Etalonnage

2

OXY-104 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5330M20R2A001

d’Oxymètre

2%

N

Etalonnage

2

OXY-105-CAL CRYSTAL sans

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

d’Oxymètre

2%

N Etalonnage

2

OXY-105 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5331S05R2A001

d’Oxymètre

2%

N

Etalonnage

2

OXY-105 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5331M20R2A001

d’Oxymètre

3%

N

Etalonnage

2

OXY-106 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5332S05R2A001

d’Oxymètre

O2

3%

N

Etalonnage

2

OXY-106 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5332M20R2A001

d’Oxymètre

3%

N

Etalonnage

2

OXY-106 CRYSTAL 5

2

L50

200

10 m3

C 36 P5332L50R2A001

d’Oxymètre

4%

N

Etalonnage

2

OXY-107 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5344S05R2A001

d’Oxymètre

4%

N

Etalonnage

2

OXY-107 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5344M20R2A001

d’Oxymètre

4%

N

Etalonnage

2

OXY-107 CRYSTAL 5

2

L50

200

10 m3

C 36 P5344L50R2A001

d’Oxymètre

4,50% N Analyse gaz

2

OTO-SX45 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P5337M20R2A001

d’échappement

4,50% N Analyse gaz

2

OTO-SX45 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C 36 P5337L50R2A001

d’échappement

5%

N

Etalonnage

2

OXY-108 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5333S05R2A001

d’Oxymètre

5%

N

Etalonnage

2

OXY-108 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5333M20R2A001

d’Oxymètre

8%

N

Etalonnage

2

OXY-109-CAL CRYSTAL

0

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

d’Oxymètre

8%

N

Etalonnage

2

OXY-109 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5334S05R2A001

d’Oxymètre

8%

N

Etalonnage

2

OXY-109 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5334M20R2A001

d’Oxymètre

8%

N

Etalonnage

2

OXY-109 CRYSTAL 5

2

L50

200

10 m3

C 36 P5334L50R2A001

d’Oxymètre

10% N Etalonnage

2

OXY-110 CRYSTAL 5

2

S05

200

1 m3

C 36 P5335S05R2A001

d’Oxymètre

10% N Etalonnage

2

OXY-110 CRYSTAL 5

2

M20

200

4 m3

C 36 P5335M20R2A001

d’Oxymètre

20% N Analyse gaz

2

OTO-SX52 SAPHIR

5

1

M20

200

4 m3

C 36 P5339M20R2A001

d’échappement

20% N Analyse gaz

2

OTO-SX52 SAPHIR

5

1

L50

200

10 m3

C

36

P5339L50R2A001

d’échappement

5.272

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

Analyse gaz

6 ppm

Air

OTO-SJ06 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4098L50R2A001

d’échappement

Analyse gaz

15 ppm Air

OTO-SJ10 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4094L50R2A001

d’échappement

Contrôle

30 ppm Air

EMI-201 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4090S05R2A001

émiss. industr.

Contrôle

30 ppm Air

TA-200 DIAMOND 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4095S05R2A001

émiss. industr.

Analyse gaz

30 ppm Air

OTO-SJ14 SAPHIR

10

1

S05

200

1 m3

C 36 P4080S05R2A001

d’échappement

Analyse gaz

30 ppm Air

OTO-SJ14 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4080M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

30 ppm Air

OTO-SJ14 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4080L50R2A001

d’échappement

Analyse gaz

75 ppm Air

OTO-SJ17 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4081M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

75 ppm Air

OTO-SJ17 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4081L50R2A001

d’échappement

Contrôle

90 ppm Air

EMI-202 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4091S05R2A001

émiss. industr.

Analyse gaz

150 ppm Air

OTO-SJ20 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4082M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

150 ppm Air

OTO-SJ20 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4082L50R2A001

d’échappement

Contrôle

300 ppm Air

EMI-203 CRYSTAL 10

2

S01

100

100 l

C

36

P4092S01R1A001

émiss. industr.

Contrôle

300 ppm Air

EMI-203 CRYSTAL 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4092S05R2A001

émiss. industr.

C3H8

Contrôle

300 ppm Air

TA-201 DIAMOND 10

2

S05

200

1 m3

C 36 P4096S05R2A001

émiss. industr.

Analyse gaz

300 ppm Air

OTO-SJ23 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4083M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

300 ppm Air

OTO-SJ23 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4083L50R2A001

d’échappement

Analyse gaz

600 ppm Air

OTO-SJ26 SAPHIR

10

1

M20

200

4 m3

C 36 P4084M20R2A001

d’échappement

Analyse gaz

600 ppm Air

OTO-SJ26 SAPHIR

10

1

L50

200

10 m3

C 36 P4084L50R2A001

d’échappement

Contrôle

3000 ppm Air

EMI-204 CRYSTAL 5

2

S05

150

750 l

C

36

P4093S05R5A001

émiss. industr.

Analyse gaz

3000 ppm Air

OTO-SJ33 SAPHIR

5

1

M20

150

3 m3

C 36 P4085M20R5A001

d’échappement

Analyse gaz

3000 ppm Air

OTO-SJ33 SAPHIR

5

1

L50

150

7,5 m3 C 36 P4085L50R5A001

d’échappement

Analyse gaz

6000 ppm Air

OTO-SJ36 SAPHIR

5

1

L50

150

7,5 m3 C 36 P4113L50R5A001

d’échappement

Détection

6000 ppm Air

ATM-203-CAL CRYSTAL sans

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

Analyse gaz

9000 ppm Air

OTO-SJ39 SAPHIR

5

1

L50

150

7,5 m3 C 36 P4086L50R5A001

d’échappement

Détection

1,1%

Air

ATM-204 CRYSTAL 5

2

S05

134 0,72 m3 C 36 P4087S05R1A001

sécurité

Détection

1,1%

Air

ATM-204-CAL CRYSTAL sans

5

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

Analyse gaz

1,5%

Air

OTO- SJ41 SAPHIR

5

0,4

L50

50

2,5 m3 C 36 P4114L50R`0A001

d’échappement

5.273

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

2 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

Gaz d’essai

13% CH4

G21

SAPHIR

5

2

M20

26

570 l

E

36

P2010M20R0A001

de combustion

Gaz d’essai

13% CH4

G21

SAPHIR

5

2

L50

26

1,3 m3 E 36 P2010L50R0A001

de combustion

25% C3H6 Automobile

-

PROCEDE 5

2

L50

4

0,46 m3 E 36 P4583L50R0A001

C3H8

Contrôle gaz

30 ppm N2

OTO-SK14 SAPHIR

10

1

S05

200

1 m3

C 36 P4582S05R2A001

d’échappement

Contrôle gaz

30 ppm N2

OTO-SK14 SAPHIR

10

1

M20

200 3,84 m3 C 36 P4582M20R2A001

d’échappement

Gaz Interferent

30 ppm Air Analyse gaz INTERFER.C3 SAPHIR

10

1

S05

150

750 l

C

12

P4133S05R5A001

d’échappement

Gaz Interferent

C3H6

30 ppm Air

Analyse gaz INTERFER.C3 SAPHIR

10

1

M20

150

3 m3

C 12 P4133M20R5A001

d’échappement

Détection

1%

Air

ATM-202

CRYSTAL

5

3

S05

150

750 l

C

36

P4136S05R5A001

sécurité

Contrôle du

5 ppm CH4

GAZNAT-100 DIAMOND 20

4

S05

150

750 l

E

6

183031

Gaz Naturel

Contrôle du

5 ppm CH4

GAZNAT-100 DIAMOND 20

4

M20

150

4 m3 E 6

181698

Gaz Naturel

Test de

H

1000 ppm CO

2S 1000

2

CRYSTAL 10

3

L50

25

1,5 m3 C 12 P4994L50R0A001

corrosion

ppm - CO

2

Test de

H

3000 ppm CO

2S 3000

2

CRYSTAL 10

3

L50

25

1,5 m3 C 12 P4993L50R0A001

corrosion

ppm - CO

2

Test de

H

5000 ppm CO

2S 5000

2

CRYSTAL 10

3

L50

25

1,5 m3 C 12 P4992L50R0A001

corrosion

ppm - CO

2

Test de

H

1% CO

2S 1 %

2

CRYSTAL 10

3

L50

25

1,5 m3 C 12 P4991L50R0A001

corrosion

- CO

2

Test de

H

3 %

CO

2S 3 %

2

CRYSTAL 10

3

L50

25

1,5 m3 C 12 P4989L50R0A001

corrosion

- CO

2

Test de

H

5 %

CO

2S 5 %

2

CRYSTAL 10

3

L50

25

1,5 m3 C 12 P4995L50R0A001

corrosion

- CO

2

Test de

H

10 % CO

2S 10 %

2

CRYSTAL 10

3

L50

25

1,5 m3 C 12 P4990L50R0A001

corrosion

- CO

2

Contrôle

5 ppm N2

EMI-107

CRYSTAL 15

10

M20

150

3 m3

C 12 P4984M20R5A001

émiss. industr.

Contrôle

9 ppm N2

EMI-108

CRYSTAL 11,1

5

S05

150

750 l

C

12

P4988S05R5A001

émiss. industr.

Détection

10 ppm N2

ATM-100-CAL CRYSTAL sans

10

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

Détection

H2S

20 ppm N2

ATM-101-CAL CRYSTAL sans

10

S02

34,5

58 l

sans

36

P4982S02N0D001

sécurité

Détection

20 ppm N2

ATM-101 CRYSTAL 10

5

S05

150

750 l

C

12

P4982S05R5A001

sécurité

Contrôle

30 ppm N2

EMI-109

CRYSTAL 10

5

S05

150

750 l

C

12

P4985S05R5A001

émiss. industr.

Détection

50 ppm N2

ATM-102-CAL CRYSTAL sans

10

S02

34,5

58 l

sans

36

Sur demande

sécurité

Détection

50 ppm N2

ATM-102 CRYSTAL 10

5

S05

150

750 l

C

12

P4983S05R5A001

sécurité

Contrôle

100 ppm N2

EMI-110

CRYSTAL 10

5

S05

150

750 l

C

36

P4986S05R5A001

émiss. industr.

Contrôle

1000 ppm N2

EMI-111

CRYSTAL 10

3

S05

150

750 l

C

36

P4987S05R5A001

émiss. industr.

.

Gaz Interferent

INTERFER.C7 SAPHIR

10

2

S05

150

750 l

C

12

P4134S05R5A001

12 ppm Air Analyse gaz

d’échappement

C7H8

Gaz Interferent

12 ppm Air Analyse gaz INTERFER.C7 SAPHIR

10

2

M20

150

3 m3

C 12 P4134M20R5A001

d’échappement

5.274

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

3 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe ER

IE Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air % % btle (bar)

rantie

fond

Liquide rel. rel.

(mois)

C

3H8

17%

5

2

N

L50

6

350 l

E

36

P5530L50R0A001

C

2 Automobile

-

PROCEDE

3H6 34%

5

2

C3H8

7%

Gaz d’essai

5

2

CH

G26 SAPHIR

N

4

2

13 %

de combustion

5

2

L50

49

2,5 m3 E 36 P2016L50R0A001

6 %

Vérification

5

0,8

N

OTO-103MREA DIAMOND

S05 200 1

8 %

2 Analys. garage

5

0,9

m3

C 36 P5681S05R2A001

6 %

Vérification

5

0,8

N

OTO-103MREA DIAMOND

S11

200

2,2 m3 C 36 P5681S11R2A001

8 %

2 Analys. garage

5

0,9

CO

6 %

Vérification

5

0,8

N

OTO-103MREA DIAMOND

M20

200

4 m3

C 36 P5681M20R2A001

CO

2

2

8 %

Analys. garage

5

0,9

6 %

Vérification

5

0,8

N

OTO-103MREA DIAMOND

L50

200

10 m3

C 36 P5681L50R2A001

8 %

2 Analys. garage

5

0,9

7,5 %

Analyse gaz

5

1

N

OTO-SN40 SAPHIR

M20

200

4 m3

C 36 P5680M20R2A001

14 %

2 d’échappement

5

1

10 %

Atmosph.

5

2

N

BIO-302 CRYSTAL

L50

200

10 m3

E 36 P5631L50R2A001

5 %

2 culture cellul.

5

2

5 %

Atmosph.

5

2

N

BIO-300 CRYSTAL

L50

200

10 m3

E 36 P5630L50R2A001

5 %

2 culture cellul.

5

2

H2

5 %

Atmosph.

5

2

N

BIO-301 CRYSTAL

L50

150

7,5 m3 E 36 P5632L50R5A001

CO

2

2

10 %

culture cellul.

5

2

10 %

Atmosph.

5

2

N

BIO-303 CRYSTAL

M20

200

4 m3

E 36 P5633M20R2A001

10% 2 culture cellul.

5

2

10 %

Atmosph.

5 2

N

BIO-303 CRYSTAL

L50

200

10 m3

E 36 P5633L50R2A001

10 %

2 culture cellul.

5

2

N2

24 %

Gaz d’essai

1

0,15

H

G110 SAPHIR

L50

200

10 m3

E 36 P2030L50R2A001

CH

2

4

26 %

de combustion

1

0,15

NO

400 ppm

Contrôle

10

2

NOx

N

EMI-307 CRYSTAL

S05

150

750 l

C

12

P5887S05R5A001

450 ppm

2

émiss. industr.

10

2

NO2

20 ppm

Contrôle

15

2

O

N2

EMI-309 CRYSTAL

M20

150

3 m3

C 18 P5981M20R5A001

2

11 %

émiss. industr.

5

2

CH4

5 ppm

Contrôle

10

2

C

N2

EMI-310 CRYSTAL

M20

150

3 m3

C 36 P5531M20R5A001

3H8

5 ppm

émiss. industr.

10

2

O2

2,5 %

Test sécurité

5

2

H2

7,5 %

N2 pour centrale OHN-300 CRYSTAL 5

2

M20

24

500 l

E

24

P5830M20R0A001

nucléaire

O2

15,3 %

Gaz d’essai

5

0,67

C

N2

G130 SAPHIR

L50

11

600 l

E

36

P2036L50R0A001

3H8

26,9 %

de combustion

1

0,4

5.275

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

4 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe Spécificités Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air

complé- btle (bar)

rantie

fond

Liquide mentaires

(mois)

1500 ppm

Accrédité

Vérificat.

2 %

N2

OTO-105MREA DIAMOND

Cofrac

S05

200

1 m3

C 36 P6134S05R2A001

Analys. garage

13 %

Btlle n°1

1500 ppm

Accrédité

Vérificat.

2 %

N2

OTO-105MREA DIAMOND

Cofrac

S11

200

2,2 m3 C 36 P6134S11R2A001

Analys. garage

13 %

Btlle n°1

1500 ppm

Accrédité

Vérificat.

2 %

N2

OTO-105MREA DIAMOND

Cofrac

M20

200

4 m3

C 36 P6134M20R2A001

Analys. garage

13 %

Btlle n°1

1500 ppm

Accrédité

Vérificat.

2 %

N2

OTO-105MREA DIAMOND

Cofrac

L50

200

10 m3

C 36 P6134L50R2A001

Analys. garage

C3H8

13 %

Btlle n°1

CO

3000 ppm

Accrédité

Vérificat.

CO2

4,5 %

N2

OTO-106MREA DIAMOND

Cofrac

S05

200

1 m3

C 36 P6135S05R2A001

Analys. garage

10,5 %

Btlle n°2

3000 ppm

Accrédité

Vérificat.

4,5 %

N2

OTO-106MREA DIAMOND

Cofrac

S11

200

2,2 m3 C 36 P6135S11R2A001

Analys. garage

10,5 %

Btlle n°2

3000 ppm

Accrédité

Vérificat.

4,5 %

N2

OTO-106MREA DIAMOND

Cofrac

M20

200

4 m3

C 36 P6135M20R2A001

Analys. garage

10,5 %

Btlle n°2

3000 ppm

Accrédité

Vérificat.

4,5 %

N2

OTO-106MREA DIAMOND

Cofrac

L50

200

10 m3

C 36 P6135L50R2A001

Analys. garage

10,5 %

Btlle n°2

Gaz lasant

confidentiel Ne laser excimère EXI-400 PROCEDE

-

M20

150

3 m3

P 12 P6480M20R5A001

F2

Kr

pour EXCITAR S200

Gaz lasant

He

confidentiel Ne laser excimère EXI-400 PROCEDE

-

L50

150

7,5 m3 P 12 P6480L50R5A001

pour EXCITAR S200

H2

3,2 %

Contrôle

CO

20 %

N2

SID-400

SAPHIR

-

L50

140

7,3 m3 E 36 P6380L50R1A001

hauts fourneaux

CO

2

21 %

5.276

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

5 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe Spécificités Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air

complé- btle (bar)

rantie

fond

Liquide mentaires

(mois)

200 ppm

Accrédité

Vérification

3000 ppm

Cofrac

N2 Analys. OTO-123MREA DIAMOND

S11

150 1,65 m3 C 36 P6533S11R5A001

5000 ppm

Bouteille

garage

15 %

n°1 bis

200 ppm

Accrédité

Vérification

3000 ppm

Cofrac

N2

Analys.

OTO-123MREA DIAMOND

M20

150

3 m3

C 36 P6533M20R5A001

5000 ppm

Bouteille

garage

15 %

n°1 bis

200 ppm

Accrédité

Vérification

5000 ppm

Cofrac

N2 Analys. OTO-124MREA DIAMOND

S05

150

750 l

C

36

P6537S05R5A001

1 %

Bouteille

garage

15 %

n°1 bis

C3H8

200 ppm

Accrédité

Vérification

CO

5000 ppm

Cofrac

N2 Analys. OTO-124MREA DIAMOND

S11

150 1,63 m3 C 36 P6537S11R5A001

O2

1 %

Bouteille

garage

CO2

15 %

n°1 bis

200 ppm

Accrédité

Vérification

5000 ppm

Cofrac

N2 Analys. OTO-124MREA DIAMOND

M20

150

3 m3

C 36 P6537M20R5A001

1 %

Bouteille

garage

15 %

n°1 bis

200 ppm

Accrédité

Vérification

5000 ppm

Cofrac

N2

Analys.

OTO-124MREA DIAMOND

L50

150

7,5 m3 C 36 P6537L50R5A001

1 %

Bouteille

garage

15 %

n°1 bis

300 ppm

Accrédité

Vérification

4000 ppm

Cofrac

N2 Analys. OTO-125MREA DIAMOND

M20

150

3 m3

C 36 P6535M20R5A001

7400 ppm

Bouteille

garage

14 %

n°1 bis

400 ppm

Accrédité

Vérification

5000 ppm

Cofrac

N2 Analys. OTO-126MREA DIAMOND

M20

150

3 m3

C 36 P6536M20R5A001

1 %

Bouteille

garage

15 %

n°1 bis

5.277

Janv. 2016

Références de nos mélanges catalogués :

6 constituants

Cst

Teneur Gaz Utilisation

Appellation Classe Spécificités Type P Qtité Raccord Ga-

Code SAP

de

Air

complé- btle (bar)

rantie

fond

Liquide mentaires

(mois)

500ppb

Test

2ppm

antipollution

NO2

5ppm

N2

TAP-500

CRYSTAL

-

M20

150

3 m3

C 12 P6980M20R5A001

de gaz

C3H8 4

00ppm

d’échappement

CO

20%

CO2

4ppm

Test

O2

5ppm

antipollution

13ppm N2

TAP-501

CRYSTAL

-

M20

150

3 m3

C 12 P6981M20R5A001

de gaz

5000ppm

d’échappement

20%

i.C4H10 1000ppm

n.C4H10 1980ppm

CO2

4910ppm CH4 Contrôle GAZNAT-GNC4 DIAMOND Accrédité SCS M20 106 2,28 m3

E

24

Sur demande

C3H8

1,523%

du Gaz Naturel

N2 2,013%

C2H6

8,064%

200ppm

120ppm

300ppm

300ppm

1000ppm

CH4 Contrôle GAZNAT-GNB DIAMOND Accrédité SCS

S11

110

1,37 m3

E

24

Sur demande

1000ppm

du Gaz Naturel

1,5%

6000ppm

12,25%

3,4%

34ppm

193ppm

202ppm

301ppm

991ppm

CH4

Contrôle

GAZNAT-GN1 DIAMOND Accrédité SCS

S11

61

726 l

E

24

Sur demande

1954ppm

du Gaz Naturel

8240ppm

2,516%

neo.C5H1 4%

2n.C6H14 8%

n.C5H12 34ppm

i.C5H12 120ppm

i.C4H10 146ppm

n.C4H10 143ppm

CO2

1494ppm CH4 Contrôle GAZNAT-GN2 DIAMOND Accrédité SCS S11 114 1,47 m3

E

24

Sur demande

C3H8

1481ppm

du Gaz Naturel

N2 2,238%

C2H6

7700ppm

4,051%

2,529%

34ppm

243ppm

500ppm

600ppm

3500ppm

CH4

Contrôle

GAZNAT-GN3 DIAMOND Accrédité SCS

S11

39

466 l

E

24

Sur demande

3600ppm

du Gaz Naturel

3080ppm

6710ppm

3,5%

11,67%

1010ppm

300ppm

1000ppm

990ppm

2990ppm

CH4 Contrôle GAZNAT-GNC6 DIAMOND Accrédité SCS

S11

43

0,53 m3

E

24

Sur demande

3020ppm

du Gaz Naturel

1,004%

1,002%

2,497%

5,006%

5.278

Janv. 2016

Mélanges sur mesure

● Vous recherchez un mélange de gaz ?

Vous ne trouvez pas le mélange de gaz recherché dans nos gammes ? Les exigences de votre application sont spécifiques ?

Air Liquide vous propose des mélanges de gaz personnalisés.

● Comment définir votre mélange de gaz sur mesure ?

• 1ère étape - Sélectionner la classe de mélange de gaz correspondant à votre application et au niveau de précision requis. Avez-vous besoin d’un mélange accrédité ou non ?

Référez-vous à la classification des mélanges de gaz et aux informations disponibles sur nos mélanges accrédités.

Indiquez l’application, votre technique d’analyse et la classe Air Liquide du mélange de gaz.

• 2ème étape - Sélectionner les composants, le gaz de fond et leurs concentrations La liste des molécules peut vous aider. Le gaz de fond est habituellement l’azote, l’hélium, l’air ou l’argon.

La concentration doit être exprimée en pourcentage molaire (%), en partie par million (ppm) ou en partie par milliard (ppb).

• 3ème étape - Estimer votre consommation pour déterminer une taille de bouteille.

• 4ème étape - Identifier vos besoins spécifiques

Ils peuvent être liés : - au raccord de la bouteille, - au délai de livraison,

- au certificat d’analyse,

- au point de livraison...

● Vous souhaitez un renseignement, une précision technique :

• pour un mélange sur mesure : prenez contact au

• pour du matériel de mise en œuvre : prenez contact au

Nos spécialistes vous répondront

● Comment commander un mélange de gaz sur mesure ?

• s’il s’agit d’une première commande suite à une offre :

- indiquez le numéro de l’offre sur votre commande

• s’il s’agit d’un réapprovisionnement avec une offre qui est toujours valide :

- indiquez le numéro de l’offre ou la référence du produit ou joignez une copie du certificat d’analyse du produit précédemment commandé.

5.279

Janv. 2016

Mélanges de gaz sur mesure

Accréditation en Europe

● L’expertise d’Air Liquide est validée par des organismes tiers :

Nos mélanges sont reconnus par quatre organismes européens d’accréditation.

France

Allemagne

Ces accréditations, conformes aux normes ISO/CEI 17025, démontrent la capacité de nos usines à fournir des mélanges de gaz d’étalonnage dans un domaine DKD-K-26401

spécifique, par rapport à des matériaux de référence primaires et des niveaux N°2-1949

d’incertitude déterminés.

Espagne

Suisse

N°135/LC 211

SCS 009/V

Les mélanges de gaz Air Liquide

avec certificat d’étalonnage établi

Pays-Bas

par un laboratoire accrédité sont

Portugal

Italie

RVA

reconnus partout en Europe, grâce

IPQ

SIT

Grèce

à des accords de reconnaissance

Espagne

ENAC

ESYD

mutuelle passés entre les organismes

Royaume-Uni

Autriche

UKAS

d’accréditation nationaux

Suède

BMWA

Allemagne

appartenant à l’EA (Coopération

SWEDAC

DKD/DAR

Européenne d’Accréditation).

Belgique

Suisse

BKO/OBE

Danemark

France

SCS

DANAK

Cofrac

● Fiabilité :

Pour obtenir la validation de leurs résultats, nos sites européens

participent à des comparaisons analytiques.

Vous pouvez, en conséquence, être assuré de la précision du mélange

de gaz fourni, quelle que soit son origine en Europe.

5.280

Janv. 2016

Mélanges de gaz sur mesure

Les mélanges étalons avec certificat sous accréditation Cofrac

Le laboratoire de production de mélange de référence de notre site français est accrédité Cofrac depuis 1994 (N°2-1949).

Nous vous proposons des Matériaux de Référence Etalonnés par pesée (MRE-P) ou par Analyse (MRE-A) ainsi que des Mélanges de Travail Accrédités.

L’accréditation des laboratoires se fait selon un périmètre bien défini, appelé portée, qui est l’énoncé formel et précis des activités pour lesquelles le laboratoire est accrédité. Cette portée est disponible sur le site internet du COFRAC.

Cette accréditation vous garantit les incertitudes annoncées pour les concentrations demandées.

Vous bénéficiez ainsi de la plus petite incertitude d’étalonnage disponible (les valeurs des concentrations indiquées sur le certificat sont les plus proches des valeurs réelles des constituants dans la bouteille) :

- MRE-P : incertitudes d’étalonnage allant de 0.03 à 0.85% relatif, selon la concentration des mélanges, la taille des emballages (S05, S11, M20 et L50) et la molécule.

- MRE-A : incertitudes d’étalonnage commençant à 0,1% relatif, selon la concentration des mélanges en toutes tailles d’emballages et selon la molécule.

- Mélanges de travail accrédités Cofrac : incertitude d’étalonnage de ± 2 %.

● Plages de concentration disponibles selon la portée de notre accréditation Cofrac : Constituants Gaz de fond Plages de concentration

Constituants

Plages de concentration

(mole/mole)

(mole/mole)

O

CO

de 50 ppm à 20%

2

Azote

de 20 ppm à 90%

CO

CO

2

Azote ou Air

de 1 ppm à 20%

2

de 1% à 20%

CO

Azote ou Air

de 1 ppm à 20%

C3H8

de 1 ppm à 5%

C

O

3H8

Azote ou Air

de 1 ppm à 5%

2

de 0,1% à 25%

SO2

Azote ou Air

de 1 ppm à 2%

• Mélanges 3, 4 et 5 constituants

NO

Azote

de 5 ppm à 10%

Il s’agit des mélanges pouvant contenir à la fois O2,

• Mélanges binaires dans l’Azote (N

CO, CO

2)

2, C3H8 dans un gaz de fond N2 avec les

Pour CO

concentrations molaires suivantes.

2, CO, C3H8, SO2 si la teneur en O2 est égale

à 20%, on parlera de mélanges dans l’air.

Plage d’accréditation en ppm

Plage d’accréditation en %

(mole/mole)

(mole/mole)

● Incertitudes d’étalonnage

1 5 10 20 50 100 1000 2000

1 2 5 10 20 60 90

pour les matériaux de

O2 MRE-A

1,2 0,86 0,76 0,67

0,67 0,67 0,67 0,66 0,37 0,22 0,12 0,1

référence

MRE-P

0,23 0,17 0,15 0,14

0,13 0,14 0,14 0,14 0,08 0,05 0,03 0,03

CO2 MRE-A 6,7 1,95 1,3 1 0,82 0,76 0,71 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

N’hésitez pas à nous contacter pour MRE-P 0,75 0,27 0,21 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

toute demande de mélanges de gaz CO MRE-A 3,6 1,2 0,9 0,75 0,66 0,63 0,6

0,6

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

en dehors de notre portée

MRE-P 0,35 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

d’accréditation Cofrac.

C3H8 MRE-A 2,70 1,1 0,9 0,8 0,74 0,71 0,72 0,7 0,7 0,7 0,7

MRE-P 0,85 0,45 0,4 0,38 0,36 0,36 0,36

0,35 0,35 0,35 0,35

En effet, votre mélange est peut-être SO2 MRE-A 1,6 1,1 1,05 1,03 1,01 1

1

1

1

1

réalisable dans un de nos centres

MRE-P 0,5 0,25 0,23 0,22 0,212 0,205 0,2

0,2

0,2 0,2

de production européens sous une NO MRE-A

1 0,91 0,85 0,82 0,81 0,8

0,8

0,8 0,8 0,8 0,8

accréditation ENAC, DKD ou SCS.

MRE-P

0,35 0,33 0,32 0,31 0,3 0,3

0,3

0,3 0,3 0,3 0,3

5.281

Janv. 2016

Traçabilité documentaire

● Un certificat conforme à la norme ISO 6141 est fourni avec chaque bouteille de mélange de gaz.

● À quoi correspond ce certificat ?

Le certificat relatif au mélange peut prendre la forme :

• d’une fiche produit :

Ce document certifie que le produit livré est conforme aux spécifications contractuelles. La qualité du produit est garantie par le respect des bonnes pratiques et du contrôle qualité lors du processus de fabrication. Ce certificat est fourni avec les mélanges ALPHAGAZ™ MIX et BLUE.

• d’un certificat de composition :

Ce document indique la composition du mélange, par la mesure gravimétrique ou l’analyse. Ces valeurs sont indiquées avec leur niveau d’incertitude. Ce certificat est fourni avec les mélanges CRYSTAL, SAPHIR et DIAMOND.

● Le certificat représente un document de traçabilité :

• Traçabilité :

Selon la norme ISO 6141:2000 (F),

Objet

Données obligatoires

Données facultatives

le certificat doit comporter un

minimum de données «obligatoires»

Traçabilité

- Identification unique

- Client

du certificat

- Référence/traçabilité

indiquées dans le tableau ci-contre.

- Identification

- Date de préparation

Il est recommandé d’inclure

du conteneur

- Date d’analyse

également les données dites

- Fournisseur

«facultatives» sur le certificat.

- Date d’autorisation

- Air Liquide se conforme aux bonnes

- Responsable

- Nombre de pages

pratiques internes définies à

l’échelon européen, ce qui certifie

Caractéristiques - Constituants spécifiés

- Désignation commerciale

que les valeurs portées sur le

du mélange

- Composition

- Composition nominale

de gaz

- Incertitude étendue

- Incertitude type

certificat sont calculées selon la

- Pression de remplissage

- Méthode de préparation

même procédure dans chaque

- Raccord d’orifice de

- Méthode d’analyse

centre de remplissage européen.

robinet

- Volume du conteneur

Cela peut être particulièrement

- Volume de remplissage

critique pour le calcul d’incertitude

Garanties

- Pression minimale

ou pour déterminer la durée de vie

d’utilisation

du produit.

- Température de

conservation/d’utilisation

- Date limite de garantie

• Traçabilité métrologique :

Sur demande, un mélange de gaz peut être associé à un mélange de

référence primaire (P.R.M.), par exemple NMi, NIST, NPL, etc.

5.282

Janv. 2016

Mélanges en phase liquide

● Informations

Dans le cas des hydrocarbures purs, la phase (liquide ou gazeuse) est déterminée par l’équilibre liquide/vapeur. L’introduction d’hydrocarbures dans un mélange peut donc modifier la phase du mélange et entraîner des limitations techniques.

Les mélanges d’étalonnage pour les hydrocarbures regroupent généralement divers composants, offrant une vaste gamme de points d’ébullition.

La modification des conditions, comme la température ou la pression, peuvent entraîner la condensation ou la vaporisation de certains composants. Dans de tels cas, la composition de chaque échantillon prélevé à partir de la bouteille pourra différer du produit initialement analysé. Outre les conditions d’utilisation, le type de conditionnement en bouteille est essentiel pour garantir la composition du mélange d’étalonnage.

● Mélanges liquides

Air Liquide a acquis un vaste savoir-faire technique en matière de préparation de mélanges d’étalonnage d’hydrocarbures et de mélanges liquides.

Le saviez-vous ?

Pour éviter que la composition du mélange ne change lorsque le niveau de la bouteille baisse, il est nécessaire de limiter les variations de pression à l’intérieur de celle-ci et de prélever un échantillon dans la phase liquide. En aval, le produit pourra alors être utilisé sous forme de jets liquides ou gazeux.

Les bouteilles contenant des mélanges d’hydrocarbures liquides sont généralement équipées des éléments suivants :

- Tube plongeur : pour permettre le prélèvement de la phase liquide dans le fond de la bouteille

- Bouteille pressurisée : un gaz inerte maintient une forte pression à l’intérieur de la bouteille.

Cela permet au mélange de se conserver à l’état liquide et évite les modifications de concentration des différents hydrocarbures dans la partie supérieure de la bouteille.

● Mélanges gazeux contenant des composants liquéfiés

Certains utilisateurs préfèrent des bouteilles contenant un mélange gazeux. Cette approche pourra limiter la concentration de certains composants et/ou la pression de la bouteille.

Veuillez nous informer des exigences de votre application et nous vous conseillerons.

5.283

Janv. 2016

Gaz chimiques

Gaz chimiques

● Les gaz chimiques

Air Liquide vous propose une large gamme de «Gaz Chimiques» généralement utilisés comme réactifs dans différents process de fabrication ou en laboratoires. Il peut s’agir des :

Méthane (CH4) - Ethane (C2H6) - Propane (C3H8) - Butane (C4H10)

Hydrocarbures

Ethylène - Butène - Butadiène…

Monoxyde d’azote (NO) - Monoxyde de carbone (CO)

Réactifs

Sulfure d’hydrogène (H2S)

Fluorocarbonés-Perfluorés

CF4 - C2F6 - C4F8 - CHF3 - NF3 - SF6

Hydrures

SiH4 - PH3 - AsH3 - B2H6 - GeH4

Corrosifs

HCl - HBr - BCl3 - Cl2 - SiCl4 - SiH2Cl2 - NH3

Toxiques / Corrosifs

HF - BF3 - SiF4 - CH3Cl - WF6

6.1

Janv. 2016

Gaz chimiques

La grande variété de molécules proposées avec des propriétés physico-chimiques très différentes nécessite la prise en compte de spécifications et caractéristiques particulières.

● Conditionnement

La plupart des produits de cette «famille» ont de faibles tensions de vapeur. Ils se trouvent donc souvent en équilibre entre phase gaz et liquide dans nos bouteilles. Les pressions de sortie sont donc parfois faibles et requièrent des équipements de mise en œuvre adaptés.

Pour une utilisation en phase liquide, nous proposons des bouteilles équipées de tube plongeur et parfois de robinets à double sortie.

● Emballages

Nos emballages sont traités spécifiquement en fonction de la nature du produit/gaz et de la pureté garantie (traitements mécaniques, chimique, séchage…). Après cette préparation les bouteilles seront dédiées à la molécule.

● Sécurité

Il est indispensable avant tout projet de s’assurer que toutes les dispositions ont été prises pour que vos équipes travaillent en toute sécurité et respectent la réglementation pour le stockage, la mise en œuvre et l’utilisation des gaz chimiques.

● Secteurs d’activités privilégiés

Ces gaz chimiques se retrouvent dans certaines applications spécifiques tels que : L’électronique

Le photovoltaïque

Les fibres optiques

et beaucoup d’autres encore (les nanomatériaux, les leds, ...)

6.2

Janv. 2016

Ammoniac N36

Gaz chimique : NH3

Applications

Données physiques

Agent alcalin

Masse molaire

17 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

0,86 kg/m3

Agent de nitruration (semi-conducteurs,

Densité relative, gaz

0,6 (air=1)

traitements thermiques)

Densité relative, liquide

0,7 (eau=1)

Solvant

N° CAS NH

7664-41-7

3

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Ammoniac Anhydre

Gaz toxique, dangereux

N° ONU

1005

pour l’environnement,

Risque majeur

inflammable, toxique par

Classe 2

ADR/RID

inhalation

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

15,4 à 33,6

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

2

8

matériaux

Incolore, odeur

Caractéristiques

ammoniacale

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 002GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01

6

700 litres

12

P0910S01R0A001

~99,96

H2O < 100 ppm poids

Bouteille

M14

6

9,6 m3

12

P0910M14R0A001

Bouteille

L84

6

60 m3

12

P0910L84R0A001

6.3

Janv. 2016

Ammoniac N50

Gaz chimique : NH3

Applications

Données physiques

Agent alcalin

Masse molaire

17 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

0,86 kg/m3

Agent de nitruration (semi-conducteurs,

Densité relative, gaz

0,6 (air=1)

traitements thermiques)

Densité relative, liquide

0,7 (eau=1)

Solvant

N° CAS NH

7664-41-7

3

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Ammoniac Anhydre

Gaz toxique, dangereux

N° ONU

1005

pour l’environnement,

Risque majeur

inflammable, toxique par

Classe 2

ADR/RID

inhalation

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

15,4 à 33,6

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

2

8

Incolore, odeur

Caractéristiques

ammoniacale

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 002GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm volume

O

Bouteille

S05

6

2,5 kg

24

P0914S05R0A001

2 + Ar < 1 ppm volume

CO < 1 ppm volume

~99,999

CO2 < 1 ppm volume

CH4 < 2 ppm volume

Bouteille

L50

6

25 kg

24

P0914L50R0A001

N2 < 4 ppm volume

6.4

Janv. 2016

Arsine N65

Gaz chimique : AsH3

Produit spécifique, devis sur demande.

Applications

Données physiques

Dopant de type n pour le silicium épitaxié

Masse molaire

78 g/mol

Réalisation de composés III - V par épitaxie, MOCVD

Masse volumique (TPS)

3,29 kg/m3

Densité relative, gaz

2,7 (air=1)

Densité relative, liquide

1,6 (eau=1)

N° CAS AsH

7784-42-1

3

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Arsine

Gaz très toxique, dangereux

N° ONU

2188

pour l’environnement,

Risque majeur

extrêmement inflammable,

Classe 2

ADR/RID

mortel par inhalation

Code de classification 2 TF

Domaine d’inflammabilité

3,9 à 77,8

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Se référer à l’ISO 11114

2

2 5.1

2

matériaux

Caractéristiques

Incolore, odeur d’ail

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 005ALFI

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

Vanne pneumatique DISS 632

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 1 ppm mole

O2 + Ar < 1 ppm mole

Cn Hm < 1 ppm mole

CH

>99,99995

4 < 1 ppm mole

Bouteille

S05

12,5

2 kg

sur demande

CO < 1 ppm mole

CO2 < 1 ppm mole

N2 < 1 ppm mole

PH3 < 1 ppm mole

6.5

Janv. 2016

Butadiène 1-3 N26

Gaz chimique : 1-3 C4H6

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

54 g/mol

Gaz de référence (pétrochimie)

Masse volumique (TPS)

2,36 kg/m3

Densité relative, gaz

1,9 (air=1)

Densité relative, liquide

0,65 (eau=1)

N° CAS 1-3 C H

106-99-0

4

6

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Butadiène, stabilise

Gaz extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1010

inflammable, toxique

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

1,4 à 16,3

(% vol dans l’air)

Code de classification 2 F

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Incolore, légèrement

2

5.1

2

Caractéristiques

aromatique

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 013GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Inhibiteur (PTBC) 100-200

ppm poids

Bouteille

S01 alu

1,1

0,45 kg

12

P0570S01R0A001

H2O < 150 ppm poids

>99,6

Acétylène < 500 ppm poids

1.2 butadiène < 40 ppm poids

Composés non volatiles <

Bouteille

M20

1,1

9,1 kg

12

P0570M20R0A001

1000 ppm poids

6.6

Janv. 2016

N-Butane G30

Gaz chimique : n-C4H10

Applications

Données physiques

Gaz de référence (combustion)

Masse molaire

58 g/mol

Masse volumique (TPS)

2,52 kg/m3

Densité relative, gaz

2,1 (air=1)

Densité relative, liquide

0,6 (eau=1)

N° CAS n-C4H10

106-97-8

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Butane

Gaz extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1011

inflammable

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

1,4 à 9,4

(% vol dans l’air)

Code de classification 2 F

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Incolore, odeur fétide

2

5.1

2

Caractéristiques

souvent rajoutée

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 014GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Gaz d’essai à

combustion conforme

Bouteille

L84

0,75

41 kg

36

P0640L84R0A001

à la norme NF EN 437

6.7

Janv. 2016

N-Butane N25

Gaz chimique : n-C4H10

Applications

Données physiques

Gaz propulseur pour aérosols

Masse molaire

58 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

2,52 kg/m3

Gaz de flamme (AAS)

Densité relative, gaz

2,1 (air=1)

Gaz de référence (combustion)

Densité relative, liquide

0,6 (eau=1)

N° CAS n-C4H10

106-97-8

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Butane

Gaz extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1011

inflammable

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

1,4 à 9,4

(% vol dans l’air)

Code de classification 2 F

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Incolore, odeur fétide

2

5.1

2

Caractéristiques

souvent rajoutée

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 014GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 50 ppm mole

O

Bouteille

S05 alu

0,75

2,5 kg

36

P0642S05R0A001

2 < 200 ppm mole

CO2 < 50 ppm mole

N

>99,5

2 < 800 ppm mole

Bouteille

M20

0,75

9,5 kg

36

P0642M20R0A001

H2 < 100 ppm mole

iC4H10 < 3000 ppm mole

Autres CnHm que iC4H10

Bouteille

L84

0,75

40 kg

36

P0642L84R0A001

< 800 ppm mole

6.8

Janv. 2016

N-Butane N35

Gaz chimique : n-C4H10

Applications

Données physiques

Gaz propulseur pour aérosols

Masse molaire

58 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

2,52 kg/m3

Gaz de flamme (AAS)

Densité relative, gaz

2,1 (air=1)

Gaz de référence (combustion)

Densité relative, liquide

0,6 (eau=1)

N° CAS n-C4H10

106-97-8

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Butane

Gaz extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1011

inflammable

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

1,4 à 9,4

(% vol dans l’air)

Code de classification 2 F

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Incolore, odeur fétide

2

5.1

2

Caractéristiques

souvent rajoutée

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 014GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 10 ppm mole

Bouteille

S01 alu

0,75

0,47 kg

36

P0645S01R0A001

O

>99,95

2 < 10 ppm mole

CnHm < 400 ppm mole

S < 1 ppm mole

Bouteille

M20

0,75

9,5 kg

36

P0645M20R0A001

6.9

Janv. 2016

1-Butène N20

Gaz chimique : 1-C4H8

Applications

Données physiques

Produit standard (pétrochimie)

Masse molaire

56 g/mol

Masse volumique (TPS)

2,38 kg/m3

Densité relative, gaz

2 (air=1)

Densité relative, liquide

0,63 (eau=1)

N° CAS 1-C4H8

106-98-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Butylène

Gaz extrêmement

N° ONU

1012

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,2 à 10,6

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Incolore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 017GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01 alu

1,2

0,47 kg

36

P0580S01R0A001

(Air + CO2 + CnHm

>99

+ H2O) < 1% mole

Bouteille

M20

1,2

9,4 kg

36

P0580M20R0A001

S < 1 ppm mole

Bouteille

L84

1,2

43 kg

36

P0580L84R0A001

6.10

Janv. 2016

Chlore N25

Gaz chimique : Cl2

Applications

Données physiques

Agent de blanchiment

Masse molaire

71 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

3,04 kg/m3

Traitement de l’eau

Densité relative, gaz

2,5 (air=1)

Densité relative, liquide

1,6 (eau=1)

N° CAS Cl2

7782-50-5

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Chlore

Toxique par inhalation,

N° ONU

1017

dangereux pour

Risque majeur

l’environnement, irritant

Classe 2

ADR/RID

pour les yeux, le système

Code de classification 2 TOC

respiratoire et la peau

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

2

2

5.1

2

Compatibilité avec les

8

Corrosif

matériaux

Gaz verdâtre, odeur

Caractéristiques

piquante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 022GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01

4,9

1 kg

12

P0740S01R0A001

H

>99,5

2O < 40 ppm poids

Bouteille

M20

4,9

24 kg

12

P0740M20R0A001

NCl3 < 20 ppm poids

Bouteille

L50

4,9

49 kg

12

P0740L50R0A001

6.11

Janv. 2016

Chlore N48

Gaz chimique : Cl2

Applications

Données physiques

Agent de blanchiment

Masse molaire

71 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

3,04 kg/m3

Gravure plasma (fabrication des semi-conducteurs)

Densité relative, gaz

2,5 (air=1)

Densité relative, liquide

1,6 (eau=1)

N° CAS Cl2

7782-50-5

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Chlore

Toxique par inhalation,

N° ONU

1017

comburant, dangereux pour

Risque majeur

l’environnement, irritant

Classe 2

ADR/RID

pour les yeux, le système

Code de classification 2 TOC

respiratoire et la peau

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

2

2

5.1

2 8

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Gaz verdâtre, odeur

Caractéristiques

piquante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 022GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm mole

O2 + Ar < 2 ppm mole

>99,998

CO2 < 10 ppm mole

Bouteille

S05

4,9

6 kg

24

P0744S05R0A001

N2 < 10 ppm mole

CH4 < 1 ppm mole

6.12

Janv. 2016

Chlorométhane N30

Gaz chimique : CH3Cl

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

50,5 g/mol

Masse volumique (TPS)

2,134 kg/m3

Densité relative, gaz

1,8 (air=1)

Densité relative, liquide

1 (eau=1)

N° CAS CH3Cl

74-87-3

Informations de transport

Propriétés

Chlorure de méthyle (gaz

Extrêmement

Désignation officielle réfrigérant R 40)

Risque majeur

inflammable, nocif par

N° ONU

1063

inhalation

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

7,6 à 19

(% vol dans l’air)

Code de classification 2 F

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Incolore, odeur

Caractéristiques

2

5.1

2

éthérée

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 029GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Bouteille L50 équipée d’un tube plongeur

et robinet double sortie (gaz/liquide)

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 50 ppm poids

Bouteille

S05 alu

3,2

3,9 kg

12

P0660S05R0A001

Diméthyléther < 20 ppm poids

>99,9

C2H5Cl < 50 ppm poids

Bouteille

L50 TP

3,2

39 kg

12

P0660L50R0A001

Acidité en HCl < 10 ppm poids

6.13

Janv. 2016

Chlorure d’Hydrogène N28 Gaz chimique : HCl

Applications

Données physiques

Agent acide

Masse molaire

36,5 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,56 kg/m3

Lasers excimères

Densité relative, gaz

1,3 (air=1)

Gravure plasma (fabrication des semi-conducteurs)

Densité relative, liquide

1,2 (eau=1)

N° CAS HCl

7647-01-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Chlorure d’Hydrogène Anhydre

Toxique par inhalation

N° ONU

1050

et très corrosif pour les

Risque majeur

yeux, le système

Classe 2

ADR/RID

respiratoire et la peau

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

2

8

matériaux

Caractéristiques

Incolore, odeur suffocante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 069GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H

Bouteille

S05

37

2 kg

12

P0820S05R0A001

2O ~ 10 ppm poids

~99,8

Cl2 + Br2 < 20 ppm poids

Solvants < 150 ppm poids

Bouteille

L50

37

28 kg

12

P0820L50R0A001

6.14

Janv. 2016

Chlorure d’Hydrogène N47

Gaz chimique : HCl

Applications

Données physiques

Agent acide

Masse molaire

36,5 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,56 kg/m3

Lasers excimères

Densité relative, gaz

1,3 (air=1)

Gravure plasma (fabrication des semi-conducteurs)

Densité relative, liquide

1,2 (eau=1)

N° CAS HCl

7647-01-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Chlorure d’Hydrogène Anhydre

Toxique par inhalation

N° ONU

1050

et très corrosif pour les

Risque majeur

yeux, le système

Classe 2

ADR/RID

respiratoire et la peau

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

2

8

matériaux

Caractéristiques

Incolore, odeur suffocante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 069GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm mole

O2 + Ar < 2 ppm mole

>99,997

CO2 < 5 ppm mole

Bouteille

L50

37

36 kg

12

P0822L50R0A001

CH4 < 1 ppm mole

N2 < 10 ppm mole

6.15

Janv. 2016

Chlorure d’Hydrogène N50 Gaz chimique : HCl

Applications

Données physiques

Agent acide

Masse molaire

36,5 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,56 kg/m3

Lasers excimères

Densité relative, gaz

1,3 (air=1)

Gravure plasma (fabrication des semi-conducteurs)

Densité relative, liquide

1,2 (eau=1)

N° CAS HCl

7647-01-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Chlorure d’Hydrogène Anhydre

Toxique par inhalation

N° ONU

1050

et très corrosif pour les

Risque majeur

yeux, le système

Classe 2

ADR/RID

respiratoire et la peau

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

2

8

matériaux

Caractéristiques

Incolore, odeur suffocante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 069GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm mole

O

Bouteille

S05

37

2 kg

24

P0825S05R0A001

2 + Ar < 1 ppm mole

CO < 1 ppm mole

>99,999

CO2 < 2 ppm mole

CH4 < 1 ppm mole

Bouteille

L50

37

30 kg

24

P0825L50R0A001

N2 < 3 ppm mole

6.16

Janv. 2016

Deutérium N30

Gaz chimique : D2

Applications

Données physiques

Fabrication d’écrans plats et de panneaux solaires

Masse molaire

4 g/mol

Physique des hautes énergies

Masse volumique (TPS)

0,168 kg/m3

Traceur pour étude des réactions chimiques

Densité relative, gaz

0,14 (air=1)

Densité relative, liquide

0,16 (eau=1)

N° CAS D2

7782-39-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Deutérium comprimé

Extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1957

inflammable

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

6,7 à 79,6%

(% vol dans l’air)

Code de classification 1 F

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, sans odeur

2

5.1

2

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 039GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01 alu

100

95 litres

36

P0780S01R1A001

D2O ~ 10 ppm mole

>99,9

O2 ~ 10 ppm mole

Bouteille

S05 alu

105

500 litres

36

P0780S05R1A001

N2 ~ 25 ppm mole

Bouteille

M20

105

2000 litres

36

P0780M20R1A001

6.17

Janv. 2016

Dichlorosilane N30

Gaz chimique : SiH2Cl2

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

101 g/mol

Dépôts chimiques (fabrication de semi-conducteurs)

Masse volumique (TPS)

4,27 kg/m3

Densité relative, gaz

3,5 (air=1)

Densité relative, liquide

1,3 (eau=1)

N° CAS SiH2Cl2

4109-96-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Dichlorosilane

Extrêmement

N° ONU

2189

Risque majeur

inflammable, toxique

et corrosif

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 TFC

2,5 à 80

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

2

2 5.1

2

8

Incolore qui produit des

fumées blanches dans

Caractéristiques

l’air humide. Odeur

piquante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 043GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

CO < 1 ppm mole

CO2 < 5 ppm mole

C

>99,9

nHm < 3 ppm mole

Bouteille

S05

0,3

4,5 kg

24

P0970S05R0A001

Chlorosilanes < 1000 ppm mole

N2 < 8 ppm mole

O2+Ar < 2 ppm mole

6.18

Janv. 2016

Diméthyléther N30

Gaz chimique : (CH3)2O

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

46 g/mol

Réfigérant

Masse volumique (TPS)

1,93 kg/m3

Solvant

Densité relative, gaz

1,6 (air=1)

Densité relative, liquide

0,73 (eau=1)

N° CAS (CH3)2O

115-10-6

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Ether Méthylique

Extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1033

inflammable

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

2,7 à 32

(% vol dans l’air)

Code de classification 2 F

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, odeur éthérée

2

5.1

2

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 048GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Méthanol < 10 ppm

H

>99,9

2O < 100 ppm poids

Bouteille

S01 alu

3,2

560 g

12

P0690S01R0A001

Résidus d’évaporation <

10 ppm poids

6.19

Janv. 2016

Dioxyde d’azote N20

Gaz chimique : NO2

Applications

Données physiques

Agent de blanchiment

Masse molaire

46 g/mol

Agent catalyseur

Masse volumique (TPS)

1,59 kg/m3

Synthèses chimiques

Densité relative, gaz

2,8 (air=1)

Agent de nitruration

Agent oxydant

Densité relative, liquide

1,4 (eau=1)

Agent propulseur pour moteurs de fusées

N° CAS NO2

10102-44-0

Informations de transport

Propriétés

Tétroxyde de diazote

Très toxique, corrosif,

Désignation officielle

Risque majeur

(dioxyde d’azote)

mortel par inhalation

N° ONU

1067

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

Classe 2

(% vol dans l’air)

ADR/RID

Code de classification 2 TOC

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Gaz brunâtre, odeur

piquante mais

2

2

5.1

2

Caractéristiques

8

difficilement détectable

à faible concentration

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 090GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Bouteille M20 équipée d’un tube plongeur

et d’un robinet double sortie (gaz/liquide)

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression (bar) à

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage

15°C

(mois)

Bouteille

S01

0,75

520 litres

12

P0930S01R0A001

H

>99

2O < 3000

Bouteille

S05

0,75

6 kg

12

P0930S05R0A001

ppm poids

Bouteille

M20 TP 10 (N2 pressurisé)

24 kg

12

P0930M20T0A001

6.20

Janv. 2016

Dioxyde de soufre N30

Gaz chimique : SO2

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

64 g/mol

Pesticide et désinfectant

Masse volumique (TPS)

2,77 kg/m3

Densité relative, gaz

2,3 (air=1)

Densité relative, liquide

1,5 (eau=1)

N° CAS SO2

7446-09-5

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Dioxyde de soufre

Toxique par inhalation,

N° ONU

1079

très corrosif, provoque

Risque majeur

des brûlures de la peau

Classe 2

ADR/RID

et des lésions oculaires

Code de classification 2 TC

graves

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

2

8

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

piquante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 113GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01 alu

1,7

1 kg

12

P0976S01R0A001

H2O < 50 ppm poids

Bouteille

S05 alu

1,7

6 kg

12

P0976S05R0A001

>99,9

Acidité (en H2SO4)

< 100 ppm poids

Bouteille

M20

1,7

24 kg

12

P0976M20R0A001

Bouteille

L50

1,7

60 kg

12

P0976L50R0A001

6.21

Janv. 2016

Ethane N35

Gaz chimique : C2H6

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

30 g/mol

Réfigérant (R170)

Masse volumique (TPS)

1,282 kg/m3

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

0,54 (eau=1)

N° CAS C2H6

74-84-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Ethane

Extrêmement

N° ONU

1035

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

2,4 à 14,3

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Gaz incolore, sans odeur.

Caractéristiques

Produit d’odeur fétide

souvent ajouté

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 051AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

O2 < 10 ppm mole

Bouteille

M20

33

5 kg

36

P0502M20R0A001

CO2 < 5 ppm mole

C

>99,95

nHm (n>2) < 25 ppm mole

H2 < 40 ppm mole

N2 < 40 ppm mole

CH

Bouteille

L50

33

14 kg

36

P0502L50R0A001

4 < 25 ppm mole

C2H4 < 350 ppm mole

6.22

Janv. 2016

Ethane N45

Gaz chimique : C2H6

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

30 g/mol

Réfigérant (R170)

Masse volumique (TPS)

1,282 kg/m3

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

0,54 (eau=1)

N° CAS C2H6

74-84-0

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Ethane

Extrêmement

Risque majeur

inflammable, peut causer

N° ONU

1035

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

2,4 à 14,3

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Gaz incolore, sans odeur.

Caractéristiques

Produit d’odeur fétide

souvent ajouté

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 051AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 3 ppm mole

O2 < 3 ppm mole

Bouteille

S05 alu

33

1,3 kg

36

P0505S05R0A001

CO2 < 1 ppm mole

C

>99,995

nHm (n>2) < 15 ppm mole

H2 < 5 ppm mole

N2 < 15 ppm mole

CH

Bouteille

L50

33

14 kg

36

P0505L50R0A001

4 < 3 ppm mole

C2H4 < 5 ppm mole

6.23

Janv. 2016

Ethylène N25

Gaz chimique : C2H4

Applications

Données physiques

Accélérateur de croissance des cellules

Masse molaire

28 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,19 kg/m3

Analyses d’ozone (chimiluminescence)

Densité relative, gaz

0,975 (air=1)

Densité relative, liquide

0,57 (eau=1)

N° CAS C2H4

74-85-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Ethylène

Extrêmement

inflammable, l’inhalation

N° ONU

1962

Risque majeur

de vapeurs peut provoquer

Classe 2

somnolences et vertiges

ADR/RID

Code de classification 2 F

Domaine d’inflammabilité

2,4 à 32,6

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

2

5.1

2

matériaux

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

douceâtre

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 055AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 50 ppm mole

O

Bouteille

M20

70

6,4 kg

36

P0490M20R0A001

2 < 300 ppm mole

CO2 < 30 ppm mole

>99,5

CnHm < 1000 ppm mole

Bouteille

L50

70

15,8 kg

36

P0490L50R0A001

H2 < 50 ppm mole

N2 < 1500 ppm mole

Cadre

V09

70

126 m3

36

P0490V09R0A001

S < 2 ppm mole

6.24

Janv. 2016

Ethylène N35

Gaz chimique : C2H4

Applications

Données physiques

Accélérateur de croissance des cellules

Masse molaire

28 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,19 kg/m3

Analyses d’ozone (chimiluminescence)

Densité relative, gaz

0,975 (air=1)

Densité relative, liquide

0,57 (eau=1)

N° CAS C2H4

74-85-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Ethylène

Extrêmement

inflammable, l’inhalation

N° ONU

1962

Risque majeur

de vapeurs peut provoquer

Classe 2

somnolences et vertiges

ADR/RID

Code de classification 2 F

Domaine d’inflammabilité

2,4 à 32,6

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

2

Non corrosif

5.1

2

matériaux

Gaz incolore, légère

Caractéristiques

odeur douceâtre

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 055AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

O2 < 10 ppm mole

Bouteille

S05

70

1,4 kg

36

P0492S05R0A001

CO2 < 5 ppm mole

>99,95

CnHm < 430 ppm mole

H2 < 10 ppm mole

N

Bouteille

L50

70

15,8 kg

36

P0492L50R0A001

2 < 40 ppm mole

S < 2 ppm mole

6.25

Janv. 2016

Fluorure d’hydrogène N35

Gaz chimique : HF

Applications

Données physiques

Agent catalyseur

Masse molaire

20 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

0,80 kg/m3

Décapant de composants électroniques

Densité relative, gaz

0,7 (air=1)

Densité relative, liquide

0,97 (eau=1)

N° CAS HF

7664-39-3

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Fluorure d’hydrogène anhydre

Mortel par inhalation,

très corrosif pour les

N° ONU

1052

Risque majeur

yeux, le système

Classe 8

respiratoire et la peau

ADR/RID

Code de classification CT 1l

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

2

8

matériaux

Gaz incolore, odeur

piquante, produit des

Caractéristiques

fumées blanches dans

l’air humide

Identification des dangers

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 070GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

avec robinet pneumatique

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 100 ppm poids

SO

>99,95

2 < 10 ppm poids

Bouteille

L50

0,9

39,5 kg

6

P0840L50Z0A001

H2SO2 < 300 ppm poids

H2SiF6 < 20 ppm poids

6.26

Janv. 2016

Hexafluoroéthane N50

Gaz chimique : C2F6

Gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto

Applications

Données physiques

Diélectrique (réglementé)

Masse molaire

138 g/mol

Gravure plasma (fabrication de semi-conducteurs)

Masse volumique (TPS)

5,84 kg/m3

Densité relative, gaz

4,8 (air=1)

Densité relative, liquide

1,23 (eau=1)

N° CAS C2F6

76-16-4

Potentiel de Réchauffement 12 200

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Hexafluoroéthane

Gaz sous pression,

Désignation officielle

Risque majeur

(gaz réfrigérant R 116)

gaz liquéfié

N° ONU

2193

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Code de classification 2 A

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Gaz incolore,

Caractéristiques

non détectable à l’odeur

2

5.1

2

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 064GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

O2 + Ar < 13 ppm mole

N2 < 10 ppm mole

Bouteille

S05

26

5 kg

36

P0462S05R0A001

CO < 1 ppm mole

CO

>99,999

2 < 1 ppm mole

H2O < 3 ppm mole

Autres impuretés

organiques < 0,5 ppm mole

Bouteille

L50

26

52 kg

36

P0462L50R0A001

Acidité < 0,1 ppm poids

6.27

Janv. 2016

Hexafluorure de soufre N30 Gaz chimique : SF6

Gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto

(soumis à déclaration et habilitation du personnel

nécessaire)

Applications

Données physiques

Produit isolant utilisé comme diélectrique

Masse molaire

146 g/mol

dans les transformateurs électriques (réglementé

Masse volumique (TPS)

6,27 kg/m3

UE n° 517/2014)

Densité relative, gaz

5 (air=1)

Densité relative, liquide

1,4 (eau=1)

N° CAS SF6

2551-62-4

Informations de transport

Potentiel de Réchauffement 22 800

Global (PRG) (CO2=1)

Propriétés

Désignation officielle Hexafluorure de soufre

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1080

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 2 A

Non corrosif

matériaux

Gaz incolore,

Caractéristiques

non détectable à l’odeur

2

5.1

2

2

Identification des dangers

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 110GIS

Accès : http://securite.airliquide.fr

Equipement bouteilles

Raccord du robinet :

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 15 ppm poids

160

O

Bouteille

S01 alu

17,5

60

P0960S01R0A001

2 + N2 < 500 ppm poids

litres

CF4 < 500 ppm poids

Huiles < 10 ppm poids

>99,9

Fluorure hydrolysable (HF)

Bouteille

M20

17,5

25 kg

60

P0960M20R0A001

< 1 ppm poids

Acidité (HF) < 0,3 ppm poids

Conforme aux specs IEC

Bouteille

L50

17,5

50 kg

60

P0960L50R0A001

standard 60376

6.28

Janv. 2016

Hexafluorure de soufre N37 Gaz chimique : SF6

Gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto

(soumis à déclaration et habilitation du personnel

nécessaire)

Applications

Données physiques

Gravure plasma (fabrication des semi-conducteurs)

Masse molaire

146 g/mol

Gravure de silicium métallique (spécialement pour le

Masse volumique (TPS)

6,27 kg/m3

tungstène) les nitrures et oxydes

Densité relative, gaz

5 (air=1)

Produit isolant utilisé comme diélectrique dans les

Densité relative, liquide

1,4 (eau=1)

transformateurs électriques

N° CAS SF

(réglementé UE n° 517/2014)

6

2551-62-4

Potentiel de Réchauffement 22 800

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hexafluorure de soufre

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1080

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 2 A

Non corrosif

matériaux

Gaz incolore,

Caractéristiques

non détectable à l’odeur

2

2

5.1

2

Identification des dangers

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 110GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 1,4 ppm poids

O

Bouteille

S05 alu

17,5

5 kg

60

P1403S05R0A001

2 + N2 < 0,01% poids

CF4 < 0,02% poids

Huiles minérales < 1 ppm poids

25,7

>99,97

Fluorure hydrolysable (HF)

Bouteille

M20

17,5

60

P1403M20R0A001

kg

< 1 ppm poids

Acidité (HF) < 0,1 ppm poids

Conforme aux specs IEC

Bouteille

L50

17,5

50 kg

60

P1403L50R0A001

standard 60376

6.29

Janv. 2016

Hexafluorure de soufre N50 Gaz chimique : SF6

Gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto

(soumis à déclaration)

Applications

Données physiques

Gravure plasma (fabrication des semi-conducteurs)

Masse molaire

146 g/mol

Gravure de silicium métallique (spécialement pour le

Masse volumique (TPS)

6,27 kg/m3

tungstène) les nitrures et oxydes

Densité relative, gaz

5 (air=1)

(réglementé UE n° 517/2014)

Densité relative, liquide

1,4 (eau=1)

N° CAS SF6

2551-62-4

Potentiel de Réchauffement 22 800

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Hexafluorure de soufre

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1080

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 2 A

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

2

2

Identification des dangers

5.1

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 110GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

O2 + Ar < 1 ppm mole

N2 < 3 ppm mole

Bouteille

S05

17,5

5 kg

36

P0964S05R0A001

CF4 < 1 ppm mole

CO < 0,5 ppm mole

>99,999

H20 < 3 ppm mole

CO2 < 0,5 ppm mole

THC as CH

Bouteille

L50

17,5

52 kg

36

P0964L50R0A001

4 < 1 ppm mole

Acidity as HF < 0,5 ppm mole

6.30

Janv. 2016

Isobutane N35

Gaz chimique : iC4H10

Applications

Données physiques

Gaz propulseur pour aérosols

Masse molaire

58 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

2,51 kg/m3

Réfigérant (R600a)

Densité relative, gaz

2 (air=1)

Densité relative, liquide

0,59 (eau=1)

N° CAS iC4H10

75-28-5

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Isobutane

Extrêmement

Risque majeur

inflammable, peut causer

N° ONU

1969

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,5 - 9,4

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Gaz incolore, odeur fétide

Caractéristiques

souvent ajouté

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 075GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

O2 < 10 ppm mole

C

>99,95

nHm < 400 ppm mole

Bouteille

S01 alu

1,6

0,42 kg

36

P0632S01R0A001

CO2 < 5 ppm mole

N2 < 40 ppm mole

H2 < 40 ppm mole

6.31

Janv. 2016

Isobutène N25

Gaz chimique : iC4H8

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

56 g/mol

Masse volumique (TPS)

2,45 kg/m3

Densité relative, gaz

2 (air=1)

Densité relative, liquide

0,63 (eau=1)

N° CAS iC4H8

115-11-7

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Isobutylène

Extrêmement

Risque majeur

inflammable, peut causer

N° ONU

1055

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,6 - 10

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 076GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

(Air + CO2 + CnHm + H2O)

< 5000 ppm poids en

>99,5

phase liquide

Bouteille

L84

1,2

42,5 kg

36

P0620L84R0A001

S < 1 ppm poids en

phase liquide

6.32

Janv. 2016

Méthane G20

Gaz chimique : CH4

Applications

Données physiques

Gaz de référence (combustion)

Masse molaire

16 g/mol

Masse volumique (TPS)

0,68 kg/m3

Densité relative, gaz

0,6 (air=1)

Densité relative, liquide

0,42 (eau=1)

N° CAS CH4

74-82-8

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Méthane comprimé

Extrêmement

N° ONU

1971

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 1 F

4,4 à 17

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 078AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

M20

180

4,5 m3

36

P0710M20R8A001

Bouteille

L50

180

11,4 m3

36

P0710L50R8A001

Gaz d’essai de combustion

conforme à la norme NF EN 437

Cadre

V09

180

103 m3

36

P0710V09R8A001

Cadre

GC (V18)

180

206 m3

36

P0710V18R8A001

6.33

Janv. 2016

Méthane N35

Gaz chimique : CH4

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

16 g/mol

Détection de radiations

Masse volumique (TPS)

0,68 kg/m3

Gaz de flamme

Densité relative, gaz

0,6 (air=1)

Gaz de référence (combustion)

Gaz de piégeage (Geiger)

Densité relative, liquide

0,42 (eau=1)

Atmosphères réductrices

N° CAS CH4

74-82-8

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Méthane comprimé

Extrêmement

N° ONU

1971

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 1 F

4,4 à 17

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 078AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

Bouteille

M20

175

4,4 m3

36

P0712M20R7A001

O2 < 10 ppm mole

C2H6 > 200 ppm mole

C

>99,95

nHm autres que

C

Bouteille

L50

175

11 m3

36

P0712L50R7A001

2H6 < 50 ppm mole

CO2 < 10 ppm mole

N2 < 200 ppm mole

Cadre

V09

175

99 m3

36

P0712V09R7A001

H2 < 20 ppm mole

6.34

Janv. 2016

Méthane N45

Gaz chimique : CH4

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

16 g/mol

Détection de radiations

Masse volumique (TPS)

0,68 kg/m3

Gaz de flamme

Densité relative, gaz

0,6 (air=1)

Gaz de référence (combustion)

Gaz de piégeage (Geiger)

Densité relative, liquide

0,42 (eau=1)

Atmosphères réductrices

N° CAS CH4

74-82-8

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Méthane comprimé

Extrêmement

N° ONU

1971

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 1 F

4,4 à 17

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 078AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

Bouteille

S05 alu

130

800 litres

36

P0714S05R1A001

O2 < 5 ppm mole

C2H6 < 15 ppm mole

C

>99,995

nHm autres que

C

Bouteille

M20

175

4,4 m3

36

P0714M20R1A001

2H6 < 5 ppm mole

CO2 < 1 ppm mole

N2 < 15 ppm mole

Bouteille

L50

175

11 m3

36

P0714L50R1A001

H2 < 1 ppm mole

6.35

Janv. 2016

Méthane N55

Gaz chimique : CH4

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

16 g/mol

Détection de radiations

Masse volumique (TPS)

0,68 kg/m3

Gaz de flamme

Densité relative, gaz

0,6 (air=1)

Gaz de référence (combustion)

Gaz de piégeage (Geiger)

Densité relative, liquide

0,42 (eau=1)

Atmosphères réductrices

N° CAS CH4

74-82-8

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Méthane comprimé

Extrêmement

N° ONU

1971

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 1 F

4,4 à 17

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 078AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm mole

Bouteille

S01 alu

130

160 litres

36

P0716S01R1A001

O2 < 0,5 ppm mole

C2H6 < 0,1 ppm mole

C

>99,9995

nHm autres que

C

Bouteille

S05 alu

130

0,8 m3

36

P0716S05R1A001

2H6 < 0,05 ppm mole

CO2 < 0,1 ppm mole

N2 < 2 ppm mole

Bouteille

L50

175

11 m3

36

P0716L50R1A001

H2 < 0,1 ppm mole

6.36

Janv. 2016

Monoxyde d’azote N20

Gaz chimique : NO

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

30 g/mol

Dépôts d’oxynitrure de silicium

Masse volumique (TPS)

1,27 kg/m3

(fabrication de semi-conducteurs)

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,3 (eau=1)

N° CAS NO

10102-43-9

Informations de transport

Propriétés

Monoxyde d’azote

Mortel par inhalation,

Désignation officielle (oxyde nitrique) comprimé

comburant, corrosif pour

Risque majeur

les yeux, le système

N° ONU

1660

respiratoire et la peau

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 1 TOC

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

2

2

5.1

2 8

Gaz brunâtre,

Caractéristiques

difficilement détectable

à faible concentration

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 088GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR G – IS 26 x 1,50 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01 alu

33

30 litres

6

P0920S01R0A001

(N

Bouteille

M20

33

0,7 m3

6

P0920M20R0A001

>99

2 + autres oxydes

d’azote) < 1 % mole

Bouteille

L50

33

1,7 m3

6

P0920L50R0A001

Bouteille

V09

33

15,32 m3

6

P0920V09R0A001

6.37

Janv. 2016

Monoxyde d’azote N30

Gaz chimique : NO

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

30 g/mol

Dépôts d’oxynitrure de silicium

Masse volumique (TPS)

1,27 kg/m3

(fabrication de semi-conducteurs)

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

1,3 (eau=1)

N° CAS NO

10102-43-9

Informations de transport

Propriétés

Monoxyde d’azote

Mortel par inhalation,

Désignation officielle (oxyde nitrique) comprimé

comburant, provoque des

Risque majeur

brûlures de la peau et des

N° ONU

1660

lésions oculaires graves

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 1 TOC

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

2

2

5.1

2 8

Gaz brunâtre,

Caractéristiques

difficilement détectable

à faible concentration

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 088GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR G – IS 26 x 1,50 - à droite femelle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 20 ppm mole

Bouteille

S01 alu

20

20 litres

6

P0922S01R0A001

N2 < 500 ppm mole

>99,9

N2O < 200 ppm mole

CO2 < 100 ppm mole

NO

Bouteille

L50

20

1 m3

6

P0922L50R0A001

2 < 200 ppm mole

6.38

Janv. 2016

Monoxyde de carbone N20 Gaz chimique : CO

Applications

Données physiques

Régénération des catalyseurs

Masse molaire

28 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,184 kg/m3

Atmosphères réductrices

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

0,79 (eau=1)

N° CAS CO

630-08-0

Informations de transport

Propriétés

Monoxyde de carbone

Toxique par inhalation,

Désignation officielle comprimé

Risque majeur

gaz extrêmement

N° ONU

1016

inflammable

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

10,9 à 76

(% vol dans l’air)

Code de classification 1 TF

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

2

2 5.1

2

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 019GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement

l’emballage

(bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

M20 alu

200

4 m3

36

P0750M20R2A001

N

>99

2 ~ 0,4% mole

Bouteille

L50 alu

200

10 m3

36

P0750L50R2A001

H2 ~ 0,5% mole

Cadre

V08 alu

200

78 m3

36

P0750V08R2A001

6.39

Janv. 2016

Monoxyde de carbone N47 Gaz chimique : CO

Applications

Données physiques

Régénération des catalyseurs

Masse molaire

28 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,184 kg/m3

Atmosphères réductrices

Densité relative, gaz

1 (air=1)

Densité relative, liquide

0,79 (eau=1)

N° CAS CO

630-08-0

Informations de transport

Propriétés

Monoxyde de carbone

Toxique par inhalation,

Désignation officielle comprimé

Risque majeur

gaz extrêmement

N° ONU

1016

inflammable

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

10,9 à 76

(% vol dans l’air)

Code de classification 1 TF

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Gaz incolore, sans odeur

2

2 5.1

2

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 019GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 3 ppm mole

Bouteille

S01 alu

150

150 litres

36

P0755S01R5A001

O2 < 5 ppm mole

CnHm < 2 ppm mole

>99,997

CO2 < 1 ppm mole

Bouteille

M20 alu

200

4 m3

36

P0755M20R2A001

N2 < 10 ppm mole

H2 < 1 ppm mole

Ar < 7 ppm mole

Bouteille

L50 alu

200

10 m3

36

P0755L50R2A001

6.40

Janv. 2016

Octofluorocyclobutane N40 Gaz chimique : C4F8

Gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto

Applications

Données physiques

Diélectrique (réglementé)

Masse molaire

200 g/mol

Gravure plasma (fabrication de semi-conducteurs)

Masse volumique (TPS)

8,82 kg/m3

Densité relative, gaz

6,9 (air=1)

Densité relative, liquide

1,6 (eau=1)

N° CAS C4F8

115-25-3

Potentiel de Réchauffement 10 300

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Octafluorocyclobutane

Gaz sous pression, peut

Désignation officielle

Risque majeur

(gaz réfrigérant RC 318)

causer l’asphyxie

N° ONU

1976

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 2 A

Non corrosif

matériaux

Gaz incolore, légère

Caractéristiques

odeur d’éther

2

5.1

2

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 095GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 8 ppm volume

O

Bouteille

S05

1,3

5 kg

36

P0550S05R0A001

2 + Ar < 20 ppm volume

Acidité < 0,1 ppm volume

>99,99

CO < 0,5 ppm volume

CO2 < 5 ppm volume

Bouteille

L50

1,3

25 kg

36

P0550L50R0A001

N2 < 40 ppm volume

6.41

Janv. 2016

Phosphine N50

Gaz chimique : PH3

Applications

Données physiques

Pesticide

Masse molaire

34 g/mol

Dopant de type n pour les produits à base de silicium

Masse volumique (TPS)

1,45 kg/m3

épitaxié

Densité relative, gaz

1,2 (air=1)

Production de verres boro-phospho-silicatés (BPS)

Densité relative, liquide

0,74 (eau=1)

par PECVD

N° CAS PH

7803-51-2

Réalisation de composés III - V par épitaxie, MOCVD

3

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Phosphine

Mortel par inhalation,

N° ONU

2199

extrêmement inflammable,

Risque majeur

provoque des brûlures

Classe 2

ADR/RID

de la peau et des lésions

Code de classification 2 TF

occulaires graves

Domaine d’inflammabilité

1,6 à 100 Pyrophorique

(% vol dans l’air)

2

2 5.1

2

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Incolore, odeur de poisson

Caractéristiques

pourri. Difficilement détec-

table à faible concentration

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé : N° 100GIS

Accès : http://securite.airliquide.fr

Equipement bouteilles

Raccord du robinet :

Vanne pneumatique DISS 632

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 1,5 ppm mole

O2 + Ar < 1 ppm mole

CH4 < 1 ppm mole

>99,999

CO < 1 ppm mole

Bouteille

S05 alu

31

1,2 kg

24

Sur demande

CO2 < 1 ppm mole

N2 < 2 ppm mole

AsH3 < 1 ppm mole

6.42

Janv. 2016

Propane G31

Gaz chimique : C3H8

Applications

Données physiques

Gaz d’essai de combustion conforme à la norme

Masse molaire

44 g/mol

NF EN 437

Masse volumique (TPS)

1,91 kg/m3

Densité relative, gaz

1,5 (air=1)

Densité relative, liquide

0,58 (eau=1)

N° CAS C3H8

74-98-6

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Propane

Extrêmement

N° ONU

1978

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,7 à 10,8

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Gaz incolore, odeur fétide

Caractéristiques

souvent ajoutée

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 104GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Gaz d’essai de combustion

Bouteille

L84

6,5

34 kg

36

P0540L84R0A001

conforme à la norme NF EN 437

6.43

Janv. 2016

Propane N25

Gaz chimique : C3H8

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

44 g/mol

Gaz de flamme (AAS)

Masse volumique (TPS)

1,91 kg/m3

Réfrigérant (R290)

Densité relative, gaz

1,5 (air=1)

Densité relative, liquide

0,58 (eau=1)

N° CAS C3H8

74-98-6

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Propane

Extrêmement

N° ONU

1978

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,7 à 10,8

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Gaz incolore, odeur fétide

Caractéristiques

souvent ajoutée

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 104GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 50 ppm mole

Bouteille

M20

6,5

7,5 kg

36

P0542M20R0A001

O2 < 200 ppm mole

H2 < 100 ppm mole

>99,5

CO2 < 50 ppm mole

Bouteille

L50

6,5

21 kg

36

P0542L50R0A001

N2 < 800 ppm mole

C3H6 < 1000 ppm mole

CnHm autres que

Bouteille

L84

6,5

34 kg

36

P0542L84R0A001

C3H6 < 2800 ppm mole

6.44

Janv. 2016

Propane N35

Gaz chimique : C3H8

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

44 g/mol

Gaz de flamme (AAS)

Masse volumique (TPS)

1,91 kg/m3

Réfrigérant (R290)

Densité relative, gaz

1,5 (air=1)

Densité relative, liquide

0,58 (eau=1)

N° CAS C3H8

74-98-6

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Propane

Extrêmement

N° ONU

1978

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,7 à 10,8

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Gaz incolore, odeur fétide

Caractéristiques

souvent ajoutée

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 104GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

Bouteille

S05 alu

6,5

1,9 kg

36

P0545S05R0A001

O2 < 10 ppm mole

H2 < 40 ppm mole

>99,95

CO2 < 5 ppm mole

Bouteille

M20

6,5

7,5 kg

36

P0545M20R0A001

N2 < 40 ppm mole

C3H6 < 200 ppm mole

CnHm autres que

Bouteille

L84

6,5

34 kg

36

P0545L84R0A001

C3H6 < 200 ppm mole

6.45

Janv. 2016

Propylène G32

Gaz chimique : C3H6

Applications

Données physiques

Gaz de référence (combustion)

Masse molaire

42 g/mol

Masse volumique (TPS)

1,81 kg/m3

Densité relative, gaz

1,5 (air=1)

Densité relative, liquide

0,6 (eau=1)

N° CAS C3H6

115-07-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Propylène

Extrêmement

N° ONU

1077

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,8 à 11,2

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 105GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

L50

8

21 kg

36

P0530L50R0A001

Gaz d’essai de combustion

conforme à la norme NF EN 437

Bouteille

L84

8

35 kg

36

P0530L84R0A001

6.46

Janv. 2016

Propylène N25

Gaz chimique : C3H6

Applications

Données physiques

Mélange dans l’essence

Masse molaire

42 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

1,81 kg/m3

Densité relative, gaz

1,5 (air=1)

Densité relative, liquide

0,6 (eau=1)

N° CAS C3H6

115-07-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Propylène

Extrêmement

N° ONU

1077

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,8 à 11,2

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 105GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 25 ppm mole

Bouteille

S01 alu

8

0,18 kg

36

P0532S05R0A001

O2 < 10 ppm mole

CnHm saturés

< 5000 ppm mole

Bouteille

M20

8

8,2 kg

36

P0532M20R0A001

CO

>99,5

2 < 5 ppm mole

N2 < 200 ppm mole

H

Bouteille

L50

8

21 kg

36

P0532L50R0A001

2 < 10 ppm mole

CnHm non saturés

< 20 ppm mole

S

Cadre

V09

8

105 m3

36

P0532V09R0A001

< 2 ppm mole

6.47

Janv. 2016

Silane N50

Gaz chimique : SiH4

Applications

Données physiques

Dépôts de silicium amorphe

Masse molaire

32 g/mol

Dépôt CVD (fabrication de semi-conducteurs)

Masse volumique (TPS)

1,35 kg/m3

Traitement Corona haute performance des matières

plastiques

Densité relative, gaz

1,1 (air=1)

Revêtement de silice sur le verre

Densité relative, liquide

0,55 (eau=1)

Epitaxie du silicium

N° CAS SiH4

7803-62-5

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Silane

Extrêmement

N° ONU

2203

Risque majeur

inflammable, peut causer

l’asphyxie

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 F

1,4 à 100

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2

5.1

2

Caractéristiques

Gaz incolore, inodore

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 107GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle (S05)

avec vanne pneumatique

et raccord DISS 632 (L50 et V16)

Couleur de l’ogive : Rouge

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 1 ppm mole

O

Bouteille

S05 alu

49

540 g

36

P0974S05R0A001

2 + Ar < 2 ppm mole

CO < 1 ppm mole

CO2 < 1 ppm mole

>99,999

H2 < 50 ppm mole

Bouteille

L50 (P)

81

15 kg

36

A la demande

N2 < 2 ppm mole

CH4 < 1 ppm mole

Ions Cl° < 2 ppm mole

Cadre

V16 (P)

80

240 kg

36

A la demande

Résistivité < 1000 ohm.cm-1

P : robinet pneumatique

6.48

Janv. 2016

Sulfure d’hydrogène N25

Gaz chimique : H2S

Applications

Données physiques

Synthèses chimiques

Masse molaire

34 g/mol

Masse volumique (TPS)

1,45 kg/m3

Densité relative, gaz

1,2 (air=1)

Densité relative, liquide

0,92 (eau=1)

N° CAS H2S

7783-06-4

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Sulfure d’hydrogène

Extrêmement

Risque majeur

N° ONU

1053

inflammable, très toxique

Classe 2

Domaine d’inflammabilité

ADR/RID

3,9 à 45,5

(% vol dans l’air)

Code de classification 2 TF

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

Gaz incolore, odeur

2

Caractéristiques

2 5.1

2

d’œuf pourri

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 073GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR E – IS 21,7 x 1,814 - à gauche mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S01

14,5

0,49 kg

12

P0800S01R0A001

Dans la phase liquide

Bouteille

S05 alu

14,5

3 kg

12

P0800S05R0A001

>99,5

COS < 3000 ppm volume

CH

Bouteille

M20

14,5

13 kg

12

P0800M20R0A001

4 < 500 ppm volume

Bouteille

L50

14,5

32 kg

12

P0800L50R0A001

6.49

Janv. 2016

Tétrafluorométhane N50

Gaz chimique : CF4

Gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto

Applications

Données physiques

Nettoyage CVD (fabrication de semi-conducteurs)

Masse molaire

88 g/mol

Gravure plasma (fabrication de semi-conducteurs)

Masse volumique (TPS)

3,72 kg/m3

Densité relative, gaz

3 (air=1)

Densité relative, liquide

Non applicable

N° CAS CF4

75-73-0

Potentiel de Réchauffement 5 700

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Tétrafluorométhane

Risque majeur

Gaz sous pression

Désignation officielle (gaz réfrigérant R 14)

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

N° ONU

1982

(% vol dans l’air)

Classe 2

Compatibilité avec les

ADR/RID

Non corrosif

matériaux

Code de classification 2 A

Gaz incolore,

Caractéristiques

non détectable à l’odeur

2

Identification des dangers

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 116GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 2 ppm mole

O2 + Ar < 5 ppm mole

Bouteille

S05

70

0,5 m3

36

P0652S05R0A001

N2 < 10 ppm mole

CO < 1 ppm mole

>99,999

CO2 < 1 ppm mole

CnHm < 1 ppm mole

Acidité (en HF) < 0,4 ppm

Bouteille

L50

100

36,8 kg

36

P0652L50R0A001

mole

6.50

Janv. 2016

Tétrafluorure de silicium N48 Gaz chimique : SiF4

Applications

Données physiques

Nettoyage CVD (fabrication de semi-conducteurs)

Masse molaire

104 g/mol

Gravure plasma (fabrication de semi-conducteurs)

Masse volumique (TPS)

4,33 kg/m3

Densité relative, gaz

3,6 (air=1)

Densité relative, liquide

Non connue

N° CAS SiF4

7783-61-1

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Tétrafluorure de silicium

Mortel par inhalation,

N° ONU

1859

toxique, provoque des

Risque majeur

brûlures de la peau et des

Classe 2

ADR/RID

lésions oculaires graves

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

2

8

matériaux

Gaz incolore, produit des

Caractéristiques

fumées blanches dans l’air

humide, odeur piquante

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 108GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

Vanne pneumatique avec raccord DISS 642

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

O2 + Ar < 1 ppm mole

CO < 0,5 ppm mole

CO

> 99,998

2 < 1 ppm mole

Bouteille

L50

40

22,7 kg

24

Sur demande

CH4 < 10 ppm mole

N2 < 3 ppm mole

HF < 50 ppm mole

6.51

Janv. 2016

Trichlorure de bore N40

Gaz chimique : BCl3

Applications

Données physiques

Agent catalyseur

Masse molaire

117 g/mol

Synthèses chimiques

Masse volumique (TPS)

4,95 kg/m3

Dopant pour silicium épitaxié

Densité relative, gaz

4 (air=1)

(fabrication de semi-conducteurs)

Densité relative, liquide

1,3 (eau=1)

N° CAS BCl3

10294-34-5

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Trichlorure de bore

Mortel par inhalation,

N° ONU

1741

toxique, provoque des

Risque majeur

brûlures de la peau et des

Classe 2

ADR/RID

lésions oculaires graves

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

matériaux

2

8

Gaz incolore, odeur

piquante, produit des

Caractéristiques

fumées blanches dans

l’air humide

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 006GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

COCl2 < 5 ppm mole

Cl2 < 5 ppm mole

> 99,99

CH4 < 5 ppm mole

Bouteille

S05

0,1

1 m3

24

P0442S05R0A001

O2 < 50 ppm mole

CO < 30 ppm mole

6.52

Janv. 2016

Trifluorométhane N50

Gaz chimique : CHF3

Gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto

Applications

Données physiques

Gravure plasma (fabrication de semi-conducteurs)

Masse molaire

70 g/mol

Masse volumique (TPS)

2,99 kg/m3

Densité relative, gaz

2,4 (air=1)

Densité relative, liquide

1,4 (eau=1)

N° CAS CHF3

75-46-7

Potentiel de Réchauffement 12 000

Global (PRG) (CO2=1)

Informations de transport

Propriétés

Trifluorométhane

Gaz sous pression, peut

Désignation officielle

Risque majeur

(gaz réfrigérant R23)

causer l’asphyxie

N° ONU

1984

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 2 A

Non corrosif

matériaux

Gaz incolore, odeur

Caractéristiques

éthérée

2

2

5.1

2

Identification des dangers

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 119GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 4 ppm mole

N2 < 40 ppm mole

O2 + Ar < 10 ppm mole

>99,999

CO2 < 10 ppm mole

Bouteille

S05

36,5

3,9 kg

36

P0737S05R0A001

CnHm < 2 ppm mole

CxFy < 10 ppm mole

Acidité < 0,4 ppm mole

6.53

Janv. 2016

Trifluorure d’azote N40

Gaz chimique : NF3

Applications

Données physiques

Nettoyage CVD (fabrication de semi-conducteurs)

Masse molaire

71 g/mol

Gravure plasma (fabrication de semi-conducteurs)

Masse volumique (TPS)

3,003 kg/m3

Densité relative, gaz

2,4 (air=1)

Densité relative, liquide

1,5 (eau=1)

N° CAS NF

7783-54-2

3

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Trifluorure d’azote

Nocif par inhalation,

N° ONU

2451

Risque majeur

entretient vivement la

combustion

Classe 2

ADR/RID

Domaine d’inflammabilité

Code de classification 2 O

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Non corrosif

matériaux

2 2

5.15.1

2 2

Gaz incolore, odeur de

Caractéristiques

moisi

Identification des dangers

2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 091GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

Vanne pneumatique avec raccord DISS 640

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

H2O < 5 ppm mole

N2 < 5 ppm mole

O2 + Ar < 5 ppm mole

CO < 1 ppm mole

>99,99

CO2 < 3 ppm mole

Bouteille

L50

92

22 kg

36

Sur demande

N2O < 3 ppm mole

CF4 < 40 ppm mole

SF6 < 10 ppm mole

Acidité (HF) < 1 ppm mole

6.54

Janv. 2016

Trifluorure de bore N25

Gaz chimique : BF3

Applications

Données physiques

Agent catalyseur

Masse molaire

68 g/mol

Dopant pour silicium épitaxié (fabrication

Masse volumique (TPS)

0,9951 kg/m3

des semi-conducteurs)

Densité relative, gaz

2,4 (air=1)

Densité relative, liquide

1,6 (eau=1)

N° CAS BF3

7637-07-2

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Trifluorure de bore

Mortel par inhalation,

N° ONU

1008

provoque des brûlures

Risque majeur

de la peau et des lésions

Classe 2

ADR/RID

oculaires graves

Code de classification 2 TC

Domaine d’inflammabilité

Non inflammable

(% vol dans l’air)

Compatibilité avec les

Corrosif

2

8

matériaux

Gaz incolore, odeur

piquante, produit des

Caractéristiques

fumées blanches dans l’air

humide

Identification des dangers

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 007GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR J – IS 25,4 x 3,174 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Jaune

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

SiF4 < 150 ppm mole

SO

> 99,5

2 + SO3 < 15 ppm mole

Bouteille

S01

60

285 g

24

P0450S01R0A001

Gaz inertes < 4000 ppm

mole

6.55

Janv. 2016

Gaz rares

Gaz rares

● Les gaz rares : Krypton, Néon, Xénon

Le Krypton, le néon et le xénon sont naturellement présents dans l’atmosphère, mais en très faible proportion.

Ce sont des gaz connus sous l’appellation de gaz «Rares» en raison du fait que, globalement, ils représentent avec l’argon seulement 1% de l’air.

L’atmosphère terrestre est composée de :

• 18 ppm de néon

• 1,1 ppm de krypton

• 0,09 ppm de xénon

La production de ces gaz nécessite la séparation de l’air pour les séparer de l’azote (78%), de l’oxygène (21%), et de l’argon (0,9%). Ils sont extraits par distillation cryogénique. Les trois gaz sont alors séparés les uns des autres par une seconde distillation, principalement dans de très grosses unités de séparation des gaz de l’air.

● Les applications sont les suivantes :

• Spatial

• Recherche

• Propulsion des satellites

• Laser

• Eclairage

• Eclairage

• Isolation des fenêtres

• Enseignes lumineuses

• Santé (réalisation des

• Eclairage

anesthésies)

7.1

Janv. 2016

Krypton N20

Gaz rare : Kr

Applications

Données physiques

Isolation (double vitrage, triple vitrage)

Masse molaire

84 g/mol

Eclairage

Masse volumique (TPS)

3,55 kg/m3

Ionisation dans les spectromètres de masse

Densité relative, gaz

2,9 (air=1)

Radiographie X

Densité relative, liquide

2,4 (eau=1)

N° CAS Kr

7439-90-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Krypton comprimé

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1056

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 1 A

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 077AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Impuretés

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

Bouteille

M20

137

4 000

60

P0851M20R1A001

>99

H2O < 10 ppm mole

Bouteille

L50

137

10 000

60

P0851L50R1A001

7.2

Janv. 2016

Krypton N48

Gaz rare : Kr

Applications

Données physiques

Industrie des lampes

Masse molaire

84 g/mol

Isolation (double vitrage)

Masse volumique (TPS)

3,55 kg/m3

Eclairage

Densité relative, gaz

2,9 (air=1)

Ionisation dans les spectromètres de masse

Radiographie X

Densité relative, liquide

2,4 (eau=1)

N° CAS Kr

7439-90-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Krypton comprimé

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1056

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 1 A

Non corrosif

matériaux

Caractéristiques

Incolore, inodore

Identification des dangers 2

5.1

2

2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 077AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Impuretés

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H

Bouteille

S00

110

60

60

P0850S00R1D001

2O < 3 ppm mole

O2 < 2 ppm mole

H

Bouteille

S01 alu

80

100

60

P0850S01R0A001

2 < 1 ppm mole

N

>99,998

2 < 5 ppm poids

Bouteille

S05 alu

80

500

60

P0850S05R0A001

CO + CO2 < 2 ppm mole

CF4 < 1 ppm mole

Bouteille

M20

137

4 000

60

P0850M20R0A001

CnHm < 0,5 ppm mole

Xe < 5 ppm mole

Bouteille

L50

137

10 000

60

P0850L50R1A001

7.3

Janv. 2016

Néon N40

Gaz rare : Ne

Applications

Données physiques

Lampes à faible consommation

Masse molaire

20 g/mol

Lampes d’enseignes lumineuses

Masse volumique (TPS)

0,853 kg/m3

Refroidissement des détecteurs infrarouge

Densité relative, gaz

0,7 (air=1)

Recherche sur les particules ionisées

Densité relative, liquide

Non applicable

N° CAS Ne

7440-01-9

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Néon comprimé

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

1065

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 1 A

Non corrosif

matériaux

Incolore, non détectable

Caractéristiques

à l’odeur

2

5.1

2

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 086AGIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Garantie

Impuretés

Capacité

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(mois)

Bouteille

S00

150

55 litres

36

P0890S00R5D001

H2O < 3 ppm mole

O2 < 1 ppm mole

Bouteille

S01 alu

150

140 litres

36

P0890S01R5A001

>99,99

H2 < 1 ppm mole

N

Bouteille

M20

200

3,5 m3

36

P0890M20R2A001

2 < 2 ppm mole

He < 8 ppm mole

Bouteille

L50

200

9 m3

36

P0890L50R2A001

7.4

Janv. 2016

Xénon N48

Gaz rare : Xe

Applications

Données physiques

Lasers excimères

Masse molaire

131 g/mol

Lampes à incandescence (automobile et aviation)

Masse volumique (TPS)

5,584 kg/m3

Positionnement des satellites

Densité relative, gaz

4,5 (air=1)

Ecrans plats de téléviseurs (écrans plasma)

Augmentation du contraste dans l’imagerie

Densité relative, liquide

1,5 (eau=1)

N° CAS Xe

7440-63-3

Informations de transport

Propriétés

Désignation officielle Xénon

Risque majeur

Gaz sous pression

N° ONU

2036

Domaines d’inflammabilité Non inflammable

(% vol dans l’air)

Classe 2

ADR/RID

Compatibilité avec les

Code de classification 2 A

Non corrosif

matériaux

Incolore, non détectable

Caractéristiques

à l’odeur

2

5.1

2

Identification des dangers 2

5.1

2

Fiches de Données de Sécurité

Equipement bouteilles

Gaz comprimé : N° 127GIS

Raccord du robinet :

Accès : http://securite.airliquide.fr

AFNOR C – IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l’ogive : Vert vif

Spécifications du produit

Pureté globale

Mode

Taille de

Pression

Capacité Garantie

Impuretés

Référence produit

(% Vol. abs)

d’approvisionnement l’emballage (bar) à 15°C

(litre)

(mois)

H

Bouteille

S00

36

20

36

P0980S00R0D001

2O < 3 ppm mole

O2 < 2 ppm mole

H

Bouteille

S01 alu

36

50

36

P0980S01R0A001

2 < 1 ppm mole

N

>99,998

2 < 5 ppm mole

Bouteille

S05 alu

53

500

36

P0980S05R0A001

CO + CO2 < 2 ppm mole

CF4 < 1 ppm mole

Bouteille

M20

58

4 000

36

P0980M20R0A001

CnHm < 0,5 ppm mole

Kr < 5 ppm mole

Bouteille

L50

10 000

36

P0980L50R0A001

7.5

Janv. 2016

Annexes

Tableau périodique des éléments

8.1

Pour tout renseignement ou commande, reportez-vous à la page 1.3

Janv. 2016

Annexe 1 : Gaz et applications

A. CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Principaux détecteurs

GC / TCD (détecteur à conductibilité thermique)

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

n/a

ALPHAGAZ 1

n/a

N

2, H2

ALPHAGAZ FLO

n/a

GC / FID (détecteur à ionisation de flamme)

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N

2, H2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (flamme)

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

H

2, Air

ALPHAGAZ FLO

GC / FID avec méthaniseur

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N

2, H2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (flamme)

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

H2, Air

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation

H2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

(procédé de méthanisation)

mél. H2/He

Mélange BLUE

GC / ECD (détecteur à capture d’électrons)

Gaz vecteur

N2, Ar, He

n/a

ALPHAGAZ 2

Produits catalogués

mél. CH4/Ar

n/a

Mélange BLUE

GC / MS (spectrométrie de masse)

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N

2, H2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (Open Split)

He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

Gaz d’instrumentation

CH4, NH3,

Produits catalogués

(ionisation chimique)

Xe, etc.

n/a = non applicable

8.2

Pour tout renseignement ou commande, reportez-vous à la page 1.3

Janv. 2016

Annexe 1 : Gaz et applications

A. CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Autres détecteurs

GC / CD (détecteur à chimiluminescence)

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N

2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (flamme)

H2 + Air *

ALPHAGAZ 1

GC / DID (détecteur à décharge ionisante)

Gaz vecteur

He, Ar

n/a

ALPHAGAZ 2

GC / ELCD (détecteur électrochimique)

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

H2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

Gaz d’instrumentation (four)

O2 ou H2

n/a

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

GC / FPD (détecteur à photométrie de flamme)

Gaz vecteur

N2, Ar, He, H2

n/a

ALPHAGAZ 2

Gaz d’instrumentation (flamme)

H2 + Air

n/a

ALPHAGAZ 2

GC / FTIR (spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier)

Gaz d’instrumentation (barbotage)

ALPHAGAZ 1

n/a

N2

ALPHAGAZ FLO

n/a

GC / GPF (fluorescence en phase gazeuse)

Gaz vecteur

N2, Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N2

ALPHAGAZ FLO

GC / HID (détecteur à ionisation d’hélium)

Gaz vecteur

He

n/a

ALPHAGAZ 2

Gaz vecteur

He + H2

n/a

ALPHAGAZ 2

Détecteur à hyperfréquences (MID) ou détecteur à émission de plasma (PED) ou détecteur à émission atomique (AED) Gaz vecteur et / ou gaz plasma

Ar, He

n/a

ALPHAGAZ 2

GC / NPD (détecteur azote-phosphore) ou GC / TID (détecteur thermo-ionique) Gaz vecteur

N2, Ar, He

n/a

ALPHAGAZ 2

Gaz d’instrumentation (flamme)

H2 et Air

n/a

ALPHAGAZ 2

GC / PID (détecteur à photo-ionisation)

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N

2, H2

ALPHAGAZ FLO

* pour l’analyse de gaz inorganiques

8.3

Janv. 2016

Annexe 1 : Gaz et applications

B. SPECTROSCOPIE D’EMISSION

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Chimiluminescence

Gaz d’instrumentation

O2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

Air

ALPHAGAZ 1 *

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (pour analyse O3)

Ethylène

n/a

Produits catalogués

* Qualité spéciale (par ex. POL ou VEM) pour analyses en dessous de 1 ppm Décharge luminescente (GD-EOS)

Gaz d’instrumentation (plasma)

Ar

n/a

ALPHAGAZ 2

Gaz de purge (pour système optique)

N

n/a

ALPHAGAZ 1

2

n/a

ALPHAGAZ FLO

ICP / OES (plasma à couplage inductif / spectrométrie d’émission optique) Gaz d’instrumentation (plasma)

Ar

ALPHAGAZ 1

Gaz de purge (pour système optique)

N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

ICP / MS (plasma à couplage inductif / spectrométrie de masse)

Gaz d’instrumentation (plasma)

Ar

n/a

ALPHAGAZ 1

Gaz d’instrumentation

O

ALPHAGAZ 1

2

(analyses solvants organiques)

Émission d’étincelles

Gaz d’instrumentation (plasma)

Ar

ALPHAGAZ 1 **

n/a

mél. H2/Ar

Mélange BLUE

n/a

Gaz de purge (pour système optique)

N

ALPHAGAZ 1

n/a

2

ALPHAGAZ FLO

n/a

** Alphagaz 2 pour analyses azote

Fluorescence UV

Gaz de purge

N2 ou Air

n/a

ALPHAGAZ 1 ***

n/a

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (analyse de Hg)

Ar

n/a

ALPHAGAZ 1

*** Qualité spéciale (par ex. POL ou VEM) pour analyses en dessous de 1 ppm Fluorescence X

Gaz vecteur

mél. CH4/Ar

Mélange BLUE

Gaz d’instrumentation

N2

Azote liquide

(refroidissement du détecteur)

Gaz d’instrumentation

He

ALPHAGAZ 1

(pour analyses en liquide)

8.4

Janv. 2016

Annexe 1 : Gaz et applications

C. SPECTROSCOPIE D’ABSORPTION

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Spectrométrie d’absorption atomique avec flamme (AAS ou FAAS)

Gaz d’instrumentation (flamme)

Air

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ FLO

C2H2

Produits catalogués

N2O

Produits catalogués

Gaz d’instrumentation

N

ALPHAGAZ 1

2

(si générateur hydrures)

ALPHAGAZ FLO

Spectrométrie d’absorption atomique avec four graphite (AAS ou GFAAS)

Gaz d’instrumentation (purge du four)

Ar

ALPHAGAZ 1

Analyse élémentaire de C, O, N, H, S

- analyse de N : détecteur TCD

He, Ar

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

- analyse de O : analyseur IR

He, Ar

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

- analyse de C : analyseur IR

O2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

- analyse de S : analyseur IR

O2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

- analyse de H : détecteur TCD

Ar, N2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)

Gaz de purge ou gaz zéro

N2, Air

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation

N2

Azote liquide

(refroidissement du détecteur MCT)

Spectroscopie infrarouge (IR)

Gaz de purge ou gaz zéro

N

ALPHAGAZ 1 *

2

ALPHAGAZ FLO

* Alphagaz 2 dans le cas d’analyse CO (au-dessous de 10 ppm)

2

Résonance magnétique nucléaire (NMR), résonance paramagnétique électronique (EPR ou ESR) Gaz d’instrumentation (refroidissement)

He

Hélium liquide

Gaz d’instrumentation (refroidissement)

N2

Azote liquide

Gaz d’instrumentation

Air

ALPHAGAZ 1 *

(éjection, rotation, levée)

ALPHAGAZ FLO

Spectroscopie RAMAN

Gaz de purge

N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (refroidissement)

N2

Azote liquide

8.5

Janv. 2016

Annexe 1 : Gaz et applications

D. SPECTROMETRIE DE MASSE

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

GC / MS (chromatographie gazeuse / spectrométrie de masse)

Gaz vecteur

Ar, He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N2, H2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (Open Split)

He

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

Gaz d’instrumentation (ionisation chimique) CH4, NH3, Xe …

Produits catalogués

LC / MS (chromatographie liquide / spectrométrie de masse)

Gaz d’instrumentation (effet Venturi)

Air, N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (gaz de rideau)

N2, He

ALPHAGAZ 1

Gaz d’instrumentation (gaz de rideau)

N2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (nébulisation)

Air, N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

Spectrométrie de masse (MS)

- Bombardement atomique rapide

Ar

ALPHAGAZ 1

- Bombardement atomique rapide

Xe

Produits catalogués

- Ionisation chimique

NH3, CH4, Isobutane

Produits catalogués

-

Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)

Ar, N

ALPHAGAZ 1

2

-

Ionisation à pression atmosphérique (API)

E. CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE OU SUPERCRITIQUE

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

LC / MS (chromatographie liquide / spectrométrie de masse)

Gaz d’instrumentation (effet Venturi)

Air, N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (gaz de rideau)

N2, He

ALPHAGAZ 1

Gaz d’instrumentation (gaz de rideau)

N2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation (nébulisation)

Air, N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

Chromatographie liquide (HPLC ou LC)

Gaz de purge pour solvants

He

ALPHAGAZ 1

Chromatographie en phase supercritique (SFC)

Gaz vecteur

CO2

ALPHAGAZ CO SFC

2

Extraction supercritique (SFE)

Gaz vecteur

CO2

ALPHAGAZ CO SFC

2

8.6

Janv. 2016

Annexe 1 : Gaz et applications

F. ANALYSE THERMIQUE

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Thermogravimétrie (TGA), calorimétrie (DSC)

Gaz de purge

Ar, N2, He

ALPHAGAZ 1

N2

ALPHAGAZ FLO

Gaz d’instrumentation

O2, Air, H2

ALPHAGAZ 1

Air, H2

ALPHAGAZ FLO

SO2…

Produits catalogués

Gaz d’instrumentation (refroidissement)

N2

Azote liquide

G. ANALYSES DE GAZ

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Mesure de l’explosivité ou de toxicité

Gaz de purge ou zéro

Air, N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

Hygrométrie

Gaz de purge ou zéro

N

n/a

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

2

n/a

ALPHAGAZ FLO

Mesure du carbone par cellules électrochimiques

Gaz de purge ou zéro

N

ALPHAGAZ 1

n/a

2

ALPHAGAZ FLO

n/a

Mesure de H2 par cellules électrochimiques

Gaz de purge ou zéro

N

ALPHAGAZ 1

n/a

2

ALPHAGAZ FLO

n/a

Mesure de O2 par cellules électrochimiques, coulométriques, galvaniques ou zircone Gaz de purge ou zéro

N

n/a

ALPHAGAZ 1

2

n/a

ALPHAGAZ FLO

Gaz zéro

Air

n/a

ALPHAGAZ 1

n/a

ALPHAGAZ FLO

Mesure de O2 par cellules paramagnétiques

Gaz de purge ou zéro

N

ALPHAGAZ 1

n/a

2

ALPHAGAZ FLO

n/a

Gaz zéro

Air

ALPHAGAZ 1

n/a

ALPHAGAZ FLO

n/a

Mesure des hydrocarbures totaux (THC)

Gaz d’instrumentation (flamme)

H2

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

mél. H2/He ou H2/N2

Mélange BLUE

Air

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ FLO

8.7

Janv. 2016

Annexe 1 : Gaz et applications

H. ANALYSES DE SURFACE

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

%

< 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Spectroscopie électronique AUGER (Auger ou AES)

Gaz de purge

N2

ALPHAGAZ 1

Gaz d’instrumentation (refroidissement)

N2

Azote liquide

Microscopie électronique (SEM, TEM ou EDAX)

Gaz de purge

N2

ALPHAGAZ 1

Gaz d’instrumentation (refroidissement)

N2

Azote liquide

Surface spécifique (BET)

Gaz d’instrumentation (refroidissement)

N2

Azote liquide

Mesure de surface

N2

ALPHAGAZ 2

Mesure de surface

Kr

Gaz pur

Gaz zéro

He

ALPHAGAZ 2

Spectroscopie photo-électronique à rayons X (XPS ou ESCA)

Gaz d’instrumentation (gaz de pulvérisation)

Ar

ALPHAGAZ 1

Gaz d’instrumentation (refroidissement)

N2

Azote liquide

I. AUTRES ANALYSES

Niveau de détection (mol/mol ou poids/poids)

Techniques

Gaz

g/l

0,1 g/l

0,01 g/l

10 mg/l

< 1 mg/l

Compteur nucléaire Geiger

Gaz d’instrumentation (atmosphère)

mél. CO2/Ar

Mélange BLUE

mél. CH4/Ar

Mélange BLUE

Mesure de l’eau dans les solides (analyse Karl Fischer)

Gaz d’instrumentation (désorption)

Air, N

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

2

ALPHAGAZ FLO

Analyse des métaux en pétrochimie (méthode Wickbold)

Gaz d’instrumentation (flamme)

O2

ALPHAGAZ 1

H2

ALPHAGAZ 1

Gaz d’instrumentation (stripping)

N

ALPHAGAZ 1

2

ALPHAGAZ FLO

Analyse de l’eau (TOC, TOX, …)

Gaz d’instrumentation

O2, Air

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

(oxydation ou barbotage)

Air

ALPHAGAZ FLO

Gaz de purge

N2, He, Ar

ALPHAGAZ 1

ALPHAGAZ 2

N2

ALPHAGAZ FLO

8.8

Janv. 2016

Annexe 2 :

Caractéristiques des gaz

Point

critique

(TPS)

3

Nom

Formule

Voir page

Numéro CAS

Commentaires Masse molaire

g/mol

Densité par rapport à Facteur de

l’air (21°C et 1,013 bar)

Masse volumique de

compressibilité (TPS) la phase gazeuse

kg/m

Température °C Pressionbar

1,3-Butadiène

C4H6

2.17

106-99-0 54,090 1,92 0,9691 2,360

152 43,22

1-Butène

C4H8 2.19

106-98-9 56,107 2,00 0,9680 2,380 146,4 40,20

1-Butyne

C4H6

2.22

107-00-6 54,091 1,87 0,9675 2,290

191 46,00

Acétylène

C2H2

2.7

74-86-2 (1) 26,038 0,91 0,9924 1,110 35,18 61,91

Air

N2+O2 2.8 132259-10-0 (2) 28,950 1,00 0,9992 1,225

-141 37,71

Ammoniac

NH3

2.10

7664-41-7 17,030 0,60 0,9929 0,730 132,4 112,80

Argon

Ar

2.12

7440-37-1 39,948 1,38 0,9993 1,670

-122 48,98

Arsine

AsH3 2.71 7784-42-1 77,945 2,69 0,9966 3,290 99,90 66,00

Azote

N2

2.14 7727-37-9 28,013 0,97 0,9997 1,185

-147 34,00

Bromure d’hydrogène

HBr

2.16

10035-10-6 80,912 2,70 0,9919 3,440

90 85,52

Chlore

Cl2

2.23 7782-50-5 70,906 2,49 0,9867 3,040 144,0 77,00

Chlorure d’hydrogène

HCl

2.26

7647-01-0 (5) 36,461 1,27 0,9943 1,560

51,40 82,58

Chlorure de méthyle (R40)

CH3Cl 2.25

74-87-3 (5) 50,488 1,74 0,9850 2,134

143 66,80

cis-2-Butène

C4H8

2.20

590-18-1 56,107 2,00 0,9674 2,442

162 42,07

Deutérium

D2

2.27

7782-39-0

4,029 0,14 1,0074 0,168 -234,80 16,65

Diborane

B2H6

- 19287-45-7 (5) 27,670 0,95 0,9919 1,180

17 40,53

Dichlorosilane

SiH2Cl2 2.28

4109-96-0 101,010 3,48

4,270

176 43,78

Diméthyléther

C2H6O 2.29

115-10-6

46,070 1,59 0,9806 1,93

126,95 53,70

Dioxyde d’azote

NO2

2.30 10102-44-0 (7) 46,010 1,59 0,9920 1,950 157,85 101,32

Dioxyde de carbone

CO2

2.31

124-38-9 (4) 44,010 1,52 0,9942 1,870

31 73,82

Dioxyde de soufre

SO2

2.33

7446-09-5 64,060 2,26 0,9802 2,770

158 78,84

Éthane

C2H6 2.34

74-84-0 30,069 1,05 0,9912 1,282

32 48,84

Éthylène

C2H4 2.35

74-85-1 (5) 28,054 0,97 0,9935 1,178

9,5 50,76

Fluor

F2

-

7782-41-4 (6) 37,997 1,31 0,9993 1,590

-129 52,15

Fluorure d’hydrogène

HF

2.36

7664-39-3 20,006 0,70 0,9835 0,80

188 64,85

Germane

GeH4

-

7782-65-2 76,620 2,64 0,9927 3,280

34,8 55,50

Hélium

He

2.37

7440-59-7

4,003 0,14 1,0005 0,169

-268

2,28

Hexafluorure de soufre

SF6

2.40

2551-62-4 (9) 146,050 5,11 0,9884 6,270 45,54 37,59

Hexafluoroéthane (R116)

C2F6

2.39

76-16-4 138,020 4,77 0,9875 5,840

19,70 29,80

Hexafluorure de tungstène

WF6

2.71

7783-82-6 297,840 10,29

11,110 169,85 42,70

(TPS) Température et pression standards : 15 °C et 1.013 bar

(1) Densité par rapport à l’air à 15 °C, masse volumique de la phase gazeuse au point de sublimation (2) Point d’ébullition initial

(3) Viscosité en poises aux conditions TPS

(4) La température au point d’ébullition correspond aussi à celle de sublimation, conditions de densité liquide

- 20 °C/19.7 bar, équivalence liquide/gaz par kg de solide

(5) Conditions de densité par rapport à l’air : 0 °C et 1.013 bar

(6) Conditions de densité par rapport à l’air et conditions de densité liquide à TPS

8.9

Janv. 2016

Annexe 2 :

Caractéristiques des gaz

Point d’ébullition (1,013 bar)

Chaleur spécifique (1 bar)

5

3

3

Température °C Masse volumique

kg/m

Masse volumique

de la phase gazeuse du liquide kg/m Chaleur latente de Conductivité

vaporisation kJ/kg thermique mW/(m.K)

(0 °C et 1,013 bar)

Viscosité / Poise x 10

(0 °C et 1,013 bar)

Équivalence liquide/gaz

Vol/Vol (TPS) À pression constante

J/(mol.K)

À volume constant

J/(mol.K) Conditions de

température Nom

-4,50 2,55 650 417,80 15,99 8,21 279 79,51 71,02 25,0

1,3-Butadiène

-6,25 2,72 630 390,60 13,68 7,08 261 83,21 74,90 15,6

1-Butène

8,08 2,30 649 461,83 14,81 7,34 277 81,47

25,0

1-Butyne

-83,80 1,73

801,90 18,51 9,55 663 41,66 33,07 15,6

Acétylène

-194,50 3,20

875

198,70 23,94 16,96

29,24 20,84 21,0

Air

-33,41 0,86 682 1

371,20 22,19 9,80 947 37,31 28,49 15,0

Ammoniac

-185,86 5,85 1

393 160,81 16,36 21,00 835 20,80 12,50 25,0

Argon

-62,48 4,93 1 634

214,02 10,34 14,68 502 38,10

25,0

Arsine

-195,80 4,61 809 198,38 24,00 16,58 691 29,20 20,80 25,0

Azote

-66,72 4,88 2 205

217,70

8,91 17,10 648 29,10

25,0

Bromure d’hydrogène

-34,10 3,71 1 563

287,79

7,91 12,45 521 33,90

25,0

Chlore

-85,10 2,10 1 191

443,38 15,40 13,20 772 29,10

25,0

Chlorure d’hydrogène

-23,76 2,55 1 003

427,60 10,50

9,89 469 42,06 32,77 25,0

Chlorure de méthyle (R40)

3,72 2,54 641 416,00 13,98 7,33 264 75,69 67,38 15,0

cis-2-Butène

-249,58 2,50 162,40

304,40 130,63 11,85 974

Deutérium

-92,50 1,92 421 515,39 18,42 7,05 362 56,90

25,0

Diborane

8,40 4,94 1 261

249,13

290 60,50

25,0

Dichlorosilane

-24,8

734,7

466,9

15,5

65,00 57,00 25,0

Diméthyléther

21,10 3,40 1 443

430,40 167,47 13,20 424 37,00

24,3

Dioxyde d’azote

-78,50 2,81 1 032

571,08 14,65 13,73 845 37,41 28,91 25,0

Dioxyde de carbone

-10,01 3,05 1 458

389,37

8,58 11,58 535 39,85 31,07 25,0

Dioxyde de soufre

-88,68 2,05 546 488,76 18,00 8,55 432 53,10 44,50 25,0

Éthane

-103,72 2,09 568 482,86 16,83 9,51 482 42,53 34,23 15,0

Éthylène

-188,10

31,35 23,18 21,0

Fluor

19,51 1,60

959

374,11 23,53 11,40

50,48

25,0

Fluorure d’hydrogène

-88,50 5,36 1 360

183,50

1,42 420 45,00

25,0

Germane

-268,93 16,89

125

20,30 142,64 18,64 748 20,80 12,50 25,0

Hélium

-63,85

1 880

162,20 12,06 14,20

97,85

21,0

Hexafluorure de soufre

-78,20 8,86 1 608

117,04 13,47 13,64 276 105,10

25,0

Hexafluoroéthane (R116)

17,06 12,70 3 430

87,80

17,54 270 119,00

25,0

Hexafluorure de tungstène

8.10

Janv. 2016

Annexe 2 :

Caractéristiques des gaz

Point

critique

(TPS)

3

Nom

Formule

Voir page

Numéro CAS

Commentaires Masse molaire

g/mol

Densité par rapport à Facteur de

l’air (21°C et 1,013 bar)

Masse volumique de

compressibilité (TPS) la phase gazeuse

kg/m

Température °C Pressionbar

Hydrogène

H2

2.42 1333-74-0

2,016 0,07 1,0010 0,085 -239,9 12,98

Isobutane

C4H10 2.44

75-28-5 58,123 2,00 0,9675 2,510 134,98 36,48

Isobutylène

C4H8

2.45

115-11-7 56,107 2,00 0,9689 2,450

145 40,01

Krypton

Kr

2.46

7439-90-9

83,800 2,90 0,9977 3,550 -63,75 55,02

Méthane

CH4

2.48

74-82-8 16,043 0,55 0,9980 0,680

-83 45,96

Monoxyde d’azote

NO

2.50

10102-43-9 30,006 1,04 0,9992 1,270 -93,00 64,85

Monoxyde de carbone

CO

2.51

630-08-0

28,010 0,97 0,9996 1,184 -140,24 34,99

n-Butane

C4H10 2.18

106-97-8 58,123 2,08 0,9625 2,520 152,01 37,96

Néon

Ne

2.52

7440-01-9

20,179 0,70 1,0005 0,853

-229 27,56

Octafluorocyclobutane (RC318) C4F8 2.53

115-25-3 200,040 7,33 0,9609 8,820

115 27,77

Oxygène

O2

2.54 7782-44-7 31,999 1,11 0,9994 1,354

-119 50,43

Phosphine

PH3

2.71

7803-51-2 33,997 1,18 0,9929 1,450

52 65,35

Propadiène

C3H4 2.56

463-49-0 40,065 1,41 0,9839 1,690 120,70 52,49

Propane

C3H8

2.57

74-98-6 44,096 1,55 0,9821 1,910

97 42,50

Propylène

C3H6 2.58

115-07-1 42,080 1,48 0,9840 1,810 91,06 46,10

Protoxyde d’azote

N2O

2.59

10024-97-2 44,013 1,53 0,9939 1,872

36,41 72,45

Silane

SiH4

2.60

7803-62-5 32,120 1,11 0,9990 1,350

-3,50 48,40

Sulfure d’hydrogène

H2S

2.61

7783-06-4 (5) 34,080 1,19 0,9915 1,450

100 89,37

Tétrafluorométhane (R14)

CF4

2.63

75-73-0 88,010 3,04 0,9981 3,720

-45 37,43

Tétrafluorure de silicium

SiF4

2.64

7783-61-1 (8) 104,080 3,62 0,9817 4,330 -14,20 37,15

Trans-2-Butène

C4H8

2.21

624-64-6 56,107 2,00 0,9676 2,417

155 40,80

Trichlorure de bore

BCl3

2.65 10294-34-5 (3) 111,170 4,05 0,9682 4,950

179 38,70

Trifluorométhane

CHF3 2.66

75-46-7 70,010 2,43 0,9913 2,990 25,60 48,37

Trifluorure d’azote

NF3

2.67 7783-54-2 71,002 2,46 0,9976 3,003

-39 45,28

Trifluorure de bore

BF3

2.68 7637-07-2 67,800 2,37 0,9951 2,840 -12,3 49,85

Xénon

Xe

2.69

7440-63-3 131,300 4,55 0,9924 5,584

16,58 58,40

(TPS) 15 °C et 1.013 bar

(5) Conditions de densité par rapport à l’air : 0 °C et 1.013 bar

(6) Conditions de densité par rapport à l’air et conditions de densité liquide à TPS

(7) Conditions de densité par rapport à l’air : 15 °C et 1.013 bar, conditions de conductivité thermique : 50 °C et 1.013

bar, conditions de viscosité en poises : 20 °C et 1.013 bar, équivalence liquide/gaz : 21 °C et 1.013 bar (8) Conditions de densité par rapport à l’air : 15 °C et 1.013 bar, la température au point d’ébullition correspond aussi à celle de sublimation, conditions de densité liquide : 15 °C et 1.013 bar (9) La température au point d’ébullition correspond aussi à celle de sublimation, densité liquide au point triple (10) Conditions de densité par rapport à l’air : 15 °C et 1.013 bar, conditions de densité liquide : 25 °C et 1.013 bar 8.11

Janv. 2016

Annexe 2 :

Caractéristiques des gaz

Point d’ébullition (1,013 bar)

Chaleur spécifique (1 bar)

5

3

3

Température °C Masse volumique

kg/m

Masse volumique

de la phase gazeuse du liquide kg/m Chaleur latente de Conductivité

vaporisation kJ/kg thermique mW/(m.K)

(0 °C et 1,013 bar)

Viscosité / Poise x 10

(0 °C et 1,013 bar)

Équivalence liquide/gaz

Vol/Vol (TPS) À pression constante

J/(mol.K)

À volume constant

J/(mol.K) Conditions de

température Nom

-252,77 1,31

71

454,30 168,35 8,92 844 29,90 21,60 25,0

Hydrogène

-11,70 2,82 593,40

13,97

6,89 236 95,03 86,72 15,0

Isobutane

-7,12 2,65 626 400,31 14,18 7,32 259 86,97 78,61 15,0

Isobutylène

-153,35 8,52 2 413

107,81

8,83 23,30 699 20,68 12,41 25,0

Krypton

-161,52 1,82 423 510,00 32,81 10,28 630 35,90 27,50 25,0

Méthane

-151,75 3,03 1 300

461,30 23,49 18,00 1040 29,88

25,0

Monoxyde d’azote

-191,53 4,36 788,60

214,85 23,03 16,62 674 29,05 20,71

Monoxyde de carbone

-0,50 2,70 601,40 385,60 13,60 6,82 239 97,12 88,81 15,6

n-Butane

-246,05 9,39 1

207 88,70 45,80 29,75 1434 21,19 12,83 21,0

Néon

-5,99 9,97 1 637

117,12 11,09 10,92 188 163,50

30,0

Octafluorocyclobutane (RC318)

-182,97 4,47 1

141 212,98 24,24 19,09 854 29,40 21,10 25,0

Oxygène

-87,77 3,92 740 428,90 16,03 10,60 510 37,16

25,0

Phosphine

-34,40 2,12 657,50

464,73

7,73 386 73,44

25,0

Propadiène

-42,04 2,42 582 425,31 15,20

311 75,10 66,20 25,0

Propane

-47,72 2,37 613,90 437,94 13,98 7,84 388 62,58 54,10 15,0

Propylène

-88,47 3,16 1 223

376,14 14,57 13,60 662 38,12 29,27 15,0

Protoxyde d’azote

-111,40 2,49 556,00 342,34 19,17 10,80 412 42,80

25,0

Silane

-60,20 1,93

915

547,58 12,98 11,79 638 34,20

25,0

Sulfure d’hydrogène

-127,94

1 603

135,70 15,03 16,10

58,09 49,29 30,0

Tétrafluorométhane (R14)

-95,20 4,33

73,60

25,0

Tétrafluorure de silicium

0,88 2,57 626 405,33 14,06 7,33 258 85,00 76,64 15,0

Trans-2-Butène

12,50

1 340

203,15

10,80

62,70

25,0

Trichlorure de bore

-82,10 4,57 1 431

257,91

488

Trifluorométhane (R23)

-129,00

1 540

163,02

520 53,55

25,0

Trifluorure d’azote

-100,30

1 589

278,39 17,28 16,40 560 50,51

30,0

Trifluorure de bore

-108,10 9,86 3 057

96,29

5,19 21,10 550 35,32 12,60 21,0

Xénon

8.12

Janv. 2016

Annexe 3 : Tensions de vapeur

● Ammoniac à Krypton

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

100

100

80

2

HCI

80

CO

sH3

60

A

60

Kr

50

50

Ar

40

H6

6

3

2

SF

NH

40

B

30

N2

2

30

CI

2

20

20

SO

H 2

10

10

8

8

6

6

5

5

)

4

2

4

2

3

3

SiH CI

2

2

He

HF

1

1

0,8

2

0,8

H O

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

apour Pressure (bar or 0.1 MPa

0,1

0,1

V

0,08

0,08

0,06

H 2

0,06

0,05

0,05

0,04

2

0,04

Ar

0,03

2

0,03

SiH CI

0,02

0,02

6

SF

Critical point

HF

0,01

He

0,01

H6

3

2

3

2

r

2

Hs

2

N 2

K

B

HCI A

CO

CI

NH

SO

2

0,005

H O

0,005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

Temperature (K)

-270

-260

-250

-240

-230

-220

-210

-200

-190 -180

-170

-160 -150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10 0

Temperature (C)

● Hydrocarbures

120 130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

100

100

80

80

60

60

50

C H

2 4

C H

2 2

50

C 3H 6 C H

3 8

4

6

40

C 3H

C 4H

40

C H

2 6

iC 4H 10

30

10

30

nC 4H

20

20

10

10

8

8

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

Pentane

1

1

Hexane

0,8

0,8

0,6

Heptane

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

Octane

0,3

0,3

0,2

0,2

apour Pressure (bar or 0.1 MPa)

0,1

0,1

V

0,08

4

0,08

H 2

0,06

C

0,06

0,05

0,05

0,04

0,04

0,03

6

0,03

H

C 3

0,02

2

0,02

H 6

H 2

H 8

H 4

C 2

C

C 3

C 3

Critical point

0,01

0,01

10

6

H 10

H 4

H

iC4

C 4 nC

0,005

0,005

120 130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

Temperature (K)

-150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+100

+110

+120

+130

+140

+150

+160

Temperature (C)

8.13

Janv. 2016

Annexe 3 : Tensions de vapeur

● Méthane à Xénon

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

100

100

80

80

N O

2

PH3

60

60

2

NO

3

4

Xe

50

50

O

4

3

BF SiH

40

CH

NF

40

CO

30

4

30

CF

20

Ne

20

4

N O

2

3

10

10

BCI

8

8

6

6

5

5

)

4

4

3

3

2

2

3

NF

1

1

0,8

0,8

4

0,6

0,6

SiCI

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

pour Pressure (bar or 0.1 MPa

0,1

0,1

Va

3

0,08

0,08

BF

0,06

0,06

0,05

0,05

0,04

4

3

0,04

CF

PH

0,03

CO

0,03

0,02

0,02

Critical point

0,01

0,01

4

4

4

4

2

3

SiCI

Ne

2

O2

CH

NO

SiH

Xe

N O

BCI

N O

0,005

0,005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

Temperature (K)

-270

-260

-250

-240

-230

-220

-210

-200

-190 -180

-170

-160 -150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

+10

+20

+30

+40

+50

+60

+70

+80

+90

+10 0

Temperature (C)

8.14

Janv. 2016

Annexe 4 :

Compatibilité avec les matériaux

Métaux

Plastiques

Élastomères

Lub.

Numéro

Gaz

CAS

Aluminium Laiton

Cuivre

Acier

Acier inoxydable PTFE

PCTFE

PVDF

PA

PP

Caoutchouc butyle Caoutchouc nitrile Chloroprène FKM

Silicone Éthylène - Propylène Base hydrocarbures Base fluorocarbures

Acétylène

74-86-2

1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 4 4 4 4 1 4 4

Air

132259-10-0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammoniac

7664-41-7

1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 0 4 4 1 4 1

Argon

7440-37-1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Arsine

7784-42-1

1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4

Azote

7727-37-9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bromure

d’hydrogène

10035-10-6 4 4 4 2 2 1 1 1 4 0 4 4 4 1 4 1 4 4

1,3-Butadiène

106-99-0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1

n-Butane

106-97-8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1

1-Butène

106-98-9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 1

1-Butyne

107-00-6

1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chlore

7782-50-5

4 2 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1

Chlorure

d’hydrogène

7647-01-0

4 4 4 2 2 1 1 1 4 0 4 4 4 1 4 1 4 4

cis-2-Butène

590-18-1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 1

Cyclopropane

75-19-4

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 1 4 1 4 4 4 1

Deutérium

7782-39-0

1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1

Diborane

19287-45-7 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

Dichlorosilane

4109-96-0

4 2 2 2 2 1 1 1 4 0 4 0 4 1 1 4 4 4

Diméthyléther

115-10-6

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 4 4

Dioxyde

d’azote

10102-44-0 2 4 4 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dioxyde

de

carbone

124-38-9

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 1 1

Dioxyde

de

soufre

7446-09-5

1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 0 4 4 4 4 1 4 4

Éthane

74-84-0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 1 1

Éthylène

74-85-1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

Fluor

7782-41-4

4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fluorure

d’hydrogène

7664-39-3

4 4 4 2 2 1 1 1 4 0 4 4 4 1 4 1 4 4

Germane

7782-65-2

1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4

Hélium

7440-59-7

1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1

Hexafluoroéthane

(R116)

76-16-4

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

Hexafluoropropylène

(R1216)

116-15-4

1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Hexafluorure

de

soufre

2551-62-4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hexafluorure

de

tungstène

7783-82-6

4 0 4 2 2 1 1 1 0 0 4 4 4 0 4 1 4 4

Hydrogène

1333-74-0

1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1

8.15

Janv. 2016

Annexe 4 :

Compatibilité avec les matériaux

Métaux

Plastiques

Élastomères

Lub.

Numéro

Gaz

CAS

Aluminium Laiton

Cuivre

Acier

Acier inoxydable PTFE

PCTFE PVDF

PA

PP

Caoutchouc butyle Caoutchouc nitrile Chloroprène FKM

Silicone Éthylène - Propylène Base hydrocarbures Base fluorocarbures

Isobutane

75-28-5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 4 1

Isobutylène

115-11-7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 1

Krypton

7439-90-9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Méthane

74-82-8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1

Monoxyde

d’azote

10102-43-9 2 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4

4 4

Monoxyde

de

carbone

630-08-0

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1

Néon

7440-01-9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Octafluorocyclobutane

(RC318) 115-25-3

1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 3 0 1 4 4

Oxygène

7782-44-7

1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3

Phosgène

75-44-5

4 2 2 2 2 1 1 1 4 0 4 4 4 1 4 1 4 4

Phosphine

7803-51-2

1 1 1 3 3 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 4 4

Propadiène

463-49-0

1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 4 1

Propane

74-98-6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 1

Propylène

115-07-1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 0 4 4 4 1

Propyne-1

74-99-7

1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 4 1

Protoxyde

d’azote

10024-97-2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1

Silane

7803-62-5

1 1 1 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 4 4

Sulfure

de

carbonyle

463-58-1

1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 4 4 4 1 1 4 4 4

Sulfure

d’hydrogène

7783-06-4

1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 3 4 4 4 4 1 4 4

Tétrachlorosilane

10026-04-7 4 2 2 2 2 1 1 1 4 0 4 4 4 1 4 1 4 4

Tétrafluorométhane

(R14)

75-73-0

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Tétrafluorure

de

silicium

7783-61-1

2 2 2 2 2 1 1 1 4 0 4 4 4 1 4 1 4 4

trans-2-Butène

624-64-6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 4 4 4 1

Trichlorure

de

bore

10294-34-5 4 4 4 2 2 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1

Trifluorométhane

75-46-7

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1

Trifluorure

d’azote

7783-54-2

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Trifluorure

de

bore

7637-07-2

4 4 4 2 2 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1

Xénon

7440-63-3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aucune donnée

0

PTFE : Polytétrafluoroéthylène

Satisfaisant 1

PCTFE : Polychlorotrifluoroéthylène

Satisfaisant mais risque de corrosion en présence d’humidité

2

PVDF : Polyfluore de vinylidène, KYNAR

Acceptable sous certaines conditions (nous contacter ou

™

3

consulter notre site Web)

PP : Polypropylène

Interdit4 4

PA : Polyamides, NYLON ™

FKM : Chlorofluorocarbone, VITON ™

Lub. : Lubrifiants

8.16

Janv. 2016

Annexe 5 : Tables de conversion

A. CONSTANTES PRINCIPALES

Nom

Valeur

Unités, conditions

Volume de gaz parfait à

23,644

l/mol, 15 °C, 1 atm.

température et pression standards (TPS)

Volume de gaz parfait à

22,414

l/mol, 0 °C, 1 atm.

température et pression normales (TPN)

Volume de gaz parfait à TPS (US)

22,414

l/mol, 32 °F, 14.695 psia ou 1 atm.

Volume de gaz parfait à TPN (US)

24,146

l/mol, 70 °F, 14.695 psia ou 1 atm.

Nombre d’Avogadro

6,0221367.1023 molécules/mole

Densité de l’air (TPS)

1,292810.10-3 g/cm3

15 °C, 1 atm

1,9872

cal/mol.K

Constante de la loi des gaz parfaits, R

8,31439

J/mol.K

82,057

cm3.atm/mol.K

B. LONGUEUR

De/à

Å

micron

mm

cm

m

pouce

pied

yard

Å

1

10-4 10-7 10-8 10-10 3,9370.10-9 3,2808.10-10 1,0936.10-10

micron 10000

1

0,001

0,0001

10-6 3,9370.10-5 3,2808.10-6 1,0936.10-6

mm

107 103 1 0,1 0,001

0,03937

0,0032808

0,0010936

cm

108 104

10

1

0,01

0,3937 0,032808 0,01093361

m

1010 106

1000

100

1

39,37008 3,2808 1,0936

pouce 2,54.1010 2,54.104 25,4

2,54

0,0254 1

0,08333 0,027778

pied

3,048.109 3,048.105

304,8 30,48 0,3048 12

1

0,333333

yard

9,144.109 9,144.105

914,4 91,44 0,9144 36

3

1

C. SURFACE

De/à

cm2 m2 km2 in2 ft2 mi2

cm2 1

10-4 10-10

0,1550 1,076.10-3 3,86.10-11

m2 104 1 10-6 1550 10,76 3,86.10-7

km2 1010 106 1 1,55.109

1,076. 107 3,861.10-1

in2 6,4516

6,452.10-4 6,452.10-10 1

0,00694 2,49.10-10

ft2 929,0

9,290.10-2 9,290.10-4 144

1

3,59.10-8

mi2 2,59.1010 2,59.106 2,590 4,01.109 2,79.107 1

D. VOLUME

De/à

cm3 litre m3 in3 ft3

Gal. US

cm3 1

10-3 10-6

0,06102 3,53.10-5 2,64.10-4

litre

1000

1

10-3

61,02 0,03532 0,2642

m3 106 1000 1

6,10.104 35,31 264,2

in3 16,39

0,01639 1,64.10-5 1

5,79.10-4 4,33.10-3

ft3 2,83.104 28,32 0,02832 1728

1

7,479

Gal. US 3785

3,785

3,785.10-3 231

0,1337

1

E. MASSE

De/à

mg

g

kg

oz (av)

lbs

tonne, US

tonne, métrique

mg

1

0,001

10-6 3,527.10-5 2,2046.10-6 1,102.10-9 10-9

g

1000

1

0,001

0,03527

0,0022046

1,102.10-6 10-6

kg

106

1000

1

35,27396

2,2046

1,102.10-3 10-3

oz (av) 28,35.103 28,3495 0,02834 1

0,0625 3,1250.10-5 2,830.10-5

lb

453,6.103 453,592 0,45359 16

1

0,0005 4,535.10-4

tonne, US 9,072.108 9,072.105 907,185 32000

2000

1

0,907

tonne,

9

6

10 10 1000 35274 2205 1,102 1

métrique

8.17

Janv. 2016

Annexe 5 : Tables de conversion

F. TEMPÉRATURE

De/à

°C, Celsius

°F, Fahrenheit

K, Kelvin

°R, Rankin

°C, Celsius

1

9/5(°C) + 32

°C + 273,15

(°C + 273,15)(9/5)

°F, Fahrenheit (5/9)(°F-32)

1

(5/9)(°F-32) + 273,15

°F + 459,67

K, Kelvin

K - 273,15

(K - 273,15)* 9/5+32

1

K * (9/5)

°R, Rankin

(°R * 5/9) - 273,15

°R - 459,67

°R * (5/9)

1

G. DENSITÉ

De/à

lb/in3 lb/ft3

lb/Gal. US

g/cm3

g/litre (kg/m3)

lb/in3 1

1728

231

27,68

27680

lb/ft3 5,787.10-4 1

0,1337

0,016

16,019

lb/Gal. US

0,00433

7,481

1

0,1198

119,83

g/cm3

0,03613

62,43 8,345 1

1000

g/litre (kg/m3) 3,6.10-5 0,06243 0,008345 0,001

1

H. CONCENTRATIONS

De/à

ppt

ppb

ppm

%

unité

ppt

1

10-3 10-6 10-10 10-12

ppb

103 1 10-3 10-7 10-9

ppm

106 103 1 10-4 10-6

%

1010 107 104 1 10-2

unité

1012 109 106 102 1

I. DÉBIT

De/à

litre/sec

cm3/min

gal. US/min litre/min ft3/sec ft3/min bbl/hr m3/sec m3/h

litre/sec. 1

60000 15,850 60

0,03531 2,11888 22,643 0,001 3,6

cm3/min. 1,67.10-5 1

2,64.10-4 0,001

5,88.10-7 3,53.10-5 3,77.10-4 1,67.10-8 6,01.10-5

gal. US/min.

0,06309 3785,41 1

3,7854 2,22.10-3 0,13368 1,42857 6,309.10-5 0,22712

litre/min. 0,01667 1000

0,26417 1

5,88.10-4 0,03532 0,37739 1,667.10-5 0,060

ft3/sec. 28,317 1,69.106 448,831 1699,0 1

60

641,187 0,02832 101,941

ft3/min. 0,47195 28317 7,48052 28,317 0,01667 1

10,686 4,72.10-4 1,699

bbl/hr 0,04416 2649,8 0,7

2,6498 1,56.10-3 0,09358 1

4,416.10-5 0,15899

m3/sec. 1000 6,00.107

15850 60000 35,315 2118,9 22643 1

3600

m3/h

0,2778 16667 4,4033 16,667 9,80.10-3 0,5887 6,28981 2,78.10-4 1

J. PRESSION

De/à

mmHg (torr) inHg (60 °F) inH2O (60 °F) atm.

lb/in2 (psi)

bar

kg/cm2 kPa

mmHg

(torr)

1

0,0394 0,5353 0,0013 0,01934 0,00133 0,0014 0,1333

inHg

(60

°F)

25,4 1

13,6 0,0334 0,4912 0,03386 0,0345 3,386

inH2O

(60

°F)

1,868 0,0736 1

0,0025 0,03613 0,00249 0,0025 0,249

atm.

760 29,92 406,08 1

14,7 1,01325

1,033 101,325

lb/in2

(psi) 51,71 2,036 27,67 0,0681 1

0,06895

0,0703 6,895

bar

750,061 29,53 401,463 0,98692 14,5038

1

1,01972 100

kg/cm2 735,6 28,96 393,7 0,9678 14,223 0,98067

1

98,066

kPa

7,5

0,2953 4,0146 0,0092 0,145 0,01 0,0102 1

8.18

Janv. 2016

Annexe 5 : Tables de conversion

K. COEFFICIENTS DE CONVERSION

De/à

kg litre* m3**

Phase liquide

Phase gazeuse

Argon

kg 1 0,72 0,59

Ar

l 1,39 1

0,83

*Liquide à –186 °C / 1,013 bar

m3 1,69 1,22

1

Azote

kg 1 1,24 0,84

N2

l 0,80 1

0,68

*Liquide à –196 °C / 1,013 bar

m3 1,19 1,47

1

Oxygène

kg 1

0,88

0,74

O2

l 1,14 1

0,85

*Liquide à –183 °C / 1,013 bar

m3 1,35 1,18

1

Ammoniac

kg

1

1,62

1,37

NH3

l 0,62 1

0,85

*Liquide à –15 °C / 7 bars

m3 0,73 1,18

1

Dioxyde de carbone

kg

1

0,97

0,535

CO2

l 1,03 1

0,55

*Liquide à –20 °C / 21 bars

m3 1,87 1,82

1

Hélium

kg 1

8,00 5,91

He

l 0,125 1

0,74

*Liquide à –269 °C / 1,013 bar

m3 0,169 1,36

1

Hydrogène

kg

1

14,15 11,74

H2

l 0,071 1

0,83

*Liquide à –253 °C / 1,013 bar

m3 0,085 1,21

1

**les m3 sont mesurés à 15 °C / 1,013 bar

L. POINT DE ROSÉE PAR RAPPORT A L’HUMIDITÉ

humidité humidité humidité

°C

ppm volume

mg/m3

°C

ppm volume

mg/m3

°C

ppm volume

mg/m3

0

6 000

4 600

-30

380

288

-60

10,6

8

-1

5 550

4 200

-31

342

260

-61

9,2

7

-2

5 100

3 900

-32

309

232

-62

8

6,15

-3

4 700

3 600

-33

276

210

-63

6,98

5,31

-4

4 350

3 300

-34

249

188

-64

6,08

4,61

-5

3 980

3 000

-35

222

168

-65

5,28

4,02

-6

3 650

2 780

-36

200

151

-66

4,58

3,48

-7

3 380

2 550

-37

179

135

-67

3,96

3

-8

3 080

2 300

-38

162

122

-68

3,40

2,60

-9

2 840

2 140

-39

144

109

-69

2,94

2,24

-10

2 590

1 950

-40

128

97

-70

2,53

1,93

-11

2 360

1 790

-41

114

86

-71

2,17

1,65

-12

2 160

1 640

-42

102

77

-72

1,87

1,42

-13

1 980

1 500

-43

90

68,5

-73

1,61

1,23

-14

1 800

1 360

-44

80

61

-74

1,37

1,04

-15

1 650

1 250

-45

71,9

54,1

-75

1,17

0,89

-16

1 500

1 140

-46

63,5

48

-76

1,01

0,765

-17

1 360

1 040

-47

56,2

42,5

-77

0,86

0,659

-18 1

250 940

-48 49,9 37,8

-78 0,73 0,558

-19 1

140 860

-49 44

33,3

-79 0,618 0,466

-20 1

030 790

-50 39

29,5

-80 0,522 0,399

-21

940

710

-51

34,2

26

-81

0,498

0,340

-22

860

640

-52

30,4

23

-82

0,378

0,288

-23

765

580

-53

26,7

20,3

-83

0,315

0,240

-24

697

527

-54

23,4

17,8

-84

0,262

0,189

-25

625

478

-55

20,6

15,7

-85

0,221

0,168

-26

553

430

-56

18,2

13,8

-86

0,186

0,141

-27

517

390

-57

15,9

11,1

-87

0,156

0,118

-28

467

352

-58

13,9

10,6

-88

0,130

0,099

-29

426 318

-59

12,1 9,2

-89

0,110

0,083

8.19

Janv. 2016

Annexe 5 : Tables de conversion

M. CONCENTRATIONS

Abréviations :

Cmolar(X) :

concentration molaire en mol/mol du composant X

Cweight(X) :

concentration massique en g/g du composant X

Cvolumic(X) :

concentration volumique en vol/vol du composant X

Cmg/m (X) :

concentration en mg/m3 du composant X

3

Mweight(X) :

masse molaire en g/mol du composant X, indiquée dans l’Annexe 2

ZT,P(X) :

facteur de compressibilité du composant X à la température T et pression P, indiqué dans l’Annexe 2

VT,P(l) :

volume idéal d’une mole de gaz en l/mol

1. De concentration molaire à concentration massique

• Formule générique :

C

C

molar(X)xMweight(X)

weight(X) = Cmolar(i)xMweight(i)

• Exemple de mélange binaire : 50 ppm-molaire de dioxyde de soufre (SO2) dans l’azote (N2).

Masses molaires : pour SO2 : 64.060 g/mol et pour N2 : 28.013 g/mol

C

C

molar(SO2)xMweight(SO2)

weight(SO2) = Cmolar(SO2)xMweight(SO2)+(1-Cmolar(SO2))xMweight(N2)

(50x10-6)x64,060

Cweight(SO2) =

(50x10-6)x64,060+(1-(50x10-6))x28,013

Cweight(SO2) = 114,39 ppm-poids

2. De concentration molaire à concentration volumique

• Formule générique :

C

C

molar(X)xZT,P(X)

volumic(X) =

Cmolar(i)xZT,P(i)

• Exemple de mélange binaire : 50 ppm-molaire de dioxyde de soufre (SO2) dans l’azote (N2) à 15 °C et 1,013 bar.

Facteurs de compressibilité à 15 °C et 1,013 bar : pour SO2 : 0,9802 et pour N2 : 0,9997

C

C

molar(SO2)xZT=15°C, P=1,013 bar(SO2)

volumic(SO2) =

Cmolar(SO2)xZT=15°C, P=1,013 bar(SO2)+(1-Cmolar(SO2))xZT=15°C, P=1,013 bar(N2) (50x10-6)x0,9802

Cvolumic(SO2) =

(50x10-6)x0,9802+(1-(50x10-6))x0,9997

Cvolumic(SO2) = 49,02 ppm-volume

3. De concentration molaire à mg/m3

• Formule générique :

C

C

molar(X)

mg/m (X) =

xM

3

weight(X)

VT,P(l)

• Exemple de mélange binaire : 50 ppm-molaire de dioxyde de soufre (SO2) dans l’azote (N2) à 15 °C et 1,013 bar.

Volume de gaz parfait à 15 °C, 1,013 bar : 23,644 litres,

C

C

molar(SO2)

mg/m (SO

xM

3

2) =

weight(SO2)

VT=15°C, P=1,013 bar(l)

50

Cmg/m (SO

x64,060

3

2) =

23,644

Cmg/m (SO

3

2) = 135,46 mg/m3

Pour cet échantillon :

50 ppm-mole = 114,39 ppm-poids = 49,02 ppm-volume = 135,46 mg/m3

8.20

Janv. 2016

Contact

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Direction Activité Gaz Spéciaux

152, av. Aristide Briand - CS 80010

92227 Bagneux Cedex

LIQUIDE .

tty images - ALPHAGAZ est une marque déposée du Groupe AIR

«Creative Oxygene» : De l’oxygène naît l’inspiration

Janv. 2016 - Tau Cygni - Crédits photos : Photothèque Air Liquide, Laurence Lanord, Xavier Renault, Metrotech, Le Square, Ge Air Liquide France Industrie - Société Anonyme au capital 72 267 600 euros – Siège Social : 6, Rue Cognacq-Jay, 75007 Paris - RCS PARIS : 314 119 504

Document Outline

- BAT couv 18 avril

- BAT partie 0 18 avril

- BAT part1 18 avril

- BAT part2 19 avril

- BAT part3 19 avril

- BAT part4 18 avril

- BAT part5 19 avril

- BAT part6 18 avril

- BAT part 7 18 avril

- BAT part8 18 avril

- BAT dos 18 avril

Table of Contents

BAT couv 18 avril

BAT partie 0 18 avril

BAT part1 18 avril

BAT part2 19 avril

BAT part3 19 avril

BAT part4 18 avril

BAT part5 19 avril

BAT part6 18 avril

BAT part 7 18 avril

BAT part8 18 avril

BAT dos 18 avril